Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Netwerkdiagram

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u een probleem kunt identificeren met de Active-Active-configuratie op VMM-integratie met ACI voor LACP-taakgebaseerde teamvorming.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Link Agregation Control Protocol (LACS)

- Virtual Machine Monitor (VMM)

- Netwerkinterfacebeheer (NIC)

- Toepassingscentrale infrastructuur (ACI)

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Configureren

Het netwerk heeft een op Active-Active LACP-werklastgebaseerde NIC geconfigureerd op een VM-configuratie die is toegestaan op twee servers en is aangesloten op ACI op twee verschillende Leaves-switches op een VMM-integratie.

Netwerkdiagram

Het volgende beeld is een verwijzing op hoog niveau om het ontwerp te illustreren.

vPC 5-leden zijn Interface Eth 1/1 op Leaf 1 en Eth 1/2 op Leaf 2.

vPC 6-leden zijn Interface Eth 1/3 op Leaf 1 en Eth 1/4 op Leaf 2.

VM IP: 10.10.10.1

VM MAC: AA.AA.AA.AA.AA.AA

Aansluitingen:

SERVER 1 NIC 1 <-> BLADZIJDE 1/1

SERVER 1 NIC 2 <-> BLADZIJDE 2 ETH 1/2

SERVER 2 NIC 1 <-> BLADZIJDE 1 ETH 1/3

SERVER 2 NIC 2 <-> BLADZIJDE 2 ETH 1/4

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

De Cisco CLI Analyzer (alleen geregistreerde klanten) ondersteunt bepaalde showopdrachten. Gebruik de Cisco CLI Analyzer om een analyse van de uitvoer van de showopdracht te bekijken.

Problemen oplossen

Deze sectie verschaft de informatie die u kunt gebruiken om problemen met uw configuratie op te lossen.

Navigeer naar de Endpoint Tracker (EP)-tracker op de APIC GUI om de IP voor de server te volgen en bekijk de logboeken voor koppeling/loskoppeling om de flap te identificeren.

Stap 1. Inloggen op Cisco APIC GUI

Stap 2. Navigeren naar Operations -> EP Tracker

Stap 3. Voer in het gedeelte Zoeken naar eindpunten het IP-adres in

Stap 4. Klik op Zoeken

Zodra een flap is gedetecteerd, is de volgende stap om de commando's op elke switch van het blad uit te voeren.

LEAF1# show endpoint ip 10.10.10.1

Legend:

S - static           s - arp              L - local            O - peer-attached

V - vpc-attached     a - local-aged       p - peer-aged        M - span

B - bounce           H - vtep             R - peer-attached-rl D - bounce-to-proxy

E - shared-service   m - svc-mgr

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

VLAN/                           Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface

Domain                          VLAN            IP Address        IP Info

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

2                                          vlan-100    aaaa.aaaa.aaaa LV                        po6

common:common-VRF                          vlan-100      10.10.10.1   LV                        po6

LEAF2# show endpoint ip 10.10.10.1

Legend:

S - static           s - arp              L - local            O - peer-attached

V - vpc-attached     a - local-aged       p - peer-aged        M - span

B - bounce           H - vtep             R - peer-attached-rl D - bounce-to-proxy

E - shared-service   m - svc-mgr

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

VLAN/                           Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface

Domain                          VLAN            IP Address        IP Info

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

1                                          vlan-100    aaaa.aaaa.aaaa LV                        po6

common:common-VRF                          vlan-100      10.10.10.1   LV                        po6

LEAF1# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

b - BFD Session Wait

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

-------------------------------------------------------------------------------

5     Po5(SU)     Eth      LACP      Eth1/1(P)

6     Po6(SU)     Eth      LACP      Eth1/3(P)

LEAF2# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

b - BFD Session Wait

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

-------------------------------------------------------------------------------

5     Po5(SU)     Eth      LACP      Eth1/2(P)

6     Po6(SU)     Eth      LACP      Eth1/4(P)

LEAF1# show system internal epm endpoint ip 10.10.10.1

MAC : aaaa.aaaa.aaaa ::: Num IPs : 1

IP# 0 : 10.10.10.1 ::: IP# 0 flags :

Output omitted

...

Interface : port-channel6                          <<<<<<<<<<<<<<<< learned on this interface

Output omitted

...

EP Flags : local|vPC|IP|MAC|sclass|timer|mac-ckt|

::::

LEAF1# show system internal epm endpoint mac aaaa.aaaa.aaaa

MAC : aaaa.aaaa.aaaa ::: Num IPs : 1

IP# 0 : 10.10.10.1 ::: IP# 0 flags :  ::: l3-sw-hit: No

Output omitted

...

Interface : port-channel6                         <<<<<<<<<<<<<<<< learned on this interface

Output omitted

...

EP Flags : local|vPC|IP|MAC|sclass|timer|mac-ckt|

::::

LEAF2# show system internal epm endpoint ip 10.10.10.1

MAC : aaaa.aaaa.aaaa ::: Num IPs : 1

IP# 0 : 10.10.10.1 ::: IP# 0 flags :  ::: l3-sw-hit: No

Output omitted

...

Interface : port-channel5                         <<<<<<<<<<<<<<<< learned on this interface

Output omitted

...

EP Flags : local|vPC|IP|MAC|sclass|timer|mac-ckt|

::::

LEAF2# show system internal epm endpoint mac aaaa.aaaa.aaaa

MAC : aaaa.aaaa.aaaa ::: Num IPs : 1

IP# 0 : 10.10.10.1 ::: IP# 0 flags :  ::: l3-sw-hit: No

Output omitted

...

Interface : port-channel6                         <<<<<<<<<<<<<<<< learned on this interface

Output omitted

...

EP Flags : local|vPC|IP|MAC|sclass|timer|mac-ckt|

::::

Op basis van de vorige uitgangen kunt u vaststellen dat ACI dezelfde informatie op beide poortkanalen tegelijkertijd ontvangt vanwege de actieve configuratie op VMware.

Alle VM's gebruiken elk paar uplinks als logisch gezien één uplinks, en de topologie is geconfigureerd met twee verschillende paren poortkanalen, en elk paar gebruikt dezelfde informatie om op ACI te komen.

Opmerking: dit soort implementatie wordt niet aanbevolen door Cisco, omdat dit type configuratie vergelijkbaar is met MAC-pinning en elke 30 seconden opnieuw spelden op basis van het koppelingsgebruik, afgeleid van MAC/IP-flaps tussen knooppunten of poorten.

Als u een vergelijkbare topologie nodig hebt, is de aanbeveling om Link Aggregation Group (LAG) te gebruiken, zoals LACP of statisch poortkanaal.

De Cisco CLI Analyzer (alleen geregistreerde klanten) ondersteunt bepaalde showopdrachten. Gebruik de Cisco CLI Analyzer om een analyse van de uitvoer van de showopdracht te bekijken.

Raadpleeg Important Information on Debug Commands (Belangrijke informatie over opdrachten met debug) voordat u opdrachten met debug opgeeft.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems