Inhoud

Inleiding tot optisch professioneel hulpprogramma

Snapshot van het nut:

Ondersteunde functies

Samengestelde spanningscalculator

Netto samengestelde energiewijziging wanneer sommige kanalen worden toegevoegd/verwijderd.

Directe conversie voor meerdere parameters.

Samengestelde spanningscalculator

Netto samengestelde energiewijziging wanneer sommige kanalen worden toegevoegd/verwijderd.

Directe conversie voor meerdere parameters.

Inleiding tot optisch professioneel hulpprogramma

Dit hulpmiddel zal dienen als leesbare hanteerbare rekenmachine/conversievereisten voor optische vakmensen die zich speciaal bezighouden met DWDM/Photonische technologieën.

Deze voorziening is zowel voor Windows als voor Mac compatibel omdat deze is ontwikkeld in java.Java 8 is vereist om dit gereedschap te lanceren.

Calculator en reset functionaliteit wordt toegevoegd aan het gereedschap om waarden opnieuw te initialiseren in combinatie met afsluiten.

Snapshot van het nut:

Ondersteunde functies

- Samengestelde spanningscalculator

- Netto samengestelde energiewijziging wanneer sommige kanalen worden toegevoegd/verwijderd.

- Directe conversie voor meerdere parameters.

Samengestelde spanningscalculator

We moeten het samengestelde vermogen voor multiplexing altijd berekenen als optische multiplexing volgens aanvullende en subtractieve wetgeving van de distributie van optische energie. De volgende paragraaf wordt gebruikt voor de berekening.

Voor dit deel gebruiken we de volgende formule:-

Pcomposite = Pchannel + 10logN - insertieverlies

(waarbij N het aantal kanalen is)

We kunnen het verlies van de insertie uitsluiten als we het niet nodig hebben. Vul het tekstvak met nul.

Netto samengestelde energiewijziging wanneer sommige kanalen worden toegevoegd/verwijderd.

De stroomwijziging kan worden gekwantificeerd als de verhouding tussen het aantal kanalen op het referentiepunt nadat de kanalen worden toegevoegd of ingetrokken en het aantal kanalen op dat referentiepunt eerder. We kunnen het composietvermogen hier en elk kanaal op hetzelfde optische vermogen in dBm overwegen.

Dus wanneer we een aantal kanalen van een MUX/DEMUX/FILTER/WSS toevoegen of verwijderen, definiëren we de nieuwe gewijzigde macht.

In het geval dat er kanalen worden toegevoegd (zoals wordt geïllustreerd aan de rechterzijde van afbeelding 1):

waarin:

A is het aantal toegevoegde kanalen

U is het aantal niet-verstoorde kanalen

In het geval dat kanalen vallen (zoals op de linkerkant van afbeelding 1 wordt geïllustreerd):

waarin:

D is het aantal uitgevallen kanalen

U is het aantal niet-verstoorde kanalen

Figuur 1

Bijvoorbeeld:

- de toevoeging van 7 kanalen met één niet-verstoord kanaal leidt tot een vermogensverandering van +9 dB;

- het vallen van 7 kanalen met één niet-verstoord kanaal leidt tot een vermogensverandering van -9 dB;

- toevoeging van 31 kanalen met één niet-verstoord kanaal, hetgeen een energieverandering van +15 dB oplevert;

- 31 kanalen met één niet-verstoord kanaal laten vallen, hetgeen een energieverandering van -15 dB met zich meebrengt;

Directe conversie voor meerdere parameters.

Deze afdeling bestaat uit de volgende omzettingen:-

- dBm tot mW

- mw tot dBm

- THz tot nm

- nm tot en met THz

- Koppelingsverhouding ten opzichte van het invoerverlies geïntroduceerde decibelwaarde (Tap % tot IL)

- Kanaalafstand tot golflengte-afstand.

Het hulpprogramma is beschikbaar in zowel .jar- als .zip-formaat.

https://cisco.app.box.com/s/4skbg2xa7blpljjvrv7jdnuuv5bliax1