Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Referentiebandbreedte op DSL-interfaces

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft het concept van referentiebandbreedte op DSL-interfaces (Digital Subscriber Line). Ook wordt gesproken over het verschil tussen de waarden die worden waargenomen onder de DSL-controller en de interface.

Bijgedragen door Richika Jain, Cisco TAC Engineer.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco-routers die DSL-verbindingen ondersteunen zoals VDSL-verbindingen met zeer hoge bits digitale abonneelijn (VDSL), symmetrische snelle digitale abonneelijn (SHDSL) en ADSL op toegangszijde.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Referentiebandbreedte op DSL-interfaces

In DSL is er, in tegenstelling tot andere media, een verschil in upstream en downstream bandbreedte.

Bijvoorbeeld, voor E1, is er 2.048 mb upstream en 2.048 mb downstream. Wanneer de router belasting berekent en herladingen berekent, neemt hij deze als een fractie van 2.048 mb voor zowel upstream als downstreamgebruikers en normaliseert hij deze in een schaal van 255 en toont het. Dus als het invoertarief onder de interface 2048000 is, ziet u een belasting van 255/255.

Nu, wanneer het op DSL komt, heeft de router een referentie bandbreedte waarde voor de zelfde berekening nodig. Maar hier zijn twee bandbreedten, stroomopwaarts en stroomafwaarts. De bandbreedte die onder de interface wordt getoond is upstream bandbreedte.

Ethernet0/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is VDSL_ETHERNET, address is 3033.199e.1948

MTU 1500 bytes, BW 9998 Kbit/sec, DLY 1000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID  1., loopback not set

Keepalive set (10 sec)

ARP type: ARPA, ARP Timeout 05:00:00

Last input 3w6d, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 06:15:00

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/1024 (size/max)

5 minute input rate 2850000 bits/sec, 420 packets/sec

5 minute output rate 5749000 bits/sec, 1747 packets/sec

3887957 packets input, 3183892807 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 input packets with dribble condition detected

1573 packets output, 100231 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

De reden waarom de upstream bandbreedte hier is geselecteerd als referentie bandbreedte is omdat het QoS-beleid meestal in uitvoerrichting wordt gebruikt en het juiste referentie-bandbreedte nodig heeft.

In deze uitvoer voor VDSL-controller zijn er twee soorten snelheidswaarden: Beschikbare snelheid en snelheid, zowel voor upstream als downstream. Snelheid is de waarde waarop de lijn getraind is met de ISP en het aanpasbare snelheid is de maximale snelheid van het VDSL-circuit.

n3-ne-r-hi-435773-01#sh controller vdsl 0/1/0 | i Speed|Attainable

Attainable Rate:        40440 kbits/s            3280 kbits/s

Speed (kbps):             0            25087             0              3192

Complete uitvoer voor VDSL-controller:

Router#show controller vdsl 0/1/0

Controller VDSL 0/1/0 is UP

Daemon Status:         Up

XTU-R (DS)        XTU-C (US)

Chip Vendor ID:        'BDCM'             'BDCM'

Chip Vendor Specific:   0x0000             0xA1AA

Chip Vendor Country:    0xB500             0xB500

Modem Vendor ID:        'CSCO'             '    '

Modem Vendor Specific:  0x4602             0x0000

Modem Vendor Country:   0xB500             0x0000

Serial Number Near:     FOC15163V2Q 2911/K9 15.5(1)T

Serial Number Far:

Modem Version Near:     15.5(1)T

Modem Version Far:      0xa1aa

Modem Status:         TC Sync (Showtime!)

DSL Config Mode:     AUTO

Trained Mode:        G.993.2 (VDSL2) Profile 17a

TC Mode:             PTM

Selftest Result:     0x00

DELT configuration:  disabled

DELT state:          not running

Full inits:          1

Failed full inits:   0

Short inits:         0

Failed short inits:  0

Firmware    Source        File Name

--------    ------        ----------

VDSL        embedded       VDSL_LINUX_DEV_01212008

Modem FW  Version:    130205_1433-4.02L.03.B2pvC035j.d23j

Modem PHY Version:    B2pvC035j.d23j

Trellis:         ON              ON

SRA:              disabled         disabled

SRA count:          0             0

Bit swap:          enabled         enabled

Bit swap count:     0             0

Line Attenuation:        0.0 dB          0.0 dB

Signal Attenuation:      0.0 dB          0.0 dB

Noise Margin:           11.1 dB          6.0 dB

Attainable Rate:       40440 kbits/s    3280 kbits/s

Actual Power:           14.5 dBm          4.9 dBm

Per Band Status:        D1      D2      D3      U0     U1     U2     U3

Line Attenuation(dB):   20.0    48.3    73.7    9.4    37.9   56.2   N/A

Signal Attenuation(dB): 20.0    48.3    N/A    10.2    36.2   53.3   N/A

Noise Margin(dB):       10.9    11.3    N/A     5.9    6.0    6.0    N/A

Total FECC:        97252         0

Total ES:          7             0

Total SES:         0             0

Total LOSS:        0             0

Total UAS:        24             24

Total LPRS:        0             0

Total LOFS:        0             0

Total LOLS:        0             0

!--- DSL trained speed can be found below

DSChannel1   DSChannel0    US Channel1   US Channel0

Speed (kbps):              0           25087             0            3192

SRA Previous Speed:        0               0             0               0

Previous Speed:            0               0             0               0

Reed-Solomon EC:           0           97252             0               0

CRC Errors:                0              15             0               0

Header Errors:             0              62             0               0

Interleave (ms):        0.00            8.00          0.00            8.00

Actual INP:             0.00            3.01          0.00            2.00

Training Log :    Stopped

Training Log Filename :    flash:vdsllog.bin

NVoor berekening van belasting en belasting gebruikt het dezelfde referentiebandbreedte, d.w.z. Upstream Bandwide. Wanneer de invoersnelheid bijvoorbeeld 9998000 is, wordt de uitlading van 255/255 weergegeven en wanneer de invoersnelheid hoger is dan die (20 mb, 30 mb), wordt deze weergegeven Stel 255/255 in. Dus, de waarde van de xload die wordt weergegeven zal niet altijd nauwkeurig zijn met de standaardreferentiebandbreedte. Dit heeft echter geen invloed op de feitelijke bandbreedte die u ontvangt/de snelheid of doorvoersnelheid.

Als u deze voor QoS-doeleinden wilt wijzigen, kunt u deze wijzigen met behulp van de bandbreedte-opdracht onder de interface. Maar ongeacht welke waarde de bandbreedte opdracht is ingesteld, zal de interface zijn transmissiesnelheid niet wijzigen.

Gerelateerde informatie

- Cisco DSL-routerconfiguratie en -probleemoplossing - PPPoA-implementatieopties

- Handleiding voor Cisco DSL-routerconfiguratie en -probleemoplossing

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems