Inhoud

- Geheugenlekkage

- ICeverity

- Impact

- Beschrijving

- SyslogMessage

- Berichtvoorbeeld

- Productfamilie

- Regex

- Aanbeveling

- Opdrachten

Geheugenlekkage

ICeverity

4 - Waarschuwing

Impact

Het lek van het hoge Geheugen kan tot een volledige apparatencrash leiden, die tot een stroomonderbreking van het netwerk leidt als het apparaat kritiek is

Beschrijving

Het geheugengebruik van een proces dat in de loop der tijd toeneemt en niet wordt vrijgegeven, kan er uiteindelijk voor zorgen dat het besturingssysteem geen geheugen meer heeft. Als het systeem geen geheugen meer heeft, zal het crashen. Beoordeel defect CSCsw33723 voor extra informatie en voorbeelden van commando's met grote output die bijdraagt aan deze voorwaarde. De kritische drempel is 95%.

SyslogMessage

PLATFORM-3-ELEMENT_CRITICAL

Berichtvoorbeeld

Apr 10 10:10:10 <> %PLATFORM-3-ELEMENT_CRITICAL:Switch 1 R0/0: smand:  1/RP/0: Used Memory value 96% exceeds critical level 95%

Productfamilie

- Cisco Catalyst 9300 Series switches

- Cisco 4000 Series geïntegreerde services routers

- Cisco Catalyst 9200 Series switches

- Cisco Catalyst 9400 Series switches

- Cisco Catalyst 9500 Series switches

- Cisco Catalyst 9600 Series switches

- Cisco Catalyst 9500H Series Switches

- Cisco Catalyst 9800 Series wireless controllers

- Cisco Catalyst 9800 draadloze controller in de cloud

- Cisco ASR 1000 Series aggregatieservices-routers

Regex

N.v.t.

Aanbeveling

Vermijd het uitvoeren van opdrachten met lange uitgangen. Het is veilig om de smand periodiek opnieuw te starten met de opdracht: Device#test platform software proces exit shell-manager RP actieve stateless Als dit geen tijdelijke verlichting biedt, moet u wellicht het apparaat opnieuw laden. Omdat de onderliggende conditie echter nog aanwezig is, is de enige permanente oplossing om software te upgraden naar een vaste release.

Opdrachten

#show version

#show platform software process list RP active name smand