Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

De oorzaak van de koudeStart-val bepalen

1. Opnieuw laden via CLI

2. Opnieuw laden als gevolg van stroomuitval

3. Opnieuw laden na een ongeluk

4. Een shutdown via SNMP-herladen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Een SNMP-agent stuurt een koudeStart-val wanneer het wordt geïnitialiseerd. U kunt de informatie in dit document gebruiken wanneer u een oplossing voor uw probleem hebt gevonden, om de reden voor het opnieuw laden van een apparaat te bepalen.

Voorwaarden

Vereisten

Lezers van dit document kunnen beschikken over SNMP-trappen, inclusief de mogelijkheid om object-ID's naar objectnamen te vertalen.

De specifieke SNMP-gebruikers moeten bekend zijn met:

- sysUpTime

- waaromOpnieuw laden

- itsLineSessionTable

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

De oorzaak van de koudeStart-val bepalen

Deze secties beschrijven oorzaken van koudeStart vallen op uw router.

1. Opnieuw laden via CLI

Oct 13 13:10:17 nms-server2 snmptrapd[223]: 1.2.3.4:

Cold Start Trap (0) Uptime: 0:00:24.57,

system.sysUpTime.sysUpTimeInstance = Timeticks: (2457) 0:00:24.57,

enterprises.cisco.local.lsystem.whyReload.0 = "reload"

De opdracht Versie opnieuw laden geeft aan dat het systeem door herlading op ROM is teruggezet.

2. Opnieuw laden als gevolg van stroomuitval

Oct 13 13:19:23 nms-server2 snmptrapd[223]: 1.2.3.4 [1.2.3.4]:

Trap system.sysUpTime.sysUpTimeInstance = 1984,

.iso.org.dod.internet.snmpV2.snmpModules.snmpMIB.snmpMIBObjects.snmpTrap.

snmpTrapOID.0 = OID:

.iso.org.dod.internet.snmpV2.snmpModules.snmpMIB.snmpMIBObjects.snmpTraps.

coldStart,

system.sysUpTime.sysUpTimeInstance = Timeticks: (1984) 0:00:19.84,

enterprises.cisco.local.lsystem.whyReload.0 = "power-on"

De opdracht Show versie geeft aan dat het systeem via de Aan/Uit-schakelaar op ROM is teruggezet.

3. Opnieuw laden na een ongeluk

Oct 13 13:12:05 nms-server2 snmptrapd[223]: 1.2.3.4 [1.2.3.4]:

Trap system.sysUpTime.sysUpTimeInstance = 1984,

.iso.org.dod.internet.snmpV2.snmpModules.snmpMIB.snmpMIBObjects.snmpTrap.

snmpTrapOID.0 = OID:

.iso.org.dod.internet.snmpV2.snmpModules.snmpMIB.snmpMIBObjects.snmpTraps.

coldStart,

system.sysUpTime.sysUpTimeInstance = Timeticks: (1984) 0:00:19.84,

enterprises.cisco.local.lsystem.whyReload.0 = "error -  Signal 23, Exception

code (0x0024)!, PC 0x801E2EC0"

De opdracht voor de show geeft aan dat het systeem door fout is teruggestuurd naar ROM - Signal 23, Exception Code (0x0024)!, PC 0x801E2EC0.

U kunt deze val ook zien wanneer een beheerder aan de router werd Telnetted en sommige taak uitvoerde wanneer de router crashte. Deze val (SNMP v2c) wordt gegenereerd aangezien de router na de crashherlading omhoog komt.

Oct 13 13:37:42 nms-server2 snmptrapd[223]: 1.2.3.4 [1.2.3.4]:

Trap system.sysUpTime.sysUpTimeInstance = 8287,

.iso.org.dod.internet.snmpV2.snmpModules.snmpMIB.snmpMIBObjects.snmpTrap.

snmpTrapOID.0 = OID:

enterprises.cisco.cisco#.tcpConnectionClose,

enterprises.cisco.local.lts.ltsLineSessionTable.ltsLineSessionEntry.

tslineSesType.2.1 = telnet(5),

tcp.tcpConnTable.tcpConnEntry.tcpConnState.14.32.12.254.80.172.18.123.68.43280 =

finWait2(7),

enterprises.cisco.local.ltcp.ltcpConnTable.ltcpConnEntry.loctcpConnElapsed.

14.32.12.254.80.172.18.123.68.43280 = Wrong Type (should be Timeticks): 17,

enterprises.cisco.local.ltcp.ltcpConnTable.ltcpConnEntry.loctcpConnInBytes.

14.32.12.254.80.172.18.123.68.43280 = 66,

enterprises.cisco.local.ltcp.ltcpConnTable.ltcpConnEntry.loctcpConnOutBytes.

14.32.12.254.80.172.18.123.68.43280 = 168,

enterprises.cisco.local.lts.ltsLineTable.ltsLineEntry.tsLineUser.2 = ""

OF

U kunt deze val (SNMP v1) zien als IP-verbinding beschikbaar was voor de val om er uit te geraken voordat de router opnieuw wordt geladen.

Oct 13 14:35:55 nms-server2 snmptrapd[223]: 1.2.3.4:

Enterprise Specific Trap (tcpConnectionClose) Uptime: 0:04:15.25,

enterprises.cisco.local.lts.ltsLineSessionTable.ltsLineSessionEntry.

tslineSesType.130.1 = telnet(5),

tcp.tcpConnTable.tcpConnEntry.tcpConnState.10.5.1.123.23.172.18.123.33.1840 =

established(5),

enterprises.cisco.local.ltcp.ltcpConnTable.ltcpConnEntry.loctcpConnElapsed.

10.5.1.123.23.172.18.123.33.1840 = Wrong Type (should be Timeticks): 19504,

enterprises.cisco.local.ltcp.ltcpConnTable.ltcpConnEntry.loctcpConnInBytes.

10.5.1.123.23.172.18.123.33.1840 = 93,

enterprises.cisco.local.ltcp.ltcpConnTable.ltcpConnEntry.loctcpConnOutBytes.

10.5.1.123.23.172.18.123.33.1840 = 1766,

enterprises.cisco.local.lts.ltsLineTable.ltsLineEntry.tsLineUser.130 = "cse"

Opmerking: Voorbeelden 2 en 3 zijn genomen van een router die is ingesteld om SNMP v2c te genereren, terwijl voorbeelden 1 en 4 van een router zijn genomen die is geconfigureerd om SNMP v1-vallen te genereren.

4. Een shutdown via SNMP-herladen

Oct 13 14:30:23 nms-server2 snmptrapd[223]: 1.2.3.4:

Enterprise Specific Trap (reload)

Uptime: 0:03:05.98, system.sysUpTime.sysUpTimeInstance = Timeticks: (18598) 0:03:05.98,

enterprises.cisco.local.lsystem.whyReload.0 = "snmp shutdown request"

Het opdracht Versie tonen nadat de router opnieuw is geladen, toont aan dat het systeem door opnieuw te laden op ROM is teruggekomen.

Opmerking: Deze insecten zijn gerelateerd aan koudstartraps die niet worden gegenereerd in Catalyst 2900/3500 XL switches: CSCdy10697 (alleen geregistreerde klanten), CSCdp41669 (alleen geregistreerde klanten) en CSCdm02220 (alleen geregistreerde klanten) .

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen