Inhoud

Inleiding

Probleemoplossing "Auto Ampli Control Disabled Alarm" in NCS1K

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u problemen kunt oplossen bij het lage verzendenergie van de versterker door het alarm "Auto ampli control deblokkeert" te verwijderen.

Probleemoplossing "Auto Ampli Control Disabled Alarm" in NCS1K

U ziet laag transmissievermogen en lage versterking van de Erbium Doped Fiber Amplifier (EDFA) sinds de Auto Ampli-besturing is uitgeschakeld.

show controller ots 0/x/0/x:

Prestatiewaarden versterker

Alarmmelding op het knooppunt

Het "Auto Ampli Control Disabled" alarm verhoogt als het verschil van het machtsniveau tussen twee kanalen overschrijdt de deltawaarde geconfigureerd.

In dit geval was de deltawaarde 5 dB, maar het verschil tussen de kanalen was meer dan 5 dB,

show hw-module slot x channel-trail-view active :

weergave kanaal

Hier ontvangen sommige kanalen macht als -12.xx en kanaal nr 21 ontvangt macht als -18.xx, zodat is het verschil 6dB die meer dan de deltawaarde is.

Wanneer het verschil groter is dan de deltawaarde, wordt het besturingselement voor de versterker uitgeschakeld. Je ziet nog steeds het uitgangsvermogen, maar de winstregeling gebeurt niet per ontwerp.

Zo controleert u de deltawaarde:show controler ots 0/x/0/x

Uitvoer voorbeeld:

controller State: Up

Transport Admin State: In Service

Port Type: Line

Laser State: On

Optics Status::

Alarm Status:

-------------

Detected Alarms:

AUTO-AMPLI-CTRL-DISABLED

Alarm Statistics:

-----------------

LOW-RX-PWR = 0

LOW-TX-PWR = 0

RX-LOS-P = 5

RX-LOC = 1

AMPLI-GAIN-DEG-LOW = 0

AMPLI-GAIN-DEG-HIGH = 0

AUTO-LASER-SHUT = 5

AUTO-POW-RED = 5

AUTO-AMPLI-CTRL-DISABLED = 5

AUTO-AMPLI-CFG-MISMATCH = 0

SWITCH-TO-PROTECT = 0

AUTO-AMPLI-CTRL-RUNNING = 2

Parameter Statistics:

---------------------

TX Power = 3.80 dBm

RX Power = -9.70 dBm

Ampli Gain = 19.50 dB

Ampli Tilt = 0.00

Total TX Power = 4.09 dBm

Total RX Power = -8.50 dBm

Ampli Gain Range = Normal

Ampli Safety Control mode = auto

Osri = OFF

TX Enable = Enabled

RX Enable = Enabled

RX Span Loss = N/A

TX Span Loss = N/A

Rx Low Threshold Current = -25.0 dBm

Back Reflection = -27.30 dBm

Configured Parameters:

-------------

Rx Low Threshold = -25.0 dBm

Tx Low Threshold = -20.0 dBm

Ampli Gain = 1.00 dB

Ampli Tilt = 0.00

Ampli Channel power = 3.00 dBm

Channel Power Max Delta = 3.00 dBm

Ampli Channel Psd = 31.250 nW/MHz

Rx Low Threshold Psd = 0.099 nW/MHz

Ampli Control mode = Automatic

Ampli Safety Control mode = auto

Osri = OFF

TX Enable = Enabled

RX Enable = Enabled

Hier is de deltawaarde 3dB en het verschil tussen de kanalen was 6dB.

Permanente oplossing:

Controleer het patchpaneel op de kanalen die minder stroom hebben.

Reinig/vervang de patchsnoeren indien nodig om de stroomtoevoer van het kanaal te verbeteren.

Zodra het vermogen gelijk is aan of kleiner is dan de deltawaarde, wordt het alarm gewist en wordt het uitgangsvermogen naar behoefte geregeld.

Tijdelijke oplossing:

Een tijdelijke tijdelijke tijdelijke tijdelijke oplossing is om de deltawaarde te verhogen met deze configuratieveranderingen om het verkeer te herstellen:

config ter

controller ots 0/x/0/x

channel-power-max-delta 80 (change delta to 8)

Zorg ervoor dat de configuratie naar de standaard deltawaarde terugkeert zodra de permanente oplossing is geïmplementeerd.