Inhoud

Inleiding

Voordat u begint

Conventies

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Catalyst 1900

Catalyst 6000

Problemen oplossen

Procedure voor probleemoplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document biedt een voorbeeldconfiguratie van InterSwitch Trunking (ISL-stam) tussen een Catalyst 1900 en een Catalyst 6500 switch die een CatOS-afbeelding voert. De configuratie is vergelijkbaar met andere CatOS-switches zoals Catalyst 5500 Series switches. Relevante opdrachten worden voor de configuratie zowel als voor de opdrachten tonen die helpen bepalen of de ISL-romp functioneel is.

Voordat u begint

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Voorwaarden

Zorg er voordat u deze configuratie probeert voor dat u aan de volgende voorwaarden voldoet:

- VLAN-concepten begrijpen

- VLAN Trunk Protocol (VTP)-concepten begrijpen

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de onderstaande softwareversies.

- Catalyst 1924-EN met softwareversie (Enterprise) V9.00.05

- Catalyst 6509 met CatOS-software met versie 7.3(2)

De informatie in dit document is gebaseerd op apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als u in een levend netwerk werkt, zorg er dan voor dat u de potentiële impact van om het even welke opdracht begrijpt alvorens het te gebruiken.

Achtergrondinformatie

Catalyst 1900 runt twee versies van beelden, namelijk de edities van de Standaard en de Enterprise. Trunking wordt alleen ondersteund op de Enterprise-afbeeldingen en ondersteunt ISL-insluiting alleen en 802.1q niet. Dit beperkt de mogelijkheid van Catalyst 1900 om een romp met andere Catalyst switches te vormen die ISL trunking kunnen steunen. Bovendien kan trunking alleen worden ingesteld op de twee x 100 Mbps uplinks op Catalyst 1900. Dit zijn de laatste twee poorten op de switch die normaal Ax en Bx gemarkeerd zijn. U kunt maximaal 1005 VLAN’s configureren op het Catalyst 1900 Enterprise-beeld. De Opdrachtlijn Interface (CLI) (gelijk aan Cisco IOS® CLI) is alleen beschikbaar in het Enterprise-beeld van Catalyst 1900.

Opmerking: Catalyst 4000 Series switches, met supervisor I en II, en Catalyst 2950 Series switches ondersteunen ISL-trunking niet en kunnen niet worden aangesloten op Catalyst 1900. Catalyst 5500 switches ondersteunen ISL op bepaalde modules. Geef de show port mogelijkheden <mod/port> opdracht uit om te weten te komen of een specifieke module of poort ISL trunking ondersteunt.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

De trunkingconfiguratie kan op twee manieren worden uitgevoerd, via het menu of de CLI. Het volgende voorbeeld maakt een lijst van de configuratieopdrachten in de CLI-modus:

Catalyst 1900 Management Console

Copyright (c) Cisco Systems, Inc. 1993-1999

All rights reserved.

Enterprise Edition Software

Ethernet Address: 00-E0-1E-87-36-C0

PCA Number: 73-2239-01

PCA Serial Number: 6510304

Model Number: WS-C1924-EN

System Serial Number: FAA0135Y00N

-------------------------------------------------

1 user(s) now active on Management Console.

User Interface Menu

[M] Menus

[K] Command Line

Enter Selection: K

CLI session with the switch is open.

To end the CLI session, enter [Exit].

Cat1924-EN>

Netwerkdiagram

Dit document gebruikt de netwerkinstellingen die in het onderstaande schema zijn weergegeven.

Configuraties

De basisstappen van deze configuratie zijn:

1. Het configureren van de VTP-domeinnaam en -modus (zoals een van de switches moet minstens actief zijn in de VTP-server en de andere in VTP-clientmodus). Stel voor dit document de VTP-domeinnaam in als "DOC".

2. Configureer de trunking poorten (ga naar de interfacemodatie en definieer de trunking parameters).

3. Defineert de juiste VLAN’s op de switch die als VTP-server wordt gebruikt.

4. Geef de juiste show opdrachten uit om de trunking-handeling te controleren.

Er moet in een domein ten minste één VTP-server zijn. Een VTP-server kan worden geconfigureerd op een Catalyst 6000 of een Catalyst 1900 switch. In dit voorbeeld wordt Catalyst 6000 geconfigureerd als een VTP-server en wordt Catalyst 1900 geconfigureerd als een VTP-client. Dit komt doordat Catalyst 6500 krachtiger is dan Catalyst 1900 en daarom beter in staat is om de servermogelijkheden aan te pakken.

Dit document maakt gebruik van de onderstaande configuraties:

- Catalyst 6000

- Catalyst 1924-NL switch

Catalyst 6000

Cat6000 (enable) show config

This command shows non-default configurations only.

Use 'show config all' to show both default and non-default configurations.

...............

..

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

#time: Mon Nov 25 2002, 02:53:50

!

#version 7.3(2)

!

set prompt Cat6000

!

#!

#vtp

set vtp domain DOC

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state active

stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state active stp

ibm

set vlan 2

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state active

mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

!--- Output suppressed.

#module 6 : 48-port 10/100BaseTX Ethernet

set trunk 6/1  desirable isl 1-1005,1025-4094

!--- Output suppressed.

end

Opmerking: de boomstammodus kan 802.1q of ISL zijn. De ISL mode wordt gebruikt voor de boomstampoort van Catalyst 6000 omdat Catalyst 1900 ISL slechts steunt.

Catalyst 1924-NL switch

Cat1924-EN#configure terminal

!--- Setup the VTP domain name. Note that this is

!--- case sensitive and it must be identical with the domain

!--- name configured on the VTP server (Catalyst 6000).

Cat1924-EN(config)#vtp domain DOC

!--- To change the VTP mode to client. There are three VTP modes supported:

!--- server, transparent, and client.

Cat1924-EN(config)#vtp client

!--- Set the interface up as a trunk port (this is interface Bx).

Cat1924-EN(config)#int fast0/27

Cat1924-EN(config-if)#trunk desirable

Cat1924-EN#show run

Building configuration...

Current configuration:

!

vtp domain "DOC"

!

vtp client

!

vlan 2 name "VLAN0002" sde 100002 state Operational mtu 1500

!

!

hostname "Cat1924-EN"

!

interface Ethernet 0/27

trunk Desirable

line console

end

Verifiëren

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat uw configuratie correct werkt.

Bepaalde opdrachten worden ondersteund door de Cisco CLI Analyzer (alleen geregistreerde klanten), waardoor u een analyse van de show-opdrachtoutput kunt bekijken.

Catalyst 1900

- vtp tonen - deze opdracht verifieert de VTP-instelling, zoals in de onderstaande uitvoer wordt weergegeven.

Cat1924-EN#show vtp

VTP version: 1

Configuration revision: 0

Maximum VLANs supported locally: 1005

Number of existing VLANs: 5

VTP domain name : DOC

VTP password :

VTP operating mode : Client

VTP pruning mode : Disabled

VTP traps generation : Enabled

Configuration last modified by: 0.0.0.0 at 11-24-2002 19:41:22

- vtp statistieken tonen - deze opdracht controleert op VTP-advertenties, zoals wordt weergegeven in de onderstaande output.

Cat1924-EN#show vtp statistics

Receive Statistics Transmit Statistics

----------------------------------- -----------------------------------

Summary Adverts 4 Summary Adverts 1

Subset Adverts 3 Subset Adverts 0

Advert Requests 0 Advert Requests 3

Configuration Errors:

Revision Errors 0  !non zero values indicates non-propagation of vlan changes (ie add/delete)

Digest Errors 0    !non zero values indicates mismatch in vtp password

VTP Pruning Statistics:

Port Join Received Join Transmitted Summary Adverts received

with no pruning support

---- ------------- ---------------- ------------------------

A 0 0 0

B 0 0 0

Cat1924-EN#

Catalyst 6000

- tonen stam 6/1 - Deze opdracht verifieert de boomstamconfiguratie, zoals in de uitvoer wordt getoond:

Cat6000 (enable) show trunk 6/1

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

6/1       desirable    isl            trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

6/1       1-1005,1025-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

6/1       1-3

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  ---------------------------------------------------------------------

6/1       1-3

- vtp domein - Deze opdracht verifieert de VTP configuratie, zoals in de uitvoer wordt getoond:

Cat6000 (enable) show vtp domain

Domain Name                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

DOC                              1            2           server      -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

8          1023             2               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

192.168.1.2     disabled disabled 2-1000

- vtp statistieken tonen - Deze opdracht verifieert de VTP statistieken, zoals in de output wordt getoond:

Cat6000 (enable) show vtp statistics

VTP statistics:

summary advts received 1

subset advts received 0

request advts received 1

summary advts transmitted 89

subset advts transmitted 5

request advts transmitted 0

No of config revision errors 0

No of config digest errors 0

VTP pruning statistics:

Trunk    Join Transmitted Join Received Summary advts received from GVRP PDU

non-pruning-capable device  Received

-------- ---------------- ------------- --------------------------- ----------

15/1     0                0             0                           0

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie waarmee u problemen met de configuratie kunt oplossen.

Procedure voor probleemoplossing

Dit is informatie over probleemoplossing die relevant is voor deze configuratie. Voltooi deze stappen om problemen op te lossen met de switches.

1. De VTP-domeinnaam moet identiek zijn (de VTP-domeinnaam is hoofdlettergevoelig).

2. Het VTP-wachtwoord moet identiek zijn.

3. Er moet ten minste één switch zijn ingesteld als de VTP-server in het VTP-domein.

4. Er kan meer dan één VTP-client zijn in een VTP-domein.

Opmerking: stappen 1 en 2 kunnen worden geverifieerd als u de opdracht Show vtp domein opdracht geeft. Als de resultaten in een van de stappen niet goed op elkaar zijn afgestemd, werkt VTP-trunking niet.

Gerelateerde informatie

- InterSwitch Link-formaat

- Productondersteuning voor switches

- Ondersteuning voor LAN-switching technologie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems