Inhoud

Inleiding

Voordat u begint

Conventies

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Verwante producten

VLAN-informatie ophalen

Taak

Stapsgewijze instructies

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Catalyst-switches worden geconfigureerd met Virtual Local Area Networks (VLAN’s) of via een opdrachtregel of VLAN Trunk Protocol (VTP). In beide gevallen wordt de informatie van Simple Network Management Protocol (SNMP) soms benaderd op een per-VLAN-basis. Om tot die informatie toegang te hebben moet u de geconfigureerde VLAN’s bepalen. Dit document toont u hoe u kunt bepalen welke VLAN's op een Catalyst switch worden ingesteld die of CatOS of IOS uitvoert.

Voordat u begint

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Voorwaarden

Zorg er voordat u deze configuratie probeert voor dat u aan de volgende voorwaarden voldoet:

- Bekendheid met de opdrachten van Catalyst switch

- Bekendheid met SNMP-tools en -opdrachten zoals computers en snellopen

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de onderstaande software- en hardwareversies.

- CatOS 6.3(4)

- Catalyst IOS-softwarerelease 12.0(5)WC5a

- Catalyst 3524XL switch

De informatie in dit document is gebaseerd op apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als u in een levend netwerk werkt, zorg er dan voor dat u de potentiële impact van om het even welke opdracht begrijpt alvorens het te gebruiken.

Verwante producten

Deze configuratie kan ook worden gebruikt met de volgende hardware- en softwareversies.

- Overige Catalyst-switches

- Overige Catalyst IOS-releases

VLAN-informatie ophalen

Taak

In deze sectie, gebruikt u het CISCO-VTP-MIB en hebt toegang tot het vtpVLANState-object om de actieve VLAN's op het apparaat te bepalen.

Stapsgewijze instructies

Volg de onderstaande stappen.

1. Voer een stok op het apparaat in kwestie uit. Een voorbeeld:

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -c public 14.32.100.10 vtpVlanState

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.2 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.6 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.7 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.8 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.11 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.12 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.14 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.18 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.19 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.20 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.21 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.41 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.42 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.43 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.44 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.100 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.101 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.123 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.401 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1002 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1003 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1004 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1005 = INTEGER: operational(1)

2. Het laatste nummer in elk teruggegeven object is de VLAN-id; voor elk van deze VLAN’s is er een volledige set SNMP-informatie.

U kunt volledige informatie verkrijgen wanneer u het vtpVlanTable object bevraagt. Dit zijn relevante objecten in de tabel:

- vtpVLANName — De naam van het VLAN

- vtpVlanIndex — Het unieke identificatienummer van het VLAN

Verifiëren

Om te controleren of de verstrekte informatie juist is, volgt u deze stappen.

1. Telnet aan de switch.

2. Geef de korte opdracht show VLAN uit, zoals hieronder voor een Catalyst lopende IOS wordt getoond.

nms-3524xl-b#show vlan brief

VLAN Name Status Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1 default active Fa0/3, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7,

Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11,

Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15,

Fa0/16, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20,

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23

2 vlan2 active

6 vlan6 active Fa0/1, Fa0/24, Gi0/1

7 vlan7 active

8 VLAN0008 active

11 elan1 active

12 VLAN0012 active

14 VLAN0014 active

18 vlan18-spnms active

19 vlan19-spnms active

20 vlan20-spnms active

21 vlan21-spnms active

41 URT_Logon active

42 URT_Priveleged active

43 URT_12_Logon active

44 URT_12_Priveleged active

100 vlan-100 active Fa0/2, Fa0/4, Fa0/17

101 VLAN0101 active

123 VLAN0123 active

401 VLAN0401 active

1002 fddi-default active

1003 token-ring-default active

1004 fddinet-default active

1005 trnet-default active

3. U kunt deze informatie vergelijken met de SNMP-uitvoer die eerder is verzameld. De naam en het nummer van VLAN passen deze waarden aan.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Gerelateerde informatie

- Hoe VLAN’s op een Catalyst toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen met SNMP

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen