Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Probleem

Oplossing

Inleiding

Dit document beschrijft het proces om het koppelingscachegeheugen tussen apparaten met het EPNM-tool van de diagnostiek van de topologie opnieuw te bevolken.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Geëvolueerd Programmeerbare Network Manager (EPNM)

- Toegang tot en navigeren in het EPN Manager Topology Diagnostics Tool

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de Evolved Programmable Network Manager.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Probleem

Kan de apparaten of koppelingen tussen de apparaten onder niet bekijken Maps > Topology Maps.

Deze apparaten zijn aanwezig in de EPNM inventaris en de buurapparaten worden gezien in de CDP-tabel; zij zijn echter niet zichtbaar onder Topologiekaarten.

Waarschuwing: herbevolk het hele cache niet, omdat dit de hele topologiekaart zou kunnen herschikken of gegevensverlies zou kunnen veroorzaken.

Oplossing

Stap 1. Ga naar de pagina topologie-diagnostiek: https://

/webacs/pages/admin/TopologyDiagPage.jsp.

Stap 2. Selecteer de derde keuzerondje Repopulate link cache between devices.

Stap 3. Kiezen Device A en Device B van de vervolgkeuzelijst.

Stap 4. Klik op de knop Repopulate (in de afbeelding gemarkeerd).

Hierdoor worden de cachegegevens tussen de twee apparaten opnieuw ingevuld en moet u de koppeling Apparaat/Apparaat onder Maps > Topology Maps.