Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Een CPE voor een afstandsgebruiker configureren

Netwerkdiagram

Stapsgewijze instructies

Configuratie van Telco NI2 DSLAM

HDLC-frames converteren naar ATM-cellen

Configureer de aggregator voor PPP-insluiting

Frame Relay configureren

Configureer de aggregator voor Frame Relay-insluiting

Connecties met IDSL-PPP-problemen

Opdrachten voor probleemoplossing

Connecties met IDSL Frame Relay als probleemoplossing

Opdrachten voor probleemoplossing

Onderwerpen en bugs

Gerelateerde informatie

Inleiding

ISDN Digital Subscriber Line (IDSL) is een huurlijn ISDN Basic Rate Interface (BRI) die niet wordt geschakeld en geen signalering (een D-kanaal) bevat. IDSL en ISDN BRI gebruiken dezelfde 2B1Q lijnmodulatie. Op de router, staat dit gelijk aan de plaatsing van de BRI interface in een huurlijnconfiguratie. U kunt de lijn configureren voor een snelheid van 64 kbps, 128 kbps of 144 kbps.

De frames die over de draad gaan zijn standaard HDLC-frames (Data Link Control Control). U kunt PPP of Frame Relay insluiting voor de huurlijn BRI-interface configureren. Beschouw de BRI interface als een synchrone seriële poort die bij een lage snelheid draait.

Voorwaarden

Vereisten

Deze items zijn vereist voor gebruik van IDSL:

- Een router die de ISDN huurlijn mondiale configuratieopdracht ondersteunt en een BRI interface heeft.

- Een digitale Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) met IDSL-interfaces om de andere kant van de verbinding te beëindigen.

Momenteel heeft Cisco acht-poorts IDSL-kaarten om in Cisco 6160 DSLAM te gebruiken. Ondersteuning van de 6130 DSLAM is gepland. Het verschil is dat Cisco 6130 slechts vier poorten per IDSL-kaart ondersteunt.

- Snelheid en insluiting die overeenkomen met de DSLAM-configuratie.

Er zijn slechts een paar soorten DSLAM’s voor IDSL. Het is daarom gemakkelijk om verbinding te maken met de apparatuur van andere leveranciers.

- Slechts één buis bij 64 kbps, 128 kbps of 144 kbps.

Cisco ondersteunt geen BRI-interface die in twee huurlijnen wordt gekanaliseerd.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco 804 apparatuur voor klanten (CPE) IOS ® softwarerelease 12.0(7)T

- Cisco 6400 UAC-routeprocessor voor knooppunt (NRP) IOS-softwarerelease 12.0(7)DC

- Cisco UCS 6400 UAC-Switch processor (NSP) IOS-softwarerelease 12.0(4)DB

- Cisco 1630 DSLAM-NI2 IOS-softwarerelease 12.1(1)DA

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Een CPE voor een afstandsgebruiker configureren

In deze sectie wordt uitgelegd hoe u een CPE voor een externe gebruiker kunt configureren.

In deze sectie wordt u gepresenteerd met de informatie die u kunt gebruiken om de functies te configureren die in dit document worden beschreven.

N.B.: Gebruik het Opdrachtupgereedschap (alleen geregistreerde klanten) om meer informatie te vinden over de opdrachten die in dit document worden gebruikt.

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

Stapsgewijze instructies

Om een router met een BRI interface voor IDSL te configureren voert u deze stappen uit:

1. Voeg deze opdrachten toe:

isdn leased-line bri [#] [128|144]

!

interface bri [#]

no shut

!

Op dit punt komt de regel omhoog, maar niet het lijnprotocol (zoals een seriële poort).

Geef de ISDN-statusopdracht niet uit. Het is irrelevant omdat er geen D-kanaal is. Het laat soms zien dat Layer 1 omlaag is wanneer het niet omlaag is.

2. Geef een show int bri[#] opdracht uit en volg de regels van een seriële interface in termen van lijnprotocol en lijnstatus.

3. Voeg de configuratie van PPP of Frame Relay toe.

Dit voorbeeld toont de PPP configuratie:

isdn leased-line bri 0 128

!

username b-nrp password 0 cisco

!--- b-nrp is the username assigned to the ISDN router !--- to authenticate with the ISP. !--- cisco is the password assigned to the ISDN router !--- to authenticate with the ISP.

!

!

interface BRI0

ip address 7.7.7.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

ppp authentication chap

!

Deze twee voorbeelden tonen de configuratie van Frame Relay. Zorg ervoor dat u de insluiting van Internet Engineering Task Force (IETF) gebruikt.

Voorbeeld 1

!

interface BRI0/0

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

fair-queue 64 16 0

frame-relay map ip 10.0.0.2 300 broadcast IETF

frame-relay lmi-type ansi

!

Voorbeeld 2

!

interface BRI0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

fair-queue 64 16 0

frame-relay lmi-type ansi

!

interface BRI0/0.300 point-to-point

ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

frame-relay interface-dlci 300 IETF

!

Opmerking: Onthoud dat er geen signalering, dialer interface, dialer lijsten, dialer strings en geen dialer maps zijn. Dit is een speciale lijn zoals een speciale T1 serielijn. Het enige verschil is dat de 2B1Q-modulatie wordt gebruikt in plaats van V.35, dat wordt gebruikt voor de gegevensservice-eenheid/kanaalservicekeenheid (DSU/CSU).

Als het lijnprotocol niet voor PPP op komt, geeft u deze debug opdrachten uit:

- debug van PPP-onderhandeling

- debug van PPP-verificatie

- fout PPP-fout debug

Configuratie van Telco NI2 DSLAM

De NI2 DSLAM-configuratie veronderstelt een kennis van een DSL- en ATM-configuratie, die PPP over ATM (PPPoA) omvat. De configuratie van IDSL is grondiger dan een asymmetrische digitale abonneelijn (ADSL) of een digitale abonneelijn (SDSL).

Om IDSL-kaarten in de DSLAM te kunnen gebruiken, is Cisco IOS-softwarerelease 12.1(2)DA of hoger vereist.

Op DSLAM worden de ADSL- en SDSL-interfaces in de configuratie als ATM-interfaces weergegeven. De Cisco-implementaties van ADSL en SDSL gebruiken ATM. IDSL gebruikt echter HDLC-frames om gegevens te transporteren. Als resultaat hiervan verschijnen de interfaces als IDSL interfaces in de configuratie.

Voor één IDSL-kaart in een Cisco 6160 DSLAM lijkt de configuratie op deze uitvoer:

!

interface IDSL3/1

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/2

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/3

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/4

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/5

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/6

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/7

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/8

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

Opmerking: NI1 DSLAM-platforms ondersteunen IDSL niet en er is geen plan om deze ondersteuning te bieden.

HDLC-frames converteren naar ATM-cellen

Voor elke IDSL-interface is er een pseudo-ATM-interface. Op de hardware worden de HDLC-frames geconverteerd naar ATM-cellen voordat ze zijn ingeschakeld door de NI2 ATM-fabric.

Voor PPP, definieer een permanent virtueel circuit (PVC) dat een bestemmingsteken virtuele pad-id (VPN) en virtueel kanaal-id (VCI) heeft. Een bron-VCI/VPI is niet vereist omdat er slechts één verbinding voor PPP is.

Voor Frame Relay, stelt u zestien PVC’s in, die zich vertalen in zestien datalink-verbindingsidentificatoren (DLCI’s). De configuratie omvat de levering van een bron-DLCI-nummer en een bestemming VPN/VCI-paar.

Er zijn twee belangrijke stappen in een DSL-configuratie. Voor de PPP-configuratie zijn ze:

1. Stel het DSL-profiel in.

2. Stel het PVC/SVC in onder de IDSL-interface.

Stel daarnaast QoS (Quality of Service) in voor de IDSL-link, zodat de ATM-bronnen die naar de IDSL-poorten gaan, correct worden gebruikt. Bereken de overhead voor ATM-framing. In deze tabel wordt het maximale ATM-piekaantal/duurzame celsnelheid (PCR/solvabiliteitskapitaalvereiste) weergegeven dat u voor het equivalente IDSL-bitrate moet configureren.

IDSL-bitsnelheid ingesteld (kbps)

Max. ATM PCR/solvabiliteitskapitaalvereiste (kbps)

56

71

64

81

128

163

144

183

Deze PPP-opties zijn beschikbaar voor het IDSL-profiel:

idsl bitrate [56 | 64 | 128 | 144]

idsl encapsulation [cisco-ppp | llc-ppp | mux-ppp ]

De bitrate moet overeenkomen met de bitrate van de CPE. De insluiting wijst het type PPPoA-insluiting aan dat bij de aggregator eindigt.

Dit is de syntaxis die wordt gebruikt om een PVC te maken dat verbinding maakt met de verbinding IDSL PPP:

ppp pvc interface atm 0/x [VPI] [VCI]

Er is geen input PVC omdat de PPP-link slechts één verbinding heeft. ATM 0/x is de ATM-buis uit de DSLAM naar de aggregator.

Gebruik deze wereldwijde opdracht om QoS-parameters op te zetten. Gebruik de PCR-/solvabiliteitstabel voor pcr- en scr10-waarden.

atm connection-traffic-table-row index [row #] vbr-nrt pcr [#] scr10 [#]

Om deze waarden op het IDSL-PVC toe te passen, verander ppp pvc interface atm 0/x [VPI] [VCI] naar ppp pvc interface atm 0/x [VPI] [VCI] rx-cttr [rij #] tx-cttr [rij #] .

Een PPP IDSL-configuratie die 128 Kbps en LC-p insluiting voor de aggregator gebruikt, is:

atm connection-traffic-table-row index 128 vbr-nrt

pcr 163 scr10 163

!

dsl-profile idsl1

idsl encapsulation llc-ppp

!--- 128 kbps is the default.

!

!

interface IDSL3/1

dsl profile idsl1

ppp pvc interface ATM0/1 3 300 rx-cttr 128 tx-cttr 128

!

Configureer de aggregator voor PPP-insluiting

Als DSLAM voor insluiting is geconfigureerd voor MLC-ppp onder het IDSL-profiel (of er is niets ingesteld voor insluiting omdat dit standaard is) moet de aggregator deze configuratie hebben:

!

interface ATM0/0/0.300 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 3/300

encapsulation aal5snap

protocol ppp Virtual-Template10

!

!

Als DSLAM voor insluitingscisco-PPP is geconfigureerd, wijzigt u de configuratie in:

!

interface ATM0/0/0.300 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 3/300

encapsulation aal5ciscoppp Virtual-Template10

!

!

Als DSLAM voor mux-ppp van de insluiting van IDSL is geconfigureerd, moet u ervoor zorgen dat de configuratie op de aggregator:

!

interface ATM0/0/0.300 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 3/300

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template10

!

!

Frame Relay configureren

Voor de configuratie van Frame Relay zijn de twee belangrijke stappen hetzelfde als in de PPP-configuratie.

1. Stel het DSL-profiel in.

2. Stel het PVC/SVC in onder de IDSL-interface.

Voor QoS op de Frame Relay-link is geen speciale conversie nodig. Stel het maximum tarief in de verbinding-tabel-rij zodat het de bandbreedte aanpast die op CPE wordt bepaald.

Voor het IDSL-profiel zijn dit de opties voor Frame Relay:

idsl bitrate [56 | 64 | 128 | 144]

idsl frame-relay ?

bc-default   Default Bc in bytes

lmi-n392dce  LMI error threshold

lmi-n393dce  set LMI monitored event count

lmi-t392dce  set DCE polling verification timer

lmi-type     Use CISCO-ANSI-CCITT type LMI

upc-intent   UPC to use on Soft-VCs/PVCs

Om Frame Relay-insluiting in te schakelen, moet u ook de opdracht van het insluitingsframe en de relais van de insluiting toevoegen.

Deze syntaxis maakt een PVC dat verbinding maakt met de terminatie van IDSL Frame Relay:

frame-relay pvc [DLCI] service translation interface atm0/1 [VPI] [VCI]

Er is ook een transparante parameter die in dit document niet wordt besproken. Het vertaalsleutelwoord vertaalt Frame Relay DLCI gedefinieerd in het ATM PVC gedefinieerd. Het ATM PVC is een AAL5SNAP PVC.

Gebruik deze wereldwijde opdracht om de QoS-parameters op te zetten:

frame-relay connection-traffic-table-row index [row #] [CIR] [Burst] [PIR] vbr-rt

Standaard is CIR=PIR gelijk aan de bandbreedte die in het IDSL-profiel voor de link is gedefinieerd. De burst rate is gewoonlijk maximaal 32.768 bps.

Om deze waarden op het IDSL-PVC toe te passen, moet frame-relais pvc [DLCI] service-vertaalinterface atm0/1 [VPI] [VCI] op frame-relais pvc [DLCI] rx-cttr [rij #] tx-cttr [rij #] servicevertalingsinterface atm0/1 [VPI] [VCI].

Een Frame Relay IDSL-configuratie die 128 Kbps met libel-type ANSI gebruikt, is:

!

dsl-profile idslframe

idsl encapsulation frame-relay

idsl frame-relay lmi-type ansi

!

frame-relay connection-traffic-table-row index 128 128000 32768

128000 vbr-rt

!

!

interface IDSL2/2

no ip address

dsl profile idslframe

no arp frame-relay

frame-relay pvc 300 rx-cttr 128 tx-cttr 128 service translation

interface  ATM0/1 3 300

!

Configureer de aggregator voor Frame Relay-insluiting

Voor Frame Relay-insluiting aan de CPE-zijde converteert de DSLAM het Frame Relay PVC naar een ATM PVC. Het ATM PVC wordt ingekapseld in AAL5SNAP.

Voor een routed Frame Relay PVC:

!

interface ATM0/0/0.300 point-to-point

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

pvc 3/300

encapsulation aal5snap

protocol ip (inarp) broadcast

!

!

Overeenkomstig met andere kaarten die in de DSLAM-fase zijn ingebracht, moet de IDSL-kaart waarschijnlijk handmatig in de NI2-configuratie worden aangewezen.

DSLAM(config)#slot 2 ituc-1-8IDSL

Nadat de IDSL-kaart is ingevoerd, geeft u een opdracht voor de status van de aan de kaart gedownload code weer.

DSLAM#show oir status 2

Slot 2: timer stopped delay 100

last heard 30348 ms ago, last sent 30348 ms ago

Slot 2: loading. . .         current offset 0x1CFD1, done at 0xBF858

Deze loguitvoer wordt gezien.

00:04:20: %SLOT-3-MODULE_DETECTED: CLEAR INFO Slot 2 Module was

detected

00:04:45: %SLOT-3-MODULE_MISSING: CLEAR MAJOR Slot 2 Provisioned

slot is empty

00:04:45: %SLOT-3-MODULE_DETECTED: ASSERT INFO Slot 2 Module was

detected

00:04:48: %LINK-3-UPDOWN: Interface IDSL2/1 to IDSL2/8, changed

state to down

DSLAM#show hardware

Chassis Type: C6160

Slot 1 : STUC-4-2B1Q-DIR-1                      Slot 18: EMPTY

Slot 2 : ITUC-1-8IDSL                           Slot 19: EMPTY

Slot 3 : EMPTY                                  Slot 20: EMPTY

Slot 4 : EMPTY                                  Slot 21: EMPTY

Slot 5 : EMPTY                                  Slot 22: EMPTY

Slot 6 : EMPTY                                  Slot 23: EMPTY

Slot 7 : EMPTY                                  Slot 24: EMPTY

Slot 8 : EMPTY                                  Slot 25: EMPTY

Slot 9 : EMPTY                                  Slot 26: EMPTY

Slot 10: NI-2-155SM-DS3                         Slot 27: EMPTY

Slot 11: EMPTY                                  Slot 28: EMPTY

Slot 12: EMPTY                                  Slot 29: EMPTY

Slot 13: EMPTY                                  Slot 30: EMPTY

Slot 14: EMPTY                                  Slot 31: EMPTY

Slot 15: EMPTY                                  Slot 32: EMPTY

Slot 16: EMPTY                                  Slot 33: EMPTY

Slot 17: EMPTY                                  Slot 34: EMPTY

Fan Module:  Present

Power Supply Module 1:  Present   2:  Not Present

Connecties met IDSL-PPP-problemen

Deze sectie verschaft de informatie die u kunt gebruiken om problemen met uw configuratie op te lossen.

Opdrachten voor probleemoplossing

Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show genereren.

Opmerking: Voordat u debug-opdrachten afgeeft, raadpleegt u Belangrijke informatie over debug-opdrachten.

- debug PPP onderhandeling-monitort PPP onderhandelingsgebeurtenissen.

- debug van PPP-verificatie - Bepaalt als een client authenticatie passeert.

- tonen DSL interface idl 2/2-displays IDSL en verbindingsstatistieken.

- ATM vc interface tonen-Toont de pseudo ATM interface achter de IDSL-interface.

- Laat gebruikers-Informatie over actieve gebruikers zien.

Als u een verbinding met IDSL PPP wilt oplossen, geeft u de debug PPP-onderhandeling uit en debug de opdrachten voor de verificatie van ppp. Voor een actieve verbinding, is dit de uitvoer van een opdracht van de showgebruikers

Router#show users

Line       User      Host(s)             Idle       Location

*  0 con 0              idle                00:00:00

Interface   User      Mode                Idle Peer Address

BR0/0         b-nrp   Sync PPP        00:00:03 10.0.0.2

Op DSLAM, tonen deze opdrachten statistieken van IDSL en verbindingsstatistieken.

DSLAM#show dsl interface idsl 2/2

Port Status:

Subscriber Name:         Circuit ID:

IOS admin: UP     oper: UP    Card status: ITUC-1-8IDSL

Last Change: 00 days, 00 hrs, 07 min, 13 sec  No. of changes: 1

Loopback: none

Firmware version: 961170635

BERT has not been executed on this interface

Configured:

Profile Name:   default

Alarms Enabled: NO

IDSL profile parameters

Bitrate:             128 kbit/sec

Encapsulation:       llc-ppp

Frame Relay parameters:

UPC intent:       pass

Bc default:       32768 bytes

LMI type:         cisco

lmi-n392dce:      2 events

lmi-n393dce:      2 events

lmi-t392dce:      15 seconds

Performance Statistics:

Physical layer

Coding violations        : 0

Errored seconds          : 0

Severely errored seconds : 0

Physical layer (far end)

Coding violations        : 0

Errored seconds          : 0

Severely errored seconds : 0

HDLC layer

Coding violations        : 0

Aborts                   : 0

Aligns                   : 0

Shorts                   : 5

Longs                    : 0

Discards                 : 42

Alarm Status: NONE

Merk op dat elke IDSL-interface een gekoppelde pseudo-ATM-interface achter heeft.

DSLAM#show atm vc interface atm-p 2/2

Interface     VPI   VCI   Type   X-Interface  X-VPI  X-VCI   Encap

Status

ATM-P2/2      0    37     PVC     ATM0/1        3      300     UP

DSLAM#show atm vc interface atm-p 2/2 0 37

Interface: ATM-P2/2, Type: ATM-PSEUDO

VPI = 0  VCI = 37

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:02:24

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states:  Not-applicable

Cross-connect-interface: ATM0/1, Type: suni_dual

Cross-connect-VPI = 3

Cross-connect-VCI = 300

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state:  Not-applicable

Rx cells: 27, Tx cells: 0

Rx connection-traffic-table-index: 128

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 163

Rx scr-clp01: 163

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: none

Rx       mbs: 1024 (from default for interface)

Tx connection-traffic-table-index: 128

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 163

Tx scr-clp01: 163

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: none

U kunt ook het PVC van de andere zijde bekijken (van de aggregator naar de CPE).

DSLAM#show atm vc interface atm 0/1 3 300

Interface: ATM0/1, Type: suni_dual

VPI = 3  VCI = 300

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:03:20

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states:  Not-applicable

Cross-connect-interface: ATM-P2/2, Type: ATM-PSEUDO

Cross-connect-VPI = 0

Cross-connect-VCI = 37

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state:  Not-applicable

Rx cells: 0, Tx cells: 68

Rx connection-traffic-table-index: 128

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 163

Rx scr-clp01: 163

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: none

Rx       mbs: 1024 (from default

for interface)

Tx connection-traffic-table-index: 128

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 163

Tx scr-clp01: 163

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: none

Connecties met IDSL Frame Relay als probleemoplossing

Deze sectie verschaft de informatie die u kunt gebruiken om problemen met uw configuratie op te lossen.

Opdrachten voor probleemoplossing

Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show genereren.

Opmerking: Voordat u debug-opdrachten afgeeft, raadpleegt u Belangrijke informatie over debug-opdrachten.

- Statistieken van frame lmi-displays over de Local Management Interface (LMI).

- debug frame lmi-bepaalt of LMI-pakketten correct verzonden en ontvangen worden.

- toon frame-relais pvc-displays PVC statistieken voor Frame Relay interfaces.

- tonen frame map—Hiermee geeft u de huidige map-items en informatie over de verbindingen weer.

- toon frame-relais interfacebron-displays QoS parameters.

- toon interface idl-displays Frame Relay statistieken.

- ATM vc interface tonen-Toont de pseudo ATM interface achter de IDSL-interface.

Om een IDSL BRI poortverbinding in te lossen, gebruikt u de zelfde opdrachten die worden gebruikt om een seriële poort op te lossen.

Router#show frame lmi

!--- Check for status messages received and Enq. sent.

LMI Statistics for interface BRI0/0 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = CISCO

Invalid Unnumbered info 0             Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0              Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0              Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0              Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0              Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Sent 71               Num Status msgs Rcvd 0

Num Update Status Rcvd 0              Num Status Timeouts 70

Time-outs betekenen dat er geen communicatie van de NI2-switch is.

Om te zuiveren, geeft de opdracht debug frame lmi uit op dezelfde manier als deze voor een seriële interface wordt gebruikt. U kunt ook de pvc van het showframe-relais uitgeven en de opdrachten van de frame-kaart tonen.

Router#show frame lmi

LMI Statistics for interface BRI0/0 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = ANSI

Invalid Unnumbered info 0             Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0              Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0              Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0              Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0              Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Sent 17               Num Status msgs Rcvd 18

Num Update Status Rcvd 0              Num Status Timeouts 0

Router#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface BRI0/0 (Frame Relay DTE)

Active      Inactive      Deleted      Static

Local         1            0             0            0

Switched      0            0             0            0

Unused        0            0             0            0

DLCI = 300, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = BRI0/0

input pkts 0             output pkts 0            in bytes 0

out bytes 0              dropped pkts 0           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 0         out bcast bytes 0

pvc create time 00:02:30, last time pvc status changed 00:02:30

Router#show frame map

BRI0/0 (up): ip 10.0.0.2 dlci 300(0x12C,0x48C0), static,

broadcast,

IETF, status defined, active

Aan de kant van DSLAM kunt u ook een opdracht van het showframe uitgeven.

DSLAM#show frame-relay lmi interface idsl2/2

LMI Statistics for interface IDSL2/2 (Frame Relay DCE) LMI TYPE = ANSI

Invalid Unnumbered info 0             Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0              Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0              Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0              Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0              Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Rcvd 2                Num Status msgs Sent 2

Num Update Status Sent 0              Num St Enq. Timeouts 0

Om QoS parameters te zien, geef de opdracht van de show frame-relais interface uit.

DSLAM#show frame-relay interface resource idSL 2/1

Encapsulation: FRAME-RELAY

Resource Management state:

Available bit rates (in bps):

128000 vbr-nrt RX, 128000 vbr-nrt TX

128000 vbr-rt RX,  128000 vbr-rt TX

128000 ubr RX,

128000 ubr TX

Allocated bit rates (in bps):

0 vbr-nrt RX, 0 vbr-nrt TX

0 vbr-rt RX,  0 vbr-rt TX

0 ubr RX,     0 ubr TX

Wanneer de interface voor Frame Relay-modus is geconfigureerd, geeft u een opdracht voor show interface DSL uit om Frame Relay-statistieken weer te geven.

DSLAM#show interface idsl2/2

IDSL2/2 is up, line protocol is up

Hardware is idsl

MTU 1500 bytes, BW 128 Kbit, DLY 0 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation FRAME-RELAY IETF, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

LMI enq sent  0, LMI stat recvd 0, LMI upd recvd 0

LMI enq recvd 8, LMI stat sent  8, LMI upd sent  0, DCE LMI up

LMI DLCI 0  LMI type is ANSI Annex D  frame relay DCE

Broadcast queue 0/64, broadcasts sent/dropped 0/0, interface broadcasts 0

Last input 00:00:03, output 00:00:03, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:01:20

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

8 packets input, 112 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

8 packets output, 117 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

DSLAM#show dsl interface idsl 2/2

Port Status:

Subscriber Name:           Circuit ID:

IOS admin: UP      oper: UP    Card status: ITUC-1-8IDSL

Last Change: 00 days, 00 hrs, 06 min, 09 sec  No. of changes: 64

Loopback: none

Firmware version: 961170635

BERT has not been executed on this interface

Configured:

Profile Name:   idslframe

Alarms Enabled: NO

IDSL profile parameters

Bitrate:            128 kbit/sec

Encapsulation:      frame-relay

Frame Relay parameters:

UPC intent:      pass

Bc default:      32768 bytes

LMI type:        ansi

lmi-n392dce:     2 events

lmi-n393dce:     2 events

lmi-t392dce:     15 seconds

Performance Statistics:

Physical layer

Coding violations        : 0

Errored seconds          : 0

Severely errored seconds : 0

Physical layer (far end)

Coding violations        : 0

Errored seconds          : 0

Severely errored seconds : 0

HDLC layer

Coding violations        : 0

Aborts                   : 0

Aligns                   : 0

Shorts                   : 0

Longs                    : 0

Discards                 : 0

Alarm Status: NONE

DSLAM#show atm vc interface atm-p 2/2

Interface     VPI   VCI   Type   X-Interface  X-VPI X-VCI   Encap

Status

ATM-P2/2      0    37     PVC     ATM0/1        3     300    UP

DSLAM#show atm vc interface atm-p 2/2 0 37

Interface: ATM-P2/2, Type: ATM-PSEUDO

VPI = 0  VCI = 37

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:06:59

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Number of OAM-configured connections: 2

OAM-configuration: Ais-on

OAM-states:  OAM-Up

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Cross-connect-interface: ATM0/1, Type: suni_dual

Cross-connect-VPI = 3

Cross-connect-VCI = 300

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: Ais-on

Cross-connect OAM-state:  OAM-Up

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Rx cells: 0, Tx cells: 0

Rx connection-traffic-table-index: 100

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 106

Rx scr-clp0 : 106

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: none

Rx       mbs: 50

Tx connection-traffic-table-index: 100

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 106

Tx scr-clp0 : 106

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 50

Onderwerpen en bugs

PPP over Frame Relay wordt niet ondersteund voor Cisco 800-serie voor IDSL.

Als u een Cisco-router wilt gebruiken voor een IDSL-toepassing en de router een Cisco IOS-softwarerelease eerder dan 12.1 draait, moet u het type ISDN-switch configureren. Raadpleeg Cisco Routers configureren voor gebruik met IDSL voor meer informatie.

Als u het type ISDN-switch niet configureren wordt de BRI-interface van de router waarschijnlijk niet opnieuw geactiveerd nadat de IDSL-lijn naar beneden en naar boven gaat. Om dit probleem te voorkomen, moet u het ISDN switch-type basis-in-opdracht uitgeven tijdens de configuratie in de mondiale.

Dit probleem doet zich niet voor als de Cisco-router Cisco IOS-softwarerelease 12.1 of hoger uitvoert.

Gerelateerde informatie

- Informatie over Cisco DSL-technologie

- Cisco DSL-productondersteuningsinformatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems