Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Bepaal de huidige versie van de firmware op de router

upgrade van de VDSL-firmware

Verifiëren

Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de VDSL-firmware (Very-high-bits Digital Subscriber Line) op Cisco 800 Series router kunt upgraden.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan de Releaseopmerkingen van uw firmware-versie te controleren voordat u deze upgradeprocedure uitvoert.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op een Cisco 897VAB router. Dit document is echter niet beperkt tot specifieke software- en hardwareversies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Configureren

Opmerking: Gebruik de Command Lookup Tool (alleen voor geregistreerde gebruikers) voor meer informatie over de opdrachten die in deze sectie worden gebruikt.

Bepaal de huidige versie van de firmware op de router

Voer de opdracht Show controller vdsl in om de versie van firmware momenteel op uw Cisco 800 Series router te bepalen. Bekijk de uitvoeritems die in deze voorbeelduitvoer vet worden weergegeven:

Router# show controller vdsl 0

Controller VDSL 0 is UP

Daemon Status: Up

XTU-R (DS) XTU-C (US)

Chip Vendor ID: 'BDCM' 'BDCM'

Chip Vendor Specific: 0x0000 0xA31E

Chip Vendor Country: 0xB500 0xB500

Modem Vendor ID: 'CSCO' ' '

Modem Vendor Specific: 0x4602 0x0000

Modem Vendor Country: 0xB500 0x0000

Serial Number Near: FHK144672GQ 886VA-K 15.2(4)M

Serial Number Far:

Modem Version Near: 15.2(4)M

Modem Version Far: 0xa31e

Modem Status: TC Sync (Showtime!)

DSL Config Mode: AUTO

Trained Mode: G.992.5 (ADSL2+) Annex J

TC Mode: ATM

Selftest Result: 0x00

DELT configuration: disabled

DELT state: not running

Trellis: ON ON

SRA: disabled disabled

SRA count: 0 0

Bit swap: enabled enabled

Bit swap count: 0 1

Line Attenuation: 0.0 dB 4.9 dB

Signal Attenuation: 3.3 dB 4.4 dB

Noise Margin: 9.8 dB 6.3 dB

Attainable Rate: 26332 kbits/s 2952 kbits/s

Actual Power: 7.1 dBm 11.9 dBm

Total FECC: 0 0

Total ES: 9721 42

Total SES: 9714 4

Total LOSS: 1086 0

Total UAS: 2670101 2670101

Total LPRS: 0 0

Total LOFS: 8342 0

Total LOLS: 0 0

Full inits: 2511

Failed full inits: 815

Short inits: 174

Failed short inits: 1353

Firmware Source File Name (version)

-------- --------- ------------------

VDSL user config flash:VA_A_39h_B_38h3_24h_j.bin (10)

Modem FW Version: 140305_1531-4.02L.03.B2pvC038h3_J.d24h

Modem PHY Version: B2pvC038h3_J.d24h

Vendor Version: Bpv38h3.24h 68

DS Channel1 DS Channel0 US Channel1 US Channel0

Speed (kbps): 0 25346 0 2832

SRA Previous Speed: 0 0 0 0

Previous Speed: 0 25866 0 1264

Total Cells: 0 35481077 0 3942410

User Cells: 0 0 0 0

Reed-Solomon EC: 0 0 0 0

CRC Errors: 0 220155 0 0

Header Errors: 0 0 0 0

Interleave (ms): 0.00 0.08 0.00 11.11

Actual INP: 0.00 0.00 0.00 0.69

Training Log: Stopped

Training Log Filename: flash:vdsllog.bin

Opmerking: De standaard firmware wordt in flitser geplaatst:/firmware/<filename>. Als er geen firmware path wordt gegeven onder de VDSL-controller en als ofwel de VDSL-controller wordt gereset (dicht/niet-dicht) of de router wordt opnieuw geladen; VDSL-controller neemt deze standaard firmware. Verwijder de basisfirmware niet van flitser:/firmware/<filename>.

upgrade van de VDSL-firmware

1. Download de nieuwe VDSL2 firmware van Cisco.com Software Center.

2. Kies routers > Vestigingsrouters > Cisco 800 Series routers > Cisco 887V geïntegreerde services router > VDSL-firmware (Very high speed DSL).

3. Kopieert de firmware naar een toegewezen locatie. Bijvoorbeeld routerflitser, of een TFTP server.
Dit voorbeeld toont hoe u de VDSL2 firmware van een TFTP-server op 10.76.76.160 naar de routerflitser kunt kopiëren:

Router#copy tftp flash:

Address or name of remote host []? 10.76.76.160 [Addres of the TFTP Server]

Source filename []? vdsl_bond.bin_39p1 [Name of the downloaded VDSL Firmware]

Destination filename [vdsl_bond.bin_39p1]? [Name of the VDSL firmware on the router flash]

In plaats hiervan kunt u ook de ftp://usernamepassword@TFTP-Server-IPAddress-flitser kopiëren:VDSL-Firmware-Name opdracht invoeren. Deze uitvoer biedt een voorbeeld:

Router#copy ftp://test:test@10.76.76.160 flash:vdsl_bond.bin_39p1

Source filename []? vdsl_bond.bin_39p1

Destination filename [vdsl_bond.bin_39p1]?

Accessing ftp://test:test@10.76.76.160/vdsl_bond.bin_39p1...

Loading vdsl_bond.bin_39p1 !!!!!!!!!!!

[OK - 2660422/4096 bytes]

4. Configureer de router om de nieuwe VDSL2-firmware op een aangewezen locatie te laden.
Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#controller vdsl 0

Router(config-controller)#firmware filename ?

archive: Download fw file name

cns: Download fw file name

flash: Download fw file name

ftp: Download fw file name

http: Download fw file name

https: Download fw file name

null: Download fw file name

nvram: Download fw file name

rcp: Download fw file name

scp: Download fw file name

system: Download fw file name

tar: Download fw file name

tftp: Download fw file name

tmpsys: Download fw file name

xmodem: Download fw file name

ymodem: Download fw file name

Router(config-controller)#firmware filename flash:vdsl_bond.bin_39p1

5. Start de controller-interface opnieuw om de nieuwe firmware te activeren:
Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#controller vdsl 0

Router(config-controller)#shut

Router(config-controller)#no shut

Router(config-controller)#end

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

De Output Interpreter Tool (alleen voor geregistreerde klanten) ondersteunt bepaalde opdrachten met show. Gebruik de Output Interpreter Tool om een analyse te bekijken van de output van de opdracht show.

Router#show controller vdsl 0

Controller VDSL 0 is DOWN

Daemon Status:           Establishing Link

XTU-R (DS)              XTU-C (US)

Chip Vendor ID:         'BDCM'                   'BDCM'

Chip Vendor Specific:   0x0000                   0xA39A

Chip Vendor Country:    0xB500                   0xB500

Modem Vendor ID:        'CSCO'                   'BDCM'

Modem Vendor Specific:  0x4602                   0xA39A

Modem Vendor Country:   0xB500                   0xB500

Serial Number Near:    FGL18212393 C897VAB- 15.4(201503

Serial Number Far:

Modem Version Near:    15.4(20150325:160033) [ragvasud

Modem Version Far:     0xa39a

Modem Status:          Unknown

DSL Config Mode:         ADSL2+

Trained Mode:

TC Mode:                 UNKNOWN

Selftest Result:         0x00

DELT configuration:      disabled

DELT state:              not running

Bonded Status:           PTM Bonded<

Number of Ports:         2

Port ID:                 0               1

Link Status:             DOWN            DOWN

Aggr US Rate(kbps):      0

Aggr DS Rate(kbps):      0

Full inits:             3

Failed full inits:      14

Short inits:            2

Failed short inits:     2

Firmware        Source          File Name

--------        ------          ----------

VDSL            user config     flash:vdsl_bond.bin_39p1

Modem FW  Version:      4.14L.04

Modem PHY Version:      A2pv6F039p1.d24m

Line:

XTU-R (DS)              XTU-C (US)

Trellis:                 OFF                      OFF

SRA:                     disabled                disabled

SRA count:              0                       0

Bit swap:                enabled                 enabled

Training Log :  Stopped

Training Log Filename : flash:vdsllog.bin

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.