Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Hoe kom ik erachter welke banden op mijn switch zijn ingeschakeld?

Hoe vorm ik de SNMP Trap ontvanger op de switch?

Hoe laat ik vallen op de switch in en wat betekent elke val?

Syntax

Synthetische beschrijving

Hoe laat ik raps op individuele poorten toe, zoals linkUp/linkDown?

Syntax

Synthetische beschrijving

Voorbeeld

Welke andere banden kan de Catalyst switch verzenden?

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft de vallen die Catalyst OS (CatOS) ondersteunt en hoe u ze op de schakelaar kunt configureren.

Trap-bewerkingen staan SNMP-agents (Simple Network Management Protocol) toe om asynchrone meldingen van het optreden van een gebeurtenis te verzenden. De trappen worden op basis van de best mogelijke inspanning verzonden en zonder enige methode om de ontvangst ervan te controleren.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt aan dat voordat u deze configuratie probeert, u ervoor zorgt dat u de SNMP community strings op de switch correct hebt ingesteld.

Opmerking: Raadpleeg Hoe u SNMP Community-strings voor meer informatie configureren.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Catalyst 4500/4000, 5500/5000 en 6500/6000 Series-switches

- CatOS versie 7.3

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Hoe kom ik erachter welke banden op mijn switch zijn ingeschakeld?

Geef de opdracht show snmp uit in de modus Enable. Hier wordt een voorbeelduitvoer weergegeven:

6509 (enable) show snmp

RMON:                       Enabled

Extended RMON Netflow Enabled : None.

Traps Enabled:

Port,Module,Chassis,Bridge,Repeater,Vtp,Auth,ippermit,Vmps,config,entity,stpx,syslog

Port Traps Enabled: 2/1-2,3/1-48,4/1-8

Community-Access     Community-String

....

....

!--- Output suppressed.

Hoe vorm ik de SNMP Trap ontvanger op de switch?

Geef de opdracht set snmp trap host string uit.

Opmerking: De opdrachtsyntaxis omvat:

- host - IP-adres of IP-alias van het systeem voor het ontvangen van SNMP-vallen.

- string - communautaire string die gebruikt moet worden om authenticatie vallen te verzenden.

Hierna volgt een voorbeeld:

6509 (enable) set snmp trap 1.1.1.1 public

SNMP trap receiver added.

Geef de show snmp opdracht uit om de toevoeging van deze set snmp vanger statement te verifiëren. Hier wordt een voorbeelduitvoer weergegeven:

6509 (enable)  show snmp

6509 (enable)  show snmp

RMON:                       Enabled

Extended RMON Netflow Enabled : None.

!--- Output suppressed.

....

....

!--- Output suppressed.

Trap-Rec-Address  Trap-Rec-Community

---------------       -----------------

1.1.1.1               public

Hoe laat ik vallen op de switch in en wat betekent elke val?

Geef de ingestelde opdracht voor het omzetten van snmp-trap uit om de verschillende SNMP-trap op het systeem in of uit te schakelen. De opdracht voegt ook een ingang toe in de SNMP authenticatie ontvanger tabel.

Syntax

zet snmp-trap in | Uitschakelen: [alle] | auth | brug | Chassis | configuratie | entiteit | Eenheid fru | ENVfan | betoging | Voorziening | impasse | module | repeater | stpx | sysloon | Systeem | vmp | Vtp]

Opmerking: deze opdracht moet op één regel zijn geplaatst.

Synthetische beschrijving

sleutelwoord

Beschrijving

Trap

MIB

toelaten

Snelwoord om SNMP-trap in te schakelen.

uitschakelen

Snelwoord om SNMP-trap uit te schakelen.

alle

(Optioneel) Trefwoord om alle valtypen te specificeren. Raadpleeg de documentatie bij de schakelaar voordat u deze optie gebruikt.

oen

(Optioneel) Trefwoord om de authenticatieFOUTval van RFC 1157 te specificeren .

authenticatie

(.1.3.6.1.2.1.11.0.4)

SNMPv2-MIB

brug

(Optioneel) Keywoord om de newRoot and topologieChange traps van RFC 1493 te specificeren . Raadpleeg BRIDGE-MIB.

newRoot

(.1.3.6.1.2.1.17.0.1)

topologieVerandering (.1.3.6.1.2.1.17.0.2)

BRIDGE-MIB

landingsgestel

(Optioneel) sleutelwoord om de chassisAlarmOn (1.3.6.1.4.1.9.5.0.5) en chassisAlarmOff te specificeren (.1.3.6.1.4.1.9.5.0.6) vallen van CISCO-STACK-MIB.

chassis-Alarm (1.3.6.1.4.1.9.5.0.5)

chassisalarmen (punt 1.3.6.1.4.1.9.5.0.6)

CISCO-STACK-MIB

configuratie

(Optioneel) sleutelwoord om de sysConfigChange-val van de CISCO-STACK-MIB te specificeren.

sysConfigChangeTrap

(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.9)

CISCO-STACK-MIB

entiteit

(Optioneel) sleutelwoord om de entiteitMIB-val van de ENTITY-MIB te specificeren.

entConfigChange

(.1.3.6.1.2.1.47.2.0.1)

ENTITY-MIB

entiteit

(Optioneel) Trefwoord om de entiteit FRU^1 te specificeren.

CefcModuleStatusChange (.1.3.6.1.4.1.9.9.17.2.0.1)

cefcPowerStatusChange (.1.3.6.1.4.1.9.9.17.2.0.2)

cefcFRUIingevoerd (.1.3.6.1.4.1.9.9.117.2.0.3)

cefcFRURemoved (.1.3.6.1.4.1.9.9.117.2.0.4)

CISCO-ENTITEIT-FRU-CONTROL-MIB

betoveren

(Optioneel) Trefwoord om de omgevingsventilator te specificeren.

ciscoEnvMonFanKennisgeving (.1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.4)

CISCO-ENVMON-MIB

betoveren

(Optioneel) Trefwoord om de omgevingskracht te specificeren.

ciscoEnvonRedundantSupplyKennisgeving (.1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.5)

CISCO-ENVMON-MIB

sluiting

(Optioneel) Trefwoord om de milieu shutdown aan te geven.

ciscoEnvMonShutdownKennisgeving (.1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.1)

CISCO-ENVMON-MIB

betoveren

(Optioneel) Trefwoord om de melding van de omgevingstemperatuur te specificeren.

Meldingen van cisco-omgevingstemperatuur (.1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.3)

CISCO-ENVMON-MIB

parelen

(Optioneel) sleutelwoord om de IP Permit Denied Access te specificeren van de CISCO-STACK-MIB.

ipPermitDeniedTrap

(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.7)

CISCO-STACK-MIB

mactificatie

(Optioneel) sleutelwoord dat MAC-adreskennisgeving specificeert.

cmnMacChangedKennisgeving (.1.3.6.1.4.1.9.9.215.2.0.1)

CISCO-MAC-NOTIFICATIE-MIB

module

(Optioneel) sleutelwoord om de moduleUp en moduleDown vallen van de CISCO-STACK-MIB te specificeren.

moduleUp

(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.3)

moduleDown

(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.4)

CISCO-STACK-MIB

repeater

(Optioneel) sleutelwoord om de rptrHealth, rptrGroupChange en rptrResetEvent vallen van RFC 1516 te specificeren. Raadpleeg SNMP-REPEATER-MIB.

rptrHealth

(.1.3.6.1.2.1.22.0.1)

rprGroupChange

(.1.3.6.1.2.1.22.0.2)

rptResetEvent

(.1.3.6.1.2.1.22.0.3)

SNMP-REPEATER-MIB

stpx

(Optioneel) sleutelwoord om de STPX2-val te specificeren.

stpxInconsistentieUpdate (.1.3.6.1.4.1.9.9.82.2.0.1)

stpxLoopInconsistentieUpdate (.1.3.6.1.4.1.9.9.82.2.0.3)

stpxRootInconsistentieUpdate (.1.3.6.1.4.1.9.9.82.2.0.2)

CISCO-STP-EXTENSIES-MIB

sloven

(Optioneel) Trefwoord om de syslogmelinstelvallen te specificeren.

clogMessageGenerated (.1.3.6.1.4.1.9.9.41.2.0.1)

CISCO-SYSLOG-MIB

systeem

(Optioneel) Trefwoord om het systeem te specificeren.

CiscoSystemClockChanged (1.3.6.1.4.1.9.9.13.2.0.1)

CISCO-SYSTEEMMIB

vmps

(Optioneel) sleutelwoord om de vmVmpsChange vanger uit de CISCO-VLAN-MBERSHIP-MIB te specificeren.

VmVmps-wijziging

(.1.3.6.1.4.1.9.9.68.2.0.1)

CISCO-VLAN-LIDMAATSCHAP-MIB

vtp

(Optioneel) sleutelwoord om VTP^3 te specificeren van de CISCO-VTP-MIB.

VTPConfigDigestfout

(.1.3.6.1.4.1.9.9.46.2.0.2)

VTPConfigRevNumberError (1.3.6.1.4.1.9.9.46.2.0.1)

VLANTrunkPortDynamicStatusChange (.1.3.6.1.4.1.9.9.46.2.0.7)

VTPversie 11.ApparaatDetecteerd (.1.3.6.1.4.1.9.9.46.2.0.6)

CISCO-VTP-MIB

1 FRU = veldvervangbare eenheid

2 STPX = Spanning Tree Protocol-uitbreidingen

3 VTP = VLAN Trunk-protocol

Hoe laat ik raps op individuele poorten toe, zoals linkUp/linkDown?

Geef de ingestelde opdracht voor poortval uit om de werking van de standaard SNMP-link-val voor een poort of bereik van poorten in te schakelen of uit te schakelen. Standaard worden alle poortvallen uitgeschakeld.

Opmerking: De Network Analysis Module (NAM) ondersteunt deze opdracht niet.

Syntax

de mod/poort van de havenval {toelaten instellen | Afschakelen}

Synthetische beschrijving

- mod/poort - Aantal van de module en de poort op de module.

- inschakelen - Trefwoord om de SNMP-link-val te activeren.

- Schakel - Trefwoord uit om de SNMP-link-val te deactiveren.

Als u de vallen activeert, zijn de corresponderende vallen die worden gegenereerd linkUp (1.3.6.1.2.1.11.0.3) en linkDown (.1.3.6.1.2.1.11.0.2). Deze vallen zijn van de IF-MIB.

Voorbeeld

Dit voorbeeld toont hoe te om de SNMP de verbindingsval voor module 1, haven 2 toe te laten:

Console> (enable) set port trap 1/2 enable

Port 1/2 up/down trap enabled.

Console> (enable)

Welke andere banden kan de Catalyst switch verzenden?

Zie deze tabel:

MIB-objectnaam

OID

MIB

CiscoFlashKopieCompletionTrap

.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.3.0.1

CISCO-FLASH-MIB

CiscoFlash-apparaatChangeTrap

.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.3.0.4

CISCO-FLASH-MIB

ciscoFlashMiscOpCompletionTrap

.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.3.0.3

CISCO-FLASH-MIB

koude start

.1.3.6.1.6.3.1.1.5.1

RFC 1157-SNMP (SNMPv2-MIB)

warmen

.1.3.6.1.6.3.1.1.5.2

RFC 1157-SNMP (SNMPv2-MIB)

TokenRingSoftTrap

.1.3.6.1.4.1.9.5.0.10

CISCO-STACK-MIB

alarmnummer

.1.3.6.1.4.1.9.5.0.1

CISCO-STACK-MIB

Alarmfase

.1.3.6.1.4.1.9.5.0.2

CISCO-STACK-MIB

SensorDrempelKennisgeving

.1.3.6.1.4.1.9.9.1.2.0.1

CISCO-ENTITEIT-SENSOR-MIB

vallenAlarm

.1.3.6.1.2.1.16.0.2

RMON-MIB

Alarm

.1.3.6.1.2.1.16.0.1

RMON-MIB

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Gerelateerde informatie

- Cisco Producten en services - switches

- Cisco IOS SNMP-trappen die worden ondersteund en hoe deze te configureren

- Configuratievoorbeelden van IP-toepassingsservices en TechNotes

- Netwerkbeheersoftwaredownloads - MIB’s (alleen geregistreerde klanten)

- Ondersteuningspagina voor LAN-switching

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems