Inhoud

Inleiding

Probleem

Voorwaarde

Waarneming

Oplossing

Inleiding

In dit document wordt de voorwaarde beschreven om het alarm "Onjuiste verwijdering" op externe aansluiteenheid (ECU)-ppm's voor het M15-chassis op te heffen en te verwijderen.

Probleem

Pluggable Port Modules (PPM's) op de ECU rapporteren een "Onjuiste Verwijdering" alarm op het M15 chassis.

Voorwaarde

1. Indien stekkers worden ingebracht en verwijderd uit de PPM-poorten van de ECU-module, begint de ECU PPM-poort het alarm van "Onjuiste verwijdering" te alarmeren.

2. Volgens het systeemontwerp herkent het systeem de inventaris en maakt het de poort "ADMIN UP". Er is geen manier om de poortbeheerstatus naar beneden te wijzigen volgens het ontwerp. Maak de poort op OS of verwijder de PPM.

Waarneming

1. Onjuiste verwijdering alarm op shelf-1 sleuf 18 van alle PPM poort ECU kaarten.

2. Navigeer naar het inventaristabblad en controleer of er geen optische elementen aanwezig zijn voor alle PPM-poorten op de ECU-kaart. Het helpt te begrijpen of er actie moet worden ondernomen.

3. Noch het opnieuw uitpakken van de kabel in de ECU poort, noch het opnieuw uitpakken van de kaart helpt.

4. Om het alarm voor ECU te wissen, moet u de standaardconfiguratie op het knooppunt herstellen en het knooppunt handmatig instellen, maar dit is een vervelende taak en verkeer die van invloed zijn op de productieomgeving.

5. Als de back-up van het knooppunt (back-up van het knooppunt genomen wanneer het alarm aanwezig is) wordt gebruikt na de standaardstatus van de nodefabriek, wordt het alarm "Onjuiste verwijdering" teruggestuurd.

Oplossing

Er zijn twee manieren om het alarm af te slaan.

1. Onderdruk het alarm op de ecu PPM poorten met behulp van Alarmprofielen die het alarm uit het tabblad Alarmen verwijderen maar nog steeds zichtbaar zijn in het tabblad Voorwaarden.

De procedure voor het onderdrukken van de alarmen is het navigeren naar  ECU card > Provisioning > Alarm profiles  . Selecteer PPM-poorten. Kies alle 5 poorten en klik op Force option > Apply  zoals in de afbeelding.

2. Of stel het knooppunt terug naar de standaardconfiguratie en -voorziening van het knooppunt vanuit het niets (wat niet raadzaam is omdat het een goede hoeveelheid downtime nodig heeft). Bug details: Het defect ID komt overeen met dit probleem. Cisco bug-ID CSCwe06300 .