Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Wat is SNMP

Welke informatie kan worden opgevraagd

SNMP configureren op een in de cloud geregistreerd eindpunt

SNMPv2c-modus inschakelen in Control Hub

SNMPv3-modus inschakelen in Control Hub

Hoe ziet de SNMP-configuratie eruit in de Endpoint GUI

De USM-gebruiker configureren voor SNMPv3

SNMPv2c- en SNMPv3-configuratie testen

Kan een eindpunt zowel SNMPv2c als SNMPv3 tegelijkertijd actief hebben?

Meerdere eindpunten kunnen worden geconfigureerd via Control Hub met SNMP

Belangrijke details om te onthouden

Contact opnemen met TAC om een SNMP-probleem op een eindpunt op te lossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe SNMP op een in de cloud geregistreerd eindpunt kan worden geconfigureerd en opgelost.

Voorwaarden

Vereisten

Het wordt aanbevolen dat u enige bekendheid heeft met deze onderwerpen:

- besturingsnaafplatform

- Beheer van het eindpunt via de grafische gebruikersinterface (GUI) van het eindpunt en de sectie Apparaten van de controlehub

- SSH naar een eindpunt als admin gebruiker

- Room OS

- SNMP (SNMPv2c en SNMPv3)

- Snapwalk of een ander hulpprogramma/tool of Network Management System (NMS) om de SNMP-configuratie te testen

Gebruikte componenten

De hier vermelde apparatuur is gebruikt om de tests uit te voeren en de in dit document beschreven resultaten te produceren:

- Controlehuborganisatie

- Cisco Room Kit Pro

- Cisco Room Bar Pro

- Linux Server host het snmpwalk-hulpprogramma voor het testen van SNMP-configuratie.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Wat is SNMP

SNMP staat voor Simple Network Management Protocol. Het is een protocol dat wordt gebruikt voor het verzamelen en beheren van informatie over de apparaten in een netwerk, het bewaken van de status van het apparaat of het aanbrengen van configuratiewijzigingen. Deze apparaten kunnen routers, switches, servers, printers of andere apparaten zijn. Het is een voorwaarde dat aan deze apparaten een IP-adres is toegewezen. Er zijn drie versies van SNMP. Room OS ondersteunt SNMPv2c en SNMPv3. SNMPv1 wordt niet ondersteund.

Dit artikel is gericht op de configuratie en probleemoplossing van SNMP op samenwerkingseindpunten waarop Room OS wordt uitgevoerd dat in de cloud is geregistreerd (waarbij Webex Edge voor apparaten niet wordt gebruikt).

Let op: dit artikel benadert de SNMP-configuratie alleen vanuit het perspectief van het eindpunt. Elke configuratie aan de netwerkkant en de tools die worden gebruikt om SNMP-gerelateerde informatie op de eindpunten op te vragen/bij te werken, vallen buiten het toepassingsgebied van dit artikel.

TAC ondersteunt de probleemoplossing van SNMP binnen het netwerk niet en kan geen conclusies geven over waarom SNMP niet werkt zoals verwacht vanuit netwerkperspectief. Uw netwerkteam moet worden betrokken bij het verder oplossen van deze problemen.

Het beheer van SNMP kan met veel verschillende tools worden bereikt. Deze instrumenten worden niet ondersteund door de TAC. Als er een discrepantie is in de informatie die deze tools verzamelen van de eindpunten, moet het probleem eerst door het netwerkteam worden opgelost en vervolgens worden geëscaleerd in TAC als er voldoende informatie is die bewijst dat het een eindpuntgerelateerd probleem is.

Welke informatie kan worden opgevraagd

Met behulp van SNMP kunt u een beperkte hoeveelheid informatie opvragen bij het eindpunt. Ondersteunde OID's en MiBs zijn te zien in deze link, onder de details van de opdrachtbeschrijving NetworkService SNMP Mode:

NetworkService SNMP Mode Command Description in Room OS xAPI Documentatie

De eindpunten stellen deze OID's bloot voor zowel SNMPv2 als SNMPv3:

- SNMPv2-MIB::sysDescr (gelezen),

- SNMPv2 -MIB::sysObjectID (gelezen),

- DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance (gelezen),

- SNMPv2 -MIB::sysContact (lezen/schrijven),

- SNMPv2 -MIB::sysName (lezen/schrijven),

- SNMPv2 -MIB::sysLocation (lezen/schrijven),

- SNMPv2 -MIB::sysServices (gelezen).

Opmerking: NetworkServices SNMP CommunityName kan worden ingesteld op een lege tekenreeks als u alleen SNMPv3 wilt gebruiken.

SNMP configureren op een in de cloud geregistreerd eindpunt

Over het algemeen kunnen configuratiewijzigingen op eindpunten op vier verschillende manieren plaatsvinden:

1. De beschikbare Webex API's

2. Het eindpunt GUI

3. Control Hub

4. SSH direct naar het eindpunt

Opmerking: om toegang te krijgen tot een endpoint-GUI, opent u een browser en typt u op de URL-balk het IP-adres van het eindpunt. U moet op hetzelfde netwerk zijn met het eindpunt en u moet gebruikersreferenties hebben om in te kunnen loggen.

Niet alle configuraties kunnen op alle vier manieren worden gemaakt. Voor het scenario van dit document kan de SNMP-modus op alle vier manieren worden ingeschakeld, maar om een SNMP-gebruiker te maken die via SNMP met het apparaat kan communiceren, moet u SSH naar het eindpunt sturen of de Webex API's gebruiken of de GUI van het eindpunt gebruiken bij de Developer API onder het gedeelte Aanpassing. USM-gebruikers kunnen niet worden gemaakt vanuit de sectie Alle configuraties van de Control Hub van het eindpunt.

API-sectie voor ontwikkelaars op Endpoint GUI

Let op: de opdrachten die worden gegeven in het tekstvak Opdrachten en configuraties uitvoeren, geven geen resultaten terug. Je ziet alleen of de opdracht succesvol is uitgevoerd of niet. Dit is de reden waarom de opdracht die de USM-gebruikers weergeeft geen resultaten in de vorige screenshot. Dit betekent dat u met succes een USM-gebruiker kunt maken vanuit dit gedeelte van de GUI van het eindpunt, maar om te controleren of de gebruiker is gemaakt, moet u SSH naar het apparaat sturen.

Voor het configureren van SNMPv2c is het niet nodig om een gebruiker te maken. Authenticatie vindt plaats met behulp van de community-naam (ook wel community-string genoemd) die is geconfigureerd op het eindpunt. De SNMP-agent van het eindpunt, die al op het apparaat bestaat, reageert op verzoeken die overeenkomen met de geconfigureerde communitynaam op het apparaat. Als een SNMP-verzoek van een beheersysteem geen overeenkomende communitynaam bevat (hoofdlettergevoelig), wordt het bericht verwijderd en verzendt de SNMP-agent in het videoapparaat geen reactie.

SNMPv3 vereist echter de configuratie van een USM-gebruiker om de verificatie succesvol te laten zijn. Hiervoor zijn Network SNMP USM User commando's nodig. Dit kan gebeuren door SSH rechtstreeks naar het apparaat te sturen of door de GUI van het apparaat te gebruiken onder het gedeelte Developer API. Als alternatief kan de Webex API worden gebruikt.

Let op: U moet beslissen of u SNMPv2, SNMPv3 of beide wilt inschakelen. SNMPv1 wordt niet ondersteund op Cisco-eindpunten. Elke poging om SNMPv1 te gebruiken zal mislukken.

In dit document worden de SNMPv2- en SNMPv3-protocollen ingeschakeld en geconfigureerd in Control Hub, maar de USM-gebruiker die nodig is voor SNMP3-verificatie wordt geconfigureerd via SSH.

SNMPv2c-modus inschakelen in Control Hub

Navigeer naar admin.webex.com en log in met uw beheerdersreferenties. Het is aan te raden om een volledige admin te zijn. Navigeer naar Apparaten onder Beheer sectie aan de linkerkant van de gebruikersinterface. Selecteer onder het tabblad Apparaten het apparaat dat u wilt configureren. In dit voorbeeld wordt een Cisco Room Kit Pro gebruikt.

Sectie Apparaten van besturingshub

Navigeer onder de apparaatgegevens op de nieuwe pagina Control Hub die wordt geopend naar de sectie Configurations en klik op All Configurations:

Apparaatgegevens van de Control Hub voor Room Kit Pro

Typ in de zoekbalk snmp en selecteer NetworkServices > SNMP > Modus:

Venster Alle configuraties van Control Hub

Selecteer de modus die u in uw omgeving wilt inschakelen. Er zijn drie opties beschikbaar:

1. Uit: Schakel de SNMP-netwerkservice uit.

2. Alleen-lezen: schakel de SNMP-netwerkservice alleen in voor query's.

3. ReadWrite: Schakel de SNMP-netwerkservice in voor zowel query's als opdrachten.

In dit voorbeeld is ReadWrite geselecteerd. Klik vervolgens op SNMP in het gedeelte Instellingen navigatie, zoals te zien is in de afbeelding. Dit brengt u een stap terug in de instellingen en u kunt alle SNMP-gerelateerde instellingen zien die via Control Hub op het apparaat kunnen worden geconfigureerd:

Instelling SNMP-modus onder Alle configuraties in Control Hub

Nadat u op SNMP hebt geklikt, worden alle beschikbare SNMP-opties weergegeven, zoals te zien is in deze afbeelding. Om SNMPv2 succesvol in te stellen, moet een Community Name worden ingesteld. De naam van de community wordt gebruikt voor verificatie tussen de SNMP-server en de SNMP-agent die op het eindpunt bestaat. De Community Name is ingesteld om voor dit voorbeeld 123 te testen. Klik rechtsonder op Volgende.

SNMP-instellingen onder Alle configuraties in Control Hub

Controleer de apparaatconfiguraties en klik rechtsonder op Toepassen:

Configuraties controleren voordat u de wijzigingen toepast

Controleer of de configuratiewijzigingen met succes zijn toegepast. Klik vervolgens op Sluiten.

Eindpuntconfiguraties met succes toegepast in Control Hub

In dit stadium is SNMPv2c met succes ingeschakeld op het eindpunt en is de naam van de community ingesteld.

SNMPv3-modus inschakelen in Control Hub

SNMPv3 biedt meer beveiliging en vereist een andere configuratie op het eindpunt in vergelijking met SNMPv2c. Navigeer naar Apparaten onder Beheer sectie in Control Hub. Ga naar het tabblad Apparaten en selecteer een van de eindpunten die u met SNMPv3 wilt configureren. In dit voorbeeld wordt een Cisco Room Bar Pro gebruikt.

Navigeer onder de apparaatgegevens naar de sectie Configuraties en klik op Alle configuraties. De pagina Apparaatconfiguraties wordt geopend. Typ snmp in de zoekbalk en selecteer NetworkServices > SNMP > Modus. In dit voorbeeld is de SNMP-modus ingesteld op ReadWrite. Klik op SNMP om alle configureerbare SNMP-instellingen op het apparaat weer te geven.

Opmerking: alle stappen die tot nu toe voor SNMPv3 zijn genoemd, zijn al beschreven toen SNMPv2c in een eerder voorbeeld werd geconfigureerd. Hierdoor wordt er geen screenshot van de stappen gegeven. Raadpleeg de sectie SNMPv2c-modus inschakelen in Control Hub als u twijfelt over hoe u door de instellingen van Control Hub kunt navigeren.

Als u alleen SNMPv3 wilt ondersteunen, moet u de communitynaam instellen als een lege tekenreeks omgeven door aanhalingstekens: "".

SNMP-instellingen onder Alle configuraties in Control Hub

Klik op Volgende, bekijk de configuratiewijzigingen en klik op Toepassen. Klik op Sluiten om de apparaatconfiguratiepagina te sluiten.

Hiermee wordt de configuratie afgesloten die kan worden uitgevoerd in Control Hub. In dit stadium is alleen SNMPv3 ingeschakeld.

Hoe ziet de SNMP-configuratie eruit in de Endpoint GUI

Dezelfde configuraties kunnen worden uitgevoerd vanaf de GUI van het apparaat. Open een browsertabblad en typ het IP-adres van het eindpunt (u moet zich in hetzelfde netwerk bevinden als het eindpunt). Log in als een admin-gebruiker en navigeer in de endpoint GUI naar Instellingen onder de SETUP-sectie. Blijf op het tabblad Configuraties en typ snmp op de zoekbalk voor instellingen.  Deze afbeelding laat zien hoe de SNMP-instellingen worden weergegeven voor de SNMPv3-configuratie die is uitgevoerd op de Room Bar Pro in de vorige sectie:

SNMPv3-configuratie op de gebruikersinterface van het eindpunt

De USM-gebruiker configureren voor SNMPv3

Om SNMPv3 te kunnen gebruiken, moet u een USM-gebruiker maken. De beschikbare opdrachten voor het uitvoeren van deze actie vindt u hier in de documentatie van het Room OS.  Gebruik SSH om verbinding te maken met het apparaat. Hiervoor heb je een admin account nodig op het apparaat. Als dat niet het geval is, moet u een beheerdersaccount aanmaken.  Deze sectie gaat door dit hele proces.

Navigeer naar Apparaten onder Beheer sectie in Control Hub. Blijf onder het tabblad Apparaten en selecteer een van uw eindpunten waarvoor u een beheerdersgebruiker wilt maken. In dit voorbeeld wordt een Cisco Room Bar Pro gebruikt.

Navigeer onder de apparaatgegevens naar de sectie Ondersteuning en klik op Besturingselementen lokaal apparaat (u moet zich in hetzelfde netwerk bevinden als het eindpunt om dit te laten werken). De GUI van het apparaat wordt geopend. Navigeer naar Gebruikers onder het gedeelte SETUP en klik op Gebruiker maken.

Gebruikerssectie in de gebruikersinterface van het eindpunt

Geef een gebruikersnaam en wachtwoord op (wachtwoord). Zorg ervoor dat de gebruiker volledige beheerdersrechten heeft en actief is:

Een gebruiker maken op basis van de GUI van Endpoint

Controleer of de gebruiker is gemaakt en actief is vanaf de pagina Gebruikers:

Nieuwe gebruiker gemaakt en vermeld onder andere gebruikers

Opmerking: bij de eerste SSH-inlogpoging met een nieuw aangemaakte gebruiker wordt u gevraagd uw wachtwoord te wijzigen. U ziet een prompt die lijkt op:

Wachtwoord wijzigen wanneer SSH voor de eerste keer

Zodra het wachtwoord is gewijzigd, wordt de verbinding onmiddellijk verbroken en moet u een nieuwe SSH-verbinding starten.

Zodra de admin-gebruiker met succes is gemaakt, gebruikt u een SSH-client van uw keuze en maakt u verbinding met het eindpunt. Log in met de beheerdersreferenties. Dit is de prompt die je ziet:

Succesvolle inlogpoging via SSH naar het eindpunt

Gebruik de opdracht Network SNMP USM User Add zoals beschreven in dit artikel. Voor deze demonstratie wordt de volgende opdracht gebruikt:

xCommand Network SNMP USM User Add AuthenticationPassword: testuser123 AuthenticationProtocol: SHA-256 Name: psitaras PrivacyPassword: test1234

Het resultaat van deze opdracht, wanneer succesvol, is:

USM-gebruikerscreatie via SSH

Om de opdracht zonder fouten uit te voeren, moet u zich houden aan bepaalde regels die worden beschreven in de opdrachtdocumentatie die in deze link wordt gedeeld. Gemakshalve worden de huidige vereisten op het moment van schrijven van dit document voor deze opdracht in deze afbeelding geplakt, maar u moet ervoor zorgen dat u naar deze link verwijst bij het maken van uw gebruiker. Aan het einde van de afbeelding ziet u de exacte syntaxis van de opdracht.

USM User Creation Command Syntax van xAPI-documentatie

Waarschuwing: Als er een typefout is of als er niet aan een vereiste wordt voldaan, retourneert de opdracht een fout en wordt de gebruiker niet gemaakt. Een voorbeeld wordt gegeven, waarbij in plaats van het verstrekken van een Privacy Password met ten minste 8 karakters, een korter 7-karakters wachtwoord wordt gegeven:

Maken van USM-gebruiker mislukt vanwege kort privacywachtwoord

U kunt testen of de gebruiker is gemaakt met de opdracht Netwerk SNMP USM-gebruikerslijst. Deze opdracht geeft alle USM-gebruikers weer die op het apparaat zijn opgeslagen:

Netwerk SNMP USM-gebruikerslijst, opdracht gebruikt om het maken van de gebruiker te bevestigen

In dit stadium is bevestigd dat de gebruikerssitara's met succes zijn gemaakt. De SNMPv3-configuratie is voltooid.

Opmerking: de USM-gebruikerssitara's zijn niet zichtbaar in de GUI van het eindpunt onder de sectie Gebruikers. Dit wordt verwacht.

USM-gebruikers zijn niet zichtbaar onder Gebruikers in de gebruikersinterface van Endpoint

SNMPv2c- en SNMPv3-configuratie testen

In dit stadium kunt u doorgaan met het testen van de SNMPv2c- en/of SNMPv3-configuratie met uw Network Management System (NMS). Voor dit artikel bevat de laboratoriumconfiguratie geen NMS- of SNMP-server waarop een SNMP-service wordt uitgevoerd. Om de configuratie te testen, wordt het hulpprogramma snmpwalk gebruikt. Dit hulpprogramma is geïnstalleerd op een Linux-server.

Let op: Snapwalk is geen aanbevolen tool voor het testen van de SNMP-configuratie op uw samenwerkingseindpunten. Het wordt niet ondersteund door TAC-ingenieurs en u moet bekend zijn met het gebruik van de tool voordat u doorgaat met testen. In plaats van snmpwalk, kunt u elke andere SNMP-tool of uw NMS gebruiken om uw configuratie te testen. Snapwalk wordt in dit artikel alleen als voorbeeld gebruikt (er is een tool nodig om de configuratie te testen voor demonstratiedoeleinden) en er is geen verbintenis of promotie met betrekking tot het gebruik ervan.

De installatie van de snapwalk maakt geen deel uit van deze gids en wordt weggelaten. Afhankelijk van het besturingssysteem (OS) van de machine die u gebruikt voor het testen, kunnen de installatievereisten variëren. U moet werken aan het succesvol installeren voordat u het test.

Snapwalk is een tool die kan worden gebruikt voor het verifiëren van de SNMP-configuratie. Het voert een wandeling door de MiBs van het eindpunt uit en retourneert de beschikbare informatie. Cloud-geregistreerde eindpunten tonen 7 Object Identifiers (OID's):

- SNMPv2-MIB::sysDescr (gelezen),

- SNMPv2 -MIB::sysObjectID (gelezen),

- DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance (gelezen),

- SNMPv2 -MIB::sysContact (lezen/schrijven),

- SNMPv2 -MIB::sysName (lezen/schrijven),

- SNMPv2 -MIB::sysLocation (lezen/schrijven),

- SNMPv2 -MIB::sysServices (gelezen).

Opmerking: de interne IP's die worden gebruikt voor de vermelde snapwalk-tests zijn privé-IP's en worden niet meer gebruikt. Het laboratorium dat voor deze handleiding is gebruikt, is uit bedrijf genomen en de apparaten zijn in de fabriek gereset.

Het Cisco Room Kit Pro-eindpunt is geconfigureerd met SNMPv2c. Authenticatie gebeurt met behulp van community strings. Geef deze opdracht op:

# '-c' option is used to provide the community string

# '-v' option is used to provide the SNMP version used

# The IP provided is the endpoint's IP

snmpwalk -c test123 -v 2c 172.16.5.9

iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Cisco Codec

SoftW: ce11.26.1.5.53ff615d0d9

MCU: Cisco Codec Pro

Date: 2025-02-28

S/N: FDO2706JG49"

iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.5596.150.6.4.1

iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (106770681) 12 days, 8:35:06.81

iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = ""

iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = ""

iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = ""

iso.3.6.1.2.1.1.7.0 = INTEGER: 72

iso.3.6.1.2.1.1.7.0 = No more variables left in this MIB View (It is past the end of the MIB tree)

Snapwalk geeft 7 resultaten terug zoals verwacht. Er zijn drie MiB's die leeg zijn:

1. SNMPv2 -MIB::sysContact (lezen/schrijven), (ISO.3.6.1.2.1.1.4.0)

2. SNMPv2 -MIB::sysName (lezen/schrijven), (ISO.3.6.1.2.1.1.5.0)

3. SNMPv2 -MIB::sysLocation (lezen/schrijven), (ISO.3.6.1.2.1.1.6.0)

Er zijn drie xConfiguration-opdrachten die kunnen worden gebruikt om waarden in te stellen op deze MiBs. SSH naar het eindpunt en geef deze opdrachten:

xConfiguration NetworkServices SNMP SystemContact: testuser1

xConfiguration NetworkServices SNMP SystemLocation: Room1

xConfiguration SystemUnit Name: My_Room_Kit_Pro

Opmerking: In plaats van deze drie opdrachten te gebruiken, kunt u wijzigingen in deze instellingen uitvoeren vanuit Control Hub, vanuit de GUI voor het eindpunt of vanuit Webex API's.

Zodra de bovenstaande opdrachten zijn uitgegeven, gebruikt u snmpwalk opnieuw op hetzelfde eindpunt. U merkt dat de eerder lege MiBs worden gevuld met de waarden die worden opgegeven via de xConfiguration-opdrachten:

snmpwalk -c test123 -v 2c 172.16.5.9

iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Cisco Codec

SoftW: ce11.26.1.5.53ff615d0d9

MCU: Cisco Codec Pro

Date: 2025-02-28

S/N: FDO2706JG49"

iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.5596.150.6.4.1

iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (107047446) 12 days, 9:21:14.46

iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = STRING: "testuser1"

iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "My_Room_Kit_Pro"

iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = STRING: "Room1"

iso.3.6.1.2.1.1.7.0 = INTEGER: 72

iso.3.6.1.2.1.1.7.0 = No more variables left in this MIB View (It is past the end of the MIB tree)

In dit stadium wordt bevestigd dat de SNMPv2c-configuratie die op het Room Kit Pro-apparaat is gemaakt, operationeel is.

Het Cisco Room Bar Pro-eindpunt is geconfigureerd met SNMPv3. Voor SNMPv3 moet u ervoor zorgen dat u de juiste verificatie gebruikt. Er worden geen community strings gebruikt. In plaats daarvan gebruikt SNMPv3 gebruikersnamen en wachtwoorden.

# '-v3' option selects SNMPv3.

# '-u' option provides the USM username configured.

# '-x' option provides the privacy protocol (encryption algorithm). Options are DES and AES. Cloud-registered endpoints support only AES.

# '-l' option specifies the security level. Options are 'noAuthNoPriv', 'authNoPriv', and 'authPriv'. Cloud-registered endpoints support only 'authpriv'.

# '-a' option specifies the authentication protocol. Cloud-registered endpoints support only SHA-2 protocols.

# '-A' option specifies the authentication passphrase.

# '-X' specifies the privacy pass phrase for the encrypted SNMPv3 messages.

snmpwalk -v3 -u psitaras -x AES -l authPriv -a SHA-256 -A testuser123 -X test1234 172.16.5.23

iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Cisco Codec

SoftW: ce11.23.1.8.3963b07b5c5

MCU: Cisco Room Bar Pro

Date: 2024-12-12

S/N: FOC2732H1VU"

iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.5596.150.6.4.1

iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (112579044) 13 days, 0:43:10.44

iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = ""

iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = ""

iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = ""

iso.3.6.1.2.1.1.7.0 = INTEGER: 72

iso.3.6.1.2.1.1.7.0 = No more variables left in this MIB View (It is past the end of the MIB tree)

In dit stadium wordt bevestigd dat de SNMPv3-configuratie die op het Room Bar Pro-apparaat is gemaakt, operationeel is.

Kan een eindpunt zowel SNMPv2c als SNMPv3 tegelijkertijd actief hebben?

Ja, het is mogelijk. Tijdens de SNMP-configuratie moet u echter een communitynaam instellen om SNMPv2c-verificatie te kunnen hebben. Voor deze test wordt de Room Bar Pro uit eerdere voorbeelden gebruikt. De huidige configuratie in de sectie Control Hub All Configurations van het eindpunt is:

SNMP-configuraties van het eindpunt in Control Hub

Merk op dat de naam van de community niet leeg is. Er zijn twee aanhalingstekens, die aangeven dat de naam van de community een lege tekenreeks is. U kunt de SNMP-ondersteuning beperken tot versie 3 door de SNMP CommunityName van NetworkServices in te stellen op een lege tekenreeks ("). U moet deze tekenreeks vervangen door een communitynaam, bijvoorbeeld test bothSNMPv2_v3.

Communitynaam voor SNMPv2c toevoegen in Configuratie-instellingen van Control Hub Endpoint

Het is al bevestigd dat SNMPv3 werkt aan de Room Bar Pro. Snapwalk wordt gebruikt om te testen of SNMPv2c ook werkt, na het instellen van de communitynaam:

snmpwalk -c testbothSNMPv2_v3 -v 2c 172.16.5.23

iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Cisco Codec

SoftW: ce11.23.1.8.3963b07b5c5

MCU: Cisco Room Bar Pro

Date: 2024-12-12

S/N: FOC2732H1VU"

iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.5596.150.6.4.1

iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (112696957) 13 days, 1:02:49.57

iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = ""

iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = ""

iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = ""

iso.3.6.1.2.1.1.7.0 = INTEGER: 72

iso.3.6.1.2.1.1.7.0 = No more variables left in this MIB View (It is past the end of the MIB tree)

Meerdere eindpunten kunnen worden geconfigureerd via Control Hub met SNMP

Ja, het is mogelijk om meerdere apparaten tegelijk te configureren in Control Hub. Dit artikel geeft informatie over hoe u het stap voor stap kunt uitvoeren onder de sectie Meerdere apparaten configureren.

Belangrijke details om te onthouden

- Er zijn alleen specifieke MiB's beschikbaar. Het aantal beschikbare MiBs is beperkt door het ontwerp van het engineeringteam dat de eindpunten ontwerpt. MiBs kunnen niet worden uitgebreid of verbeterd om meer informatie te bieden.

- SNMPv2c authenticeert met behulp van Community Name (ook wel Community String genoemd), terwijl SNMPv3 authenticeert met behulp van gebruikersnaam en wachtwoord en ook codering biedt. Zorg er bij het testen voor dat u de juiste verificatiemethode gebruikt (met snmpwalk of een andere tool/NMS) voor het protocol dat u hebt geconfigureerd.

- Authenticatie en privacy staan altijd op SNMPv3. De eindpunten ondersteunen alleen het authPriv-beveiligingsniveau en het privacyprotocol is altijd Advanced Encryption Standard (AES).

- SNMPv3 wordt alleen ondersteund met USM-opties (User-based Security Model). Er is geen ondersteuning voor SMNPv3 via TLS.

- USM-gebruikersopdrachten die worden gebruikt om gebruikers te configureren voor SNMP-verificatie hebben geen effect op SNMPv2c.

- De instelling SNMP CommunityName op eindpunten heeft geen effect op de SNMPv3-configuratie.

- SNMP CommunityName is hoofdlettergevoelig.

- U kunt de SNMP-ondersteuning beperken tot alleen v3 door de SNMP CommunityName van NetworkServices in te stellen op een lege tekenreeks ("").

- SNMPv1 wordt niet ondersteund.

- Voor zowel SNMPv2c als SNMPv3 stellen eindpunten dezelfde object-id's (OID's) bloot.

- Voor SNMPv3 moet het verificatieprotocol zich in de SHA-2-familie bevinden (MD en SHA-1 worden niet ondersteund). Als dit niet het geval is, kunnen SNMP-verzoeken niet worden geverifieerd en blijven ze onbeantwoord.

- Het privacywachtwoord wordt opgeslagen als een gelokaliseerde hashwaarde (AES-128) op het apparaat. Als een privacywachtwoord niet expliciet in deze parameter is ingesteld, is dit hetzelfde als het verificatiewachtwoord (met een hashfunctie zoals opgegeven in de parameter Authentication Protocol).

- Wachtwoorden/wachtwoordgroepen en gebruikersnamen moeten binnen specifieke lengtegrenzen vallen. De USM-gebruikersnaam moet bijvoorbeeld maximaal 32 tekens bevatten en het verificatiewachtwoord moet minimaal 8 tekens en maximaal 255 tekens bevatten. Als niet aan deze vereisten wordt voldaan, kan de opdracht Network SNMP USM User Add de gebruiker niet aanmaken en wordt een fout geretourneerd.

Contact opnemen met TAC om een SNMP-probleem op een eindpunt op te lossen

Als de SNMP-configuratie van het eindpunt is voltooid, maar er een probleem is opgeworpen, moet u contact opnemen met TAC en deze informatie delen:

- Geef uw organisatie-ID op in Control Hub en het serienummer (SN) van het betreffende eindpunt.

- Beschrijf het scenario.

- Geef de SNMP-versie op die u probeert te configureren.

- Geef eventuele foutmeldingen op.

- Als er een probleem is met de configuratie van het apparaat, leg dan duidelijk uit in welke stap het configuratieproces is gestopt en geef screenshots. Deel de configuratieopdracht die een fout retourneert.

- Verzamel eindpuntlogs en upload ze op uw case.

- Deel het hulpprogramma\NMS of andere tool die wordt gebruikt om uw SNMP-configuratie te testen. Als u een hulpprogramma gebruikt om te testen met de SNMP-agent van de eindpunten, geeft u de volledige gebruikte opdracht op.

Gerelateerde informatie

Room OS xAPI-documentatie - SNMP-gerelateerde opdrachten

Apparaatconfiguraties voor apparaten uit de Board-, Desk- en Room-reeks