Inhoud

Inleiding

Probleemoplossing "SMAUG FPD NIET KLAAR" in NCS4K

Inleiding

Dit document beschrijft hoe SMAUG - Field Programmable Device (FPD) "NOT Ready" te repareren en de logbestanden die moeten worden verzameld voor Root Cause Analysis (RCA).

Probleemoplossing "SMAUG FPD NIET KLAAR" in NCS4K

Platform: NCS4K

Kaart: 400G-lijnkaart - NCS4K-4H-OPW-QC2

Waarschijnlijke trigger: FPD upgrade en kaart reload, RP reload, of switch over

Het probleem wordt hier afgebeeld:

Problematische status wordt weergegeven

Te verzamelen stammen:

- Van XR: show tech-support statenshow tech-support slice-manager

- Van beheerder: show tech-support slice-manager, show tech-support shelf_mgr,show tech-support ccc, show tech-support HBloss

- Van de XR: dumpcore running grima_driver location

- Van de actieve LC krijg je de sporen voor grima en dma. Voer de stappen uit vanaf XR Prompt.

#attach location 0/lc0

Fri Jun 7 00:20:00.329 CDT

[xr-vm_node0_LC0_CPU0:~]$ export PS1=#

#lspci -vd:8bec

#grima_ltrace_show -A

#nl_dma_ltrace_show -A

U kunt het probleem als volgt herstellen:

- Controleer vanuit XR of het proces voor grima_driver en slice_managerStart ze vervolgens opnieuw op voor de actieve LC-locatie.

show processes grima_driver location <0/LC0 or 0/LC1 – active LC>

show processes slice_manager location <0/LC0 or 0/LC1 – active LC>

Process restart grima_driver location <active LC>

Process restart slice_manger location <active LC>

Dit moet in de meeste gevallen het probleem oplossen.