Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Introductie met ifIndex

Opiniepeilingsobjecten

Opinieobjecten op basis van ifIndex

Polling Objects Als de tabel niet is geïndexeerd door ifIndex of kruisvervormd is

Overeenkomend BRIDGE-MIB op IF-MIB

Gerelateerde informatie

Inleiding

Wanneer u Simple Network Management Protocol (SNMP)-objecten opinieert, moet u soms precies weten wat er wordt opgevraagd. Om dit volledig te begrijpen, moet je weten hoe je het object dat wordt ondervraagd, moet correleren met wat je wilt opvragen. Dit document behandelt de grondbeginselen van hoe u indexen in SNMP kunt gebruiken om objecten in tabellen te groeperen.

Voorwaarden

Vereisten

Lezers van dit document zouden kennis moeten hebben van deze onderwerpen:

- Algemene kennis van SNMP

- Software die wordt gebruikt om Cisco-apparaten via SNMP te vragen

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- UCD SNMP versie 4.2

- Cisco Catalyst 5509 met Cisco IOS®-softwarerelease 5.5(7)

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Introductie met ifIndex

Een van de eerste dingen om te leren, als je te maken hebt met SNMP, is ifIndex. Dit is een primaire sleutel van alle objecten. Bedenk het op een manier dat alle interfaces (fysiek en logisch) zijn opgesplitst en een waarde hebben toegewezen. Deze waarde wordt toegewezen tijdens het opstarten van een apparaat, en het kan niet worden gewijzigd. Als er informatie nodig is voor die interface, moet deze die toegewezen waarde gebruiken.

Indien Index in de IF-MIB (RFC 1213 ) op deze wijze wordt gedefinieerd:

InterfaceIndex ::= TEXTUAL-CONVENTION

DISPLAY-HINT "d"

STATUS       current

DESCRIPTION

"A unique value, greater than zero, for each interface

or interface sub-layer in the managed system.  It is

recommended that values are assigned contiguously

starting from 1.  The value for each interface sub-

layer must remain constant at least from one re-

initialization of the entity's network management

system to the next re-initialization."

SYNTAX       Integer32 (1..2147483647)

Voor elke MIB is een snelle manier om te vertellen welke index een tabel organiseert het bekijken van de tabelingang:

ifEntry OBJECT-TYPE

SYNTAX      IfEntry

MAX-ACCESS  not-accessible

STATUS      current

DESCRIPTION

"An entry containing management information applicable

to a particular interface."

INDEX   { ifIndex }

::= { ifTable 1 }

Gezien een MIB en een tabelingang, kunt u bepalen hoe de tabel geïndexeerd is. De volgende sectie geeft voorbeelden van ifIndex.

Opiniepeilingsobjecten

Opinieobjecten op basis van ifIndex

Wanneer u de opdracht tussenstappen geeft om een indienIndex-gebaseerd object (ifName) voor poort 7/4 op de switch te opvragen, krijgt u deze uitvoer:

sj-cse-568: snmpwalk 172.16.99.60 public ifname

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.1 = sc0

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.2 = sl0

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.3 = VLAN-1

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.4 = VLAN-1002

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.5 = VLAN-1004

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.6 = VLAN-1005

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.7 = VLAN-1003

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.8 = 7/1

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.9 = 7/2

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.10 = 7/3

!--- This is the relevant line:

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.11 = 7/4

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.12 = 7/5

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.13 = 7/6

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.14 = 7/7

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.15 = 7/8

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.16 = 7/9

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.17 = 7/10

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.18 = 7/11

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.19 = 7/12

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.20 = ATM8/0

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.22 = /A

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.23 = /B

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.24 = Nu0

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.25 = LEC/ATM8/0.10

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.532 = 3/1

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.533 = 3/2

!--- Output suppressed.

In die uitvoer van een opiniepeiling van ifName (ifDescr op routers), merk op dat er een aantal aan elke rij is toegevoegd, na ifName. Dit is de ifIndex die op de eigenlijke interface in dezelfde rij wordt toegewezen. Dit betekent dat de tweede rij van de enquête, poort 7/4, is toegewezen aan een ifIndex van 11. Als u informatie wilt over poort 7/4 van een ifIndexed-object, gebruik dan een index van 11. Dit betekent het toevoegen van een .11 aan het einde van een MIB-object identifier (OID), om het voorbeeld van dat object terug te halen dat overeenkomt met dezelfde ifIndex-waarden.

Polling Objects Als de tabel niet is geïndexeerd door ifIndex of kruisvervormd is

Soms zijn tabellen niet geïndexeerd door ifIndex, zoals bij BRIDGE-MIB. Deze output onderzoekt hoe het geïndexeerd is:

dot1dBasePortEntry OBJECT-TYPE

SYNTAX  Dot1dBasePortEntry

ACCESS  not-accessible

STATUS  mandatory

DESCRIPTION

"A list of information for each port of the

bridge."

REFERENCE

"IEEE 802.1D-1990: Section 6.4.2, 6.6.1"

INDEX  { dot1dBasePort }

::= { dot1dBasePortTable 1 }

Die output toont dat dot1dBasePortEntry door dot1dBasePort is geïndexeerd. Hoe vertaalt dat zich terug naar ifIndex? BRIDGE-MIB heeft toegang tot een object dat dot1dBasePortAsIndex wordt genoemd. Het object wordt op deze manier gedefinieerd:

dot1dBasePortIfIndex OBJECT-TYPE

SYNTAX  INTEGER

ACCESS  read-only

STATUS  mandatory

DESCRIPTION

"The value of the instance of the ifIndex object,

defined in MIB-II, for the interface corresponding

to this port."

::= { dot1dBasePortEntry 2 }

Die output toont hoe je van BRIDGE-MIB naar IF-MIB moet correleren. Het volgende voorbeeld toont hoe het allemaal samenpast.

Opmerking: BRIDGE-MIB is gebouwd per VLAN en daarom moet "public@vlan-id" gebruikt worden voor non-VLAN1 omgevingen.

Overeenkomend BRIDGE-MIB op IF-MIB

Als je een tussenloop geeft op de BRIDGE-MIB, krijg je de volgende voorbeelduitvoer voor een Index. Gebruik dot1dBasePortAsIndex (.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2) om het in kaart te brengen naar ifIndex. Zodra u de ifIndex hebt, gebruik deze om andere objecten te poseren gebaseerd op ifIndex.

sj-cse-568: snmpwalk 172.16.99.60 public .1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2

17.1.4.1.2.203 = 671

17.1.4.1.2.204 = 672

17.1.4.1.2.205 = 673

17.1.4.1.2.206 = 674

17.1.4.1.2.207 = 675

17.1.4.1.2.208 = 676

17.1.4.1.2.209 = 677

17.1.4.1.2.210 = 678

17.1.4.1.2.211 = 679

17.1.4.1.2.212 = 680

17.1.4.1.2.213 = 681

17.1.4.1.2.214 = 682

17.1.4.1.2.215 = 683

17.1.4.1.2.216 = 684

17.1.4.1.2.257 = 581

17.1.4.1.2.385 = 8

17.1.4.1.2.386 = 9

17.1.4.1.2.387 = 10

17.1.4.1.2.388 = 11

17.1.4.1.2.389 = 12

17.1.4.1.2.390 = 13

17.1.4.1.2.391 = 14

17.1.4.1.2.392 = 15

17.1.4.1.2.393 = 16

17.1.4.1.2.394 = 17

17.1.4.1.2.395 = 18

17.1.4.1.2.396 = 19

17.1.4.1.2.449 = 22

De vetgedrukte tekstregel (17.1.4.1.2.388 = 11) toont aan dat .388 een index is. Omdat je het object dot1dBasePortAsIndex van BRIDGE-MIB hebt gepoldeerd, is 0,388 het dot1dBasePortAsIndex. De 11 in de uitvoerlijn is de ifIndex. Als u de informatie uit deze enquête en uit de vorige enquête verzamelt, kunt u bepalen dat poort 7/4 een ifIndex van 11 en een dot1dBasePortAsIndex (Index voor BRIDGE-MIB) van 0,388 heeft.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen