Inhoud

Inleiding

Probleembeschrijving

Waarnemingen en uitgevoerde acties

Procedure om PM-bestanden te verwijderen

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u de fout "START_BACKING_THREAD: BIND: no SPACE LEFT" in NCS1K kunt oplossen en wissen.

Probleembeschrijving

Start_backing_thread: bind: Geen ruimte over op het apparaat dat niet in staat is om alarmen in het apparaat te controleren (wortels zijn 100% gevuld). PM logt de verzameling in de map rootfs en vult deze in. Versie: XR 7.3.2

Waarnemingen en uitgevoerde acties

- Opdrachtuitvoer wordt niet weergegeven en waargenomen fout "start_backing_thread:bind: No space left on device" en root

is volledig bezet.

- De wortels zijn 100% gevuld.

Media-uitvoer weergeven

- Pm-logbestanden worden ingevuld in de directory Roots.
PM-logs opgeslagen in wortels

Procedure om PM-bestanden te verwijderen

Met deze opdracht worden alle bestanden in de hoofddirectory weergegeven.

RP/0/RP0/CPU0:MUMNGD-MCD-O-NK4-01#run

[xr-vm_node0_RP0_CPU0:~]$cd /root

[xr-vm_node0_RP0_CPU0:/root]$ls -ltrah

Met deze opdracht wordt het bestand uit de directory verwijderd.

rm “filename” ----à

Controleer de grootte van de wortels met behulp van  show media de opdracht.

RP/0/RP0/CPU0:MUMNGD-MCD-O-NK4-01#show media

- Het is belangrijk om te weten waarom automatische verwijdering niet in het systeem heeft plaatsgevonden.

- Er wordt vastgesteld dat er een Python-script is ingeschakeld voor automatische logboekverzameling elke 1 uur in wortels.

- Het genereren van het pm-log wordt niet standaard door het apparaat gedaan, het wordt handmatig geconfigureerd. Daarom moet deze automatische verwijdering ook handmatig worden uitgevoerd.

- Moet de bron van waar de pm-logbestanden worden opgeslagen in de wortels te controleren om dit proces te doden.

- Er wordt vastgesteld dat sommige Python-scripts op de achtergrond worden uitgevoerd om pm-logs in wortels te verzamelen in 2 knooppunten van 4 ncs1k4-knooppunten in hun netwerk.

- Deze werden toegevoegd tijdens de implementatietijd.

Bestanden op vaste schijf

Om het Python-proces te doden, gebruikt u het  reload  commando in XR.

Resolutie:

Om deze Python-processen te beëindigen, moet u op de knooppunten klikken  XR RELOAD.

XR RELOAD  - Opdracht laadt de VM opnieuw.

RP/0/RP0/CPU0:MUMNGD-MCD-O-NK4-01#reload  (Reloads the VM.)

Herladen heeft geen invloed op de service, maar u moet het management zichtbaarheid verliezen voor ongeveer 5-10 minuten. U kunt ook de pm-gerelateerde bestanden opschonen met behulp van de opdracht  rm:

<rm -rf "/misc/disk1/pm_data">

<rm -rf "/root/*pm.txt">

<rm -rf "/root/PM-data*">

<rm -rf *2022.tgz (deletes all the files ending with 2022.tgz)>

U kunt ook bestanden verwijderen die niet nodig zijn.