Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

BVI op Cisco IOS®

BDI op Cisco IOS XE®

BDI op Cisco IOS XE-platform voorbeelden

A) Fa0/1 op beide switches zijn Layer 3 interfaces en zijn in hetzelfde broadcast-domein.

Volgende stappen

B) Brug van meerdere vlaanderen tussen de twee switches.

Volgende stappen

EPC

Packet Tracer

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de Bridge Virtual Interface (BVI) en de Bridge Domain Interface (BDI) kunt begrijpen en probleemoplossing.

Achtergrondinformatie

BVI en BDI routed interfaces vormen een verzameling overbrugde interfaces. Bijvoorbeeld, u wilt twee interfaces op de router overbruggen, en u wilt dat ze in hetzelfde Layer 2 uitzending domein zijn. De BVI/BDI-interface zou als de routeinterface voor deze twee overbrugde fysieke interfaces fungeren. Al het pakketverkeer moet via de BVI/BDI-interfaces worden doorgegeven.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen vereisten voor dit artikel.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op ISR-router (voor BVI) en ASR1K (voor BDI).

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

BVI-verbinding voor 2 pc’s op routers

BVI op Cisco IOS®

Een router vormt geen twee of meer Layer 3 interfaces in hetzelfde uitzending-domein (dat wil zeggen twee of meer interfaces in hetzelfde net). Gebruik de BVI-interface om twee PC's aan de router te verbinden als deel van zelfde net en heeft nog internettoegang van beide PC's.

Hiervoor kunt u BVI gebruiken.

Begrip

Definitie

bridge-groep

Groepert de fysieke interfaces in één logische groep.

Interface BVI

Een Layer 3 die kan worden routeerd, logische interface.

ISR 3

ISR 1

ISR 2

overbruggingsbeugel

bridge 1 protocol ieg

brug 1 route ip

!

interface Gigabit Ethernet0/0/1

bridge-groep 1

!

interface Gigabit Ethernet0/0/2

bridge-groep 1

!

interface BVI 1

ip-adres 10.10.10.10

255.255.255.0

int fa0/0

ip-adres 10.10.10.1

255.255.255.0

int fa0/0

ip-adres 10.10.10.2

255.255.255.0

BDI op Cisco IOS-XE®

BDI is vergelijkbaar met BVI, behalve dat deze op Cisco IOS-XE draait.

Begrip

Definitie

Bridge-domein

vertegenwoordigt een Layer 2-omroepdomein.

Bridge-domeininterface

Is een logische interface die bidirectionele flow van verkeer tussen een Layer 2-netwerk en een Layer 3 routed netwerk toestaat.

Ethernet Virtual Circuit (EVC)

Dit is een end-to-end weergave van één exemplaar van een Layer 2-service die door een aanbieder aan een klant wordt aangeboden. In het Cisco EVC Kader, bestaan de bridge domeinen uit één of meer Layer 2 interfaces die bekend staan als Service Instanties. Een Service Instance is het konkretiseren van een EVC op een bepaalde haven op een bepaalde router. De dienst instantie wordt geassocieerd met een bridge domein op basis van de configuratie.

ASR-verbinding op twee Switches

BDI op Cisco IOS XE-platform voorbeelden

A) Fa0/1 op beide switches zijn Layer 3 interfaces en zijn in hetzelfde broadcast-domein.

BDI-configuratie op ASR is niet vereist als het motief is om gewoon verbinding tussen de twee switches te maken.

ASR 1K

SW1

SW2

interface Gigabit Ethernet1/2/3

geen ip-adres

onderhandelings-auto

cdp mogelijk

dienst 100 Ethernet

insluiting zonder tag

bridge-domein 100

!

interface Gigabit Ethernet1/2/4

geen ip-adres

onderhandelings-auto

cdp mogelijk

dienst 100 Ethernet

insluiting zonder tag

bridge-domein 100

interface voor Fast Ethernet0/1

geen omschakeling

ip-adres 10.1.1.1 255.255.255.0

interface voor Fast Ethernet0/1

geen omschakeling

ip-adres 10.1.1.3 255.255.255.0

Volgende stappen

1. Ping SW2 uit SW1:

BGL.Q.16-3500-1#ping 10.1.1.3

2. Typ de vluchtvolgorde om te stoppen.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/9 ms

Opmerking: Als u buiten de ASR wilt verzenden, moet u de BDI-interfaceconconfiguratie wijzigen:

interface BDI100

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

B) Brug van meerdere vlaanderen tussen de twee switches.

Configureer afzonderlijke Ethernet virtuele circuits (EVC) onder de fysieke interface voor elk van de VLAN’s. Bridge-domain wordt niet ondersteund in de subinterface.

Er zijn twee ventilatoren. VLAN 100 en VLAN 2000, te overbruggen:

ASR 1K

SW1

SW2

interface Gigabit Ethernet1/2/3

geen ip-adres

onderhandelings-auto

cdp mogelijk

dienst 100 Ethernet

insluiting punt1q 100

inloglabel - pop 1 - symmetrisch

bridge-domein 100

!

dienst 200 ethernet

insluiting punt1q 200

inloglabel - pop 1 - symmetrisch

bridge-domein 200

Exacte dezelfde configuratie onder Gig1/2/4

interface Gigabit Ethernet1/2/4

geen ip-adres

onderhandelings-auto

cdp mogelijk

dienst 100 Ethernet

insluiting punt1q 100

inloglabel - pop 1 - symmetrisch

bridge-domein 100

!

dienst 200 ethernet

insluiting punt1q 200

inloglabel - pop 1 - symmetrisch

bridge-domein 200

interface voor Fast Ethernet0/1

mexicaanse insluitingstoestand

verbindingsmodems

interface-VLAN100

ip-adres 10.1.1.1 255.255.255.0

interface-VLAN200

ip-adres 10.1.1.2 255.255.255.0

interface voor Fast Ethernet0/1

mexicaanse insluitingstoestand

verbindingsmodems

interface-VLAN100

ip-adres 10.1.1.3 255.255.255.0

interface-VLAN200

ip-adres 10.1.1.2 255.255.255.0

Volgende stappen

1. Gebruik Vlan100 en VLAN200 op SW2 van SW1:

BGL.Q.16-3500-1#ping 10.1.1.3

2. Afbreken type-vluchtvolgorde:

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/9 ms

BGL.Q.16-3500-1#ping 10.1.1.3

3. Afbreken type-vluchtvolgorde:

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/9 ms

EPC

monitor capture CAP interface gig1/2/3 efp 100 both match ipv4 any any

Packet Tracer

debug platform condition interface gig1/2/3 efp-id 100 ipv4 both

EFP ID = 100 (service instance number)