Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Procedure

Overzicht van de OID’s in CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB

Overzicht van de OID’s in ENTITY-MIB

Uitvoer van de opdracht voor de temperatuur van de show door de CLI

Probleemoplossing

Switch stuurt ciscoEnvMuonTemperatureStatusDescr=module[no]

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document legt het proces uit om de temperatuurwaarden van Cisco Catalyst 6500/6000 te verkrijgen. De opdracht Simple Network Management Protocol (CLI) met gebruik van Simple Network Management Protocol (SNMP) geeft deze waarden weer.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Catalyst 6500/6000 Series switches:

- Dat runt Catalyst OS (CatOS)—Support CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB vanaf de eerste versie van de Supervisor Engine software.

Raadpleeg de Catalyst 6000 en 7600 Catalyst IOS MIB-ondersteuningslijst.

- Hiermee kan Cisco IOS® software—CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB worden ondersteund vanaf Cisco IOS-softwarerelease 12.1(8a)EX.

Raadpleeg de Catalyst 6000 en 7600 Cisco IOS MIB-ondersteuningslijst voor verificatie.

Opmerking: sensoren op apparaat 1 en apparaat 2 hebben ondersteuning vanaf Cisco IOS-softwarerelease 12.1(14)E. Zie de Uitvoer van de opdracht Omgevingstemperatuur voor de weergave in het CLI-gedeelte van dit document.

- CatOS release 5.5.7

- SNMPalk van HP OpenView Network Node Manager, geïnstalleerd op Sun Solaris 2.7

U kunt ook SNMP-hulpprogramma's van Net-SNMP gebruiken voor dit doel.

Opmerking: in dit document worden deze MIB's gebruikt:

- CISCO-ENTITEIT-SENSOR-MIB

- ENTITY-MIB-V1SMI

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Procedure

Voer de volgende stappen uit:

1. Gebruik de objectidentificator (OID) entSensorValue (1.3.6.1.4.1.9.9.9.1.1.1.1.1.4) om de temperatuurwaarden te verkrijgen.

Deze OID komt van de CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB. Zie voor alle andere OID's die op deze MIB betrekking hebben het Overzicht van de OID's in de sectie CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB van dit document. MIB geeft deze beschrijving:

entSensorValue OBJECT-TYPE

SYNTAX SensorValue

--    Rsyntax INTEGER(-1000000000..1000000000)

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"This variable reports the most recent measurement seen

by the sensor.

To correctly display or interpret this variable's value,

you must also know entSensorType, entSensorScale, and

entSensorPrecision.

However, you can compare entSensorValue with the threshold

values given in entSensorThresholdTable without any semantic

knowledge."

::= { entSensorValueEntry 4 }

Vraag het apparaat om naar de entSensorValue (1.3.6.1.4.1.9.9.1.1.1.1.1.1.4). In dit voorbeeld, is de naam van de apparaathost zatar:

#snmpwalk -c public zatar 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4

9.9.91.1.1.1.1.4.15 : INTEGER: 1

9.9.91.1.1.1.1.4.16 : INTEGER: 1

9.9.91.1.1.1.1.4.17 : INTEGER: 2

9.9.91.1.1.1.1.4.18 : INTEGER: 1

9.9.91.1.1.1.1.4.19 : INTEGER: 20

9.9.91.1.1.1.1.4.20 : INTEGER: 1

9.9.91.1.1.1.1.4.21 : INTEGER: 21

9.9.91.1.1.1.1.4.22 : INTEGER: 1

9.9.91.1.1.1.1.4.23 : INTEGER: 20

9.9.91.1.1.1.1.4.1001 : INTEGER: 19

9.9.91.1.1.1.1.4.1002 : INTEGER: 28

9.9.91.1.1.1.1.4.1003 : INTEGER: 22

9.9.91.1.1.1.1.4.1004 : INTEGER: 28

9.9.91.1.1.1.1.4.1007 : INTEGER: 19

9.9.91.1.1.1.1.4.1008 : INTEGER: 23

9.9.91.1.1.1.1.4.1009 : INTEGER: 0

9.9.91.1.1.1.1.4.1010 : INTEGER: 0

9.9.91.1.1.1.1.4.2001 : INTEGER: 16

9.9.91.1.1.1.1.4.2002 : INTEGER: 25

9.9.91.1.1.1.1.4.2003 : INTEGER: 26

9.9.91.1.1.1.1.4.2004 : INTEGER: 0

9.9.91.1.1.1.1.4.3001 : INTEGER: 17

9.9.91.1.1.1.1.4.3002 : INTEGER: 20

9.9.91.1.1.1.1.4.3003 : INTEGER: 19

9.9.91.1.1.1.1.4.3004 : INTEGER: 24

9.9.91.1.1.1.1.4.4001 : INTEGER: 25

9.9.91.1.1.1.1.4.4002 : INTEGER: 29

9.9.91.1.1.1.1.4.4003 : INTEGER: 0

9.9.91.1.1.1.1.4.4004 : INTEGER: 0

9.9.91.1.1.1.1.4.5001 : INTEGER: 20

9.9.91.1.1.1.1.4.5002 : INTEGER: 20

9.9.91.1.1.1.1.4.5003 : INTEGER: 0

9.9.91.1.1.1.1.4.5004 : INTEGER: 0

#

2. Bepaal hoe u alle temperatuurwaarden aan de juiste module in de Catalyst kunt koppelen.

Bijvoorbeeld, wat doet de index 9.9.9.1.1.1.1.4.1001 : INTEGER: 19 voor? Om dat te weten te komen, moet je één niveau in de boom omhoog gaan. niveau van één punt vanaf 1.3.6.1.4.1.9.9.1.1.1.1.4 terug tot 1.3.6.1.4.1.9.9.1.1.1.1; Laat de 4 op het einde vallen. Dit brengt u bij de entSensorValueEntry (1.3.6.1.4.1.9.9.1.1.1.1). MIB geeft deze beschrijving:

entSensorValueEntry OBJECT-TYPE

SYNTAX EntSensorValueEntry

ACCESS not-accessible

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"An entSensorValueTable entry describes the

present reading of a sensor, the measurement units

and scale, and sensor operational status."

INDEX { entPhysicalIndex }

::= { entSensorValueTable 1 }

De beschrijving toont aan dat deze OID indexen gebruikt, zoals je ziet in de snelweg 1001, 1002 enzovoort. De beschrijving van entSensorValueEntry toont een andere OID, entPhysicalIndex, die een andere MIB, de ENTITY-MIB, verstrekt.

IMPORTS

Integer32

FROM SNMPv2-SMI-v1

OBJECT-TYPE

FROM RFC-1212

TRAP-TYPE

FROM RFC-1215

TimeStamp, TruthValue

FROM SNMPv2-TC-v1

entPhysicalIndex

FROM ENTITY-MIB

ciscoMgmt

De entPhysicalIndex komt van de ENTITY-MIB. De ENTITY-MIB geeft deze beschrijving van entPhysicalIndex:

entPhysicalEntry ::= SEQUENCE {

entPhysicalIndex PhysicalIndex,

entPhysicalDescr SnmpAdminString,

entPhysicalVendorType AutonomousType,

entPhysicalContainedIn INTEGER,

entPhysicalClass PhysicalClass,

entPhysicalParentRelPos INTEGER,

entPhysicalName SnmpAdminString,

entPhysicalHardwareRev SnmpAdminString,

entPhysicalFirmwareRev SnmpAdminString,

entPhysicalSoftwareRev SnmpAdminString,

entPhysicalSerialNum SnmpAdminString,

entPhysicalMfgName SnmpAdminString,

entPhysicalModelName SnmpAdminString,

entPhysicalAlias SnmpAdminString,

entPhysicalAssetID SnmpAdminString,

entPhysicalIsFRU TruthValue

}

entPhysicalIndex OBJECT-TYPE

SYNTAX PhysicalIndex

--    Rsyntax INTEGER(1..2147483647)

ACCESS not-accessible

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The index for this entry."

::= { entPhysicalEntry 1 }

Op basis van deze beschrijving kan je weer één stap terug in de boom gaan en concluderen dat de entPhysicalIndex afkomstig is van de entPhysicalEntry.

3. Zoeker voor de entPhysicalIndex (1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1) en vervolgens de entPhysicalDescr (1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2).

Deze opdracht geeft je de beschrijving van 1001, 1002, 1003, 1004, enzovoort.

#snmpwalk -c public zatar 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2

47.1.1.1.1.2.1 : OCTET STRING- (ascii): Cisco Systems WS-C6506 6 slot switch

47.1.1.1.1.2.2 : OCTET STRING- (ascii): WS-C6506 6 slot switch chassis slot

47.1.1.1.1.2.3 : OCTET STRING- (ascii): WS-C6506 6 slot switch chassis slot

47.1.1.1.1.2.4 : OCTET STRING- (ascii): WS-C6506 6 slot switch chassis slot

47.1.1.1.1.2.5 : OCTET STRING- (ascii): WS-C6506 6 slot switch chassis slot

47.1.1.1.1.2.6 : OCTET STRING- (ascii): WS-C6506 6 slot switch chassis slot

47.1.1.1.1.2.7 : OCTET STRING- (ascii): WS-C6506 6 slot switch chassis slot

47.1.1.1.1.2.8 : OCTET STRING- (ascii): WS-C6506 6 slot switch backplane

47.1.1.1.1.2.9 : OCTET STRING- (ascii): Container of power supply group

47.1.1.1.1.2.10 : OCTET STRING- (ascii):        Container of power supply

47.1.1.1.1.2.11 : OCTET STRING- (ascii):        power supply

47.1.1.1.1.2.12 : OCTET STRING- (ascii):        Container of power supply

47.1.1.1.1.2.14 : OCTET STRING- (ascii):        Container of Fan

47.1.1.1.1.2.15 : OCTET STRING- (ascii):        Fan

47.1.1.1.1.2.16 : OCTET STRING- (ascii):        Clock

47.1.1.1.1.2.17 : OCTET STRING- (ascii):        Clock

47.1.1.1.1.2.18 : OCTET STRING- (ascii):        VTT

47.1.1.1.1.2.19 : OCTET STRING- (ascii):        VTT Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.20 : OCTET STRING- (ascii):        VTT

47.1.1.1.1.2.21 : OCTET STRING- (ascii):        VTT Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.22 : OCTET STRING- (ascii):        VTT

47.1.1.1.1.2.23 : OCTET STRING- (ascii):        VTT Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.1000 : OCTET STRING- (ascii):      WS-X6K-SUP1A-2GE 1000BaseX

Supervisor Rev. 3.1

47.1.1.1.1.2.1001 : OCTET STRING- (ascii):      Module Intake Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.1002 : OCTET STRING- (ascii):      Module Exhaust Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.1003 : OCTET STRING- (ascii):      Module  Device 1 Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.1004 : OCTET STRING- (ascii):      Module  Device 2 Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.1005 : OCTET STRING- (ascii):      L3 Switching Engine Container

47.1.1.1.1.2.1006 : OCTET STRING- (ascii):      L3 Switching Engine

47.1.1.1.1.2.1007 : OCTET STRING- (ascii):      L3 SE Intake Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.1008 : OCTET STRING- (ascii):      L3 SE Exhaust Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.1009 : OCTET STRING- (ascii):      L3 SE device1 Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.1010 : OCTET STRING- (ascii):      L3 SE device2 Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.1011 : OCTET STRING- (ascii):      CPU of supervisor

47.1.1.1.1.2.1012 : OCTET STRING- (ascii):      Ethernet Gigabit port interface

47.1.1.1.1.2.1013 : OCTET STRING- (ascii):      Ethernet Gigabit port interface

47.1.1.1.1.2.1014 : OCTET STRING- (ascii):      Container of Router Switch

Feature Card

47.1.1.1.1.2.2000 : OCTET STRING- (ascii):      WS-X6182-2PA FlexWAN Module Rev.

1.3

47.1.1.1.1.2.2001 : OCTET STRING- (ascii):      Module Intake Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.2002 : OCTET STRING- (ascii):      Module Exhaust Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.2003 : OCTET STRING- (ascii):      Module  Device 1 Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.2004 : OCTET STRING- (ascii):      Module  Device 2 Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.3000 : OCTET STRING- (ascii):      WS-X6248-RJ-45 10/100BaseTX

Ethernet Rev. 1.1

47.1.1.1.1.2.3001 : OCTET STRING- (ascii):      Module Intake Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.3002 : OCTET STRING- (ascii):      Module Exhaust Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.3003 : OCTET STRING- (ascii):      Module  Device 1 Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.3004 : OCTET STRING- (ascii):      Module  Device 2 Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.3005 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3006 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3007 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3008 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3009 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3010 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3011 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3012 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3013 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3014 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3015 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3016 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3017 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3018 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3019 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3020 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3021 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3022 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3023 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3024 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3025 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3026 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3027 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3028 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3029 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3030 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3031 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3032 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3033 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3034 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3035 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3036 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3037 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3038 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3039 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3040 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3041 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3042 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3043 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3044 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3045 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3046 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3047 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3048 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3049 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3050 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3051 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3052 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.4000 : OCTET STRING- (ascii):      Router Switch feature Card

47.1.1.1.1.2.4001 : OCTET STRING- (ascii):      RSFC Intake Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.4002 : OCTET STRING- (ascii):      RSFC Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.4003 : OCTET STRING- (ascii):      RSFC device1 Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.4004 : OCTET STRING- (ascii):      RSFC device2 Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.4005 : OCTET STRING- (ascii):      Route Switch

47.1.1.1.1.2.5000 : OCTET STRING- (ascii):      WS-X6380-NAM Network Analysis

Module Rev. 1.1

47.1.1.1.1.2.5001 : OCTET STRING- (ascii):      Module Intake Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.5002 : OCTET STRING- (ascii):      Module Exhaust Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.5003 : OCTET STRING- (ascii):      Module  Device 1 Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.5004 : OCTET STRING- (ascii):      Module  Device 2 Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.5005 : OCTET STRING- (ascii):      Net Analysis

47.1.1.1.1.2.5006 : OCTET STRING- (ascii):      Net Analysis

#

U hebt de indexen aan de beschrijving gekoppeld en de indexen aan de temperatuurwaarden gekoppeld.

4. Koppel de temperatuurwaarden los van de beschrijving.

Trek deze informatie uit Stap 3:

47.1.1.1.1.2.1001 : OCTET STRING- (ascii):      Module Intake Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.1002 : OCTET STRING- (ascii):      Module Exhaust Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.1003 : OCTET STRING- (ascii):      Module  Device 1 Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.1004 : OCTET STRING- (ascii):      Module  Device 2 Temp Sensor

En haal deze informatie uit stap 1:

9.9.91.1.1.1.1.4.1001 : INTEGER: 19

9.9.91.1.1.1.1.4.1002 : INTEGER: 28

9.9.91.1.1.1.1.4.1003 : INTEGER: 22

9.9.91.1.1.1.1.4.1004 : INTEGER: 28

Het resultaat is:

- Module-inlaattempsensor = 19C

- Temperatuur-sensor voor module uitlaat = 28c

- Module 1 temp. sensor = 22C

- Module apparaat 2 temp. sensor = 28c

Overzicht van de OID’s in CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB

"org"                                   "1.3"

"dod"                                   "1.3.6"

"internet"                              "1.3.6.1"

"directory"                             "1.3.6.1.1"

"mgmt"                                  "1.3.6.1.2"

"experimental"                          "1.3.6.1.3"

"private"                               "1.3.6.1.4"

"enterprises"                           "1.3.6.1.4.1"

"cisco"                                 "1.3.6.1.4.1.9"

"ciscoMgmt"                             "1.3.6.1.4.1.9.9"

"entitySensorMIB"                       "1.3.6.1.4.1.9.9.91"

"entitySensorMIBObjects"                "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1"

"entitySensorMIBNotificationPrefix"     "1.3.6.1.4.1.9.9.91.2"

"entitySensorMIBConformance"            "1.3.6.1.4.1.9.9.91.3"

"entSensorValues"                       "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1"

"entSensorThresholds"                   "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.2"

"entSensorValueTable"                   "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1"

"entSensorValueEntry"                   "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1"

"entSensorType"                         "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.1"

"entSensorScale"                        "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.2"

"entSensorPrecision"                    "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.3"

"entSensorValue"                        "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4"

"entSensorStatus"                       "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.5"

"entSensorValueTimeStamp"               "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.6"

"entSensorValueUpdateRate"              "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.7"

"entSensorThresholdTable"               "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.2.1"

"entSensorThresholdEntry"               "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.2.1.1"

"entSensorThresholdIndex"               "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.2.1.1.1"

"entSensorThresholdSeverity"            "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.2.1.1.2"

"entSensorThresholdRelation"            "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.2.1.1.3"

"entSensorThresholdValue"               "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.2.1.1.4"

"entSensorThresholdEvaluation"          "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.2.1.1.5"

"entSensorThresholdNotificationEnable"  "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.2.1.1.6"

"entitySensorMIBNotifications"          "1.3.6.1.4.1.9.9.91.2"

"entitySensorMIBCompliances"            "1.3.6.1.4.1.9.9.91.3.1"

"entitySensorMIBGroups"                 "1.3.6.1.4.1.9.9.91.3.2"

"entitySensorMIBComplianceV01"          "1.3.6.1.4.1.9.9.91.3.1.1"

"entitySensorValueGroup"                "1.3.6.1.4.1.9.9.91.3.2.1"

"entitySensorThresholdGroup"            "1.3.6.1.4.1.9.9.91.3.2.2"

Overzicht van de OID’s in ENTITY-MIB

"org"                                   "1.3"

"dod"                                   "1.3.6"

"internet"                              "1.3.6.1"

"directory"                             "1.3.6.1.1"

"mgmt"                                  "1.3.6.1.2"

"experimental"                          "1.3.6.1.4.1"

"private"                               "1.3.6.1.4"

"enterprises"                           "1.3.6.1.4.1"

"mib-2"                                 "1.3.6.1.2.1"

"entityMIB"                             "1.3.6.1.2.1.47"

"entityMIBObjects"                      "1.3.6.1.2.1.47.1"

"entityMIBTraps"                        "1.3.6.1.2.1.47.2"

"entityConformance"                     "1.3.6.1.2.1.47.3"

"entityPhysical"                        "1.3.6.1.2.1.47.1.1"

"entityLogical"                         "1.3.6.1.2.1.47.1.2"

"entityMapping"                         "1.3.6.1.2.1.47.1.3"

"entityGeneral"                         "1.3.6.1.2.1.47.1.4"

"entPhysicalTable"                      "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1"

"entPhysicalEntry"                      "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1"

"entPhysicalIndex"                      "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.1"

"entPhysicalDescr"                      "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2"

"entPhysicalVendorType"                 "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.3"

"entPhysicalContainedIn"                "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.4"

"entPhysicalClass"                      "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.5"

"entPhysicalParentRelPos"               "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.6"

"entPhysicalName"                       "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7"

"entPhysicalHardwareRev"                "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.8"

"entPhysicalFirmwareRev"                "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.9"

"entPhysicalSoftwareRev"                "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.10"

"entPhysicalSerialNum"                  "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11"

"entPhysicalMfgName"                    "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.12"

"entPhysicalModelName"                  "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.13"

"entPhysicalAlias"                      "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.14"

"entPhysicalAssetID"                    "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.15"

"entPhysicalIsFRU"                      "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.16"

"entLogicalTable"                       "1.3.6.1.2.1.47.1.2.1"

"entLogicalEntry"                       "1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1"

"entLogicalIndex"                       "1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.1"

"entLogicalDescr"                       "1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.2"

"entLogicalType"                        "1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.3"

"entLogicalCommunity"                   "1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.4"

"entLogicalTAddress"                    "1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.5"

"entLogicalTDomain"                     "1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.6"

"entLogicalContextEngineID"             "1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.7"

"entLogicalContextName"                 "1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.8"

"entLPMappingTable"                     "1.3.6.1.2.1.47.1.3.1"

"entAliasMappingTable"                  "1.3.6.1.2.1.47.1.3.2"

"entPhysicalContainsTable"              "1.3.6.1.2.1.47.1.3.3"

"entLPMappingEntry"                     "1.3.6.1.2.1.47.1.3.1.1"

"entLPPhysicalIndex"                    "1.3.6.1.2.1.47.1.3.1.1.1"

"entAliasMappingEntry"                  "1.3.6.1.2.1.47.1.3.2.1"

"entAliasLogicalIndexOrZero"            "1.3.6.1.2.1.47.1.3.2.1.1"

"entAliasMappingIdentifier"             "1.3.6.1.2.1.47.1.3.2.1.2"

"entPhysicalContainsEntry"              "1.3.6.1.2.1.47.1.3.3.1"

"entPhysicalChildIndex"                 "1.3.6.1.2.1.47.1.3.3.1.1"

"entLastChangeTime"                     "1.3.6.1.2.1.47.1.4.1"

"entityMIBTrapPrefix"                   "1.3.6.1.2.1.47.2"

"entityCompliances"                     "1.3.6.1.2.1.47.3.1"

"entityGroups"                          "1.3.6.1.2.1.47.3.2"

"entityCompliance"                      "1.3.6.1.2.1.47.3.1.1"

"entity2Compliance"                     "1.3.6.1.2.1.47.3.1.2"

"entityPhysicalGroup"                   "1.3.6.1.2.1.47.3.2.1"

"entityLogicalGroup"                    "1.3.6.1.2.1.47.3.2.2"

"entityMappingGroup"                    "1.3.6.1.2.1.47.3.2.3"

"entityGeneralGroup"                    "1.3.6.1.2.1.47.3.2.4"

"entityPhysical2Group"                  "1.3.6.1.2.1.47.3.2.6"

"entityLogical2Group"                   "1.3.6.1.2.1.47.3.2.7"

"entityNotificationsGroup"              "1.3.6.1.2.1.47.3.2.5"

Uitvoer van de opdracht voor de temperatuur van de show door de CLI

N.B.: U moet de modus activeren om de opdracht Omgeving temperatuur weergeven uit te geven.

zatar> (enable)#show environment temperature

Intake        Exhaust       Device 1     Device 2

Slot             Temperature   Temperature   Temperature   Temperature

---------------  ------------  ------------  ------------  ------------

1                19C(50C,65C)  28C(60C,75C)  21C           27C

2                20C(50C,65C)  20C(60C,75C)  N/A           N/A

3                16C(50C,65C)  25C(60C,75C)  26C(70C,85C)  N/A

4                17C(50C,65C)  20C(60C,75C)  19C           24C

1  (Switch-Eng)  19C(50C,65C)  23C(60C,75C)  N/A           N/A

1  (MSFC)        24C(50C,65C)  29C(60C,75C)  N/A           N/A

Chassis Modules

------------------

VTT1: 20C(85C,100C)

VTT2: 21C(85C,100C)

VTT3: 19C(85C,100C)

zatar> (enable)

Probleemoplossing

Switch stuurt ciscoEnvMuonTemperatureStatusDescr=module[no]

De switch stuurt het bericht van SNMP ciscoEnvTemperatureStatusDescr=Module [no] als waarschuwing dat de temperatuur die op een bepaald testpunt wordt gemeten, niet binnen het normale bereik voor het testpunt valt. Het bereik kan in één van deze fasen zijn:

- Waarschuwing

- kritiek

- Shutdown

De huidige optie van het statusbereik in de SNMP berichtval specificeert in welke van deze drie temperatuurbereiken de module ligt. De optie voor de duur van de controle in de SNMP-kennisgevingsval geeft de tijdsduur aan waarvoor de switch een hogere temperatuur heeft dan het normale bereik.

Als de huidige stand van de temperatuur op het testpunt van de module zich in het sluitingsstadium bevindt, sluit de switch de module automatisch af. De berichten van CiscoEnvMontTemperatureStatusDescr = module[no] zijn informatieve berichten.

De voorgestelde aanpak om onverwachte problemen te voorkomen, is om te verzekeren dat de temperatuur rond de switch binnen de operationele normen blijft die in de Module specificaties worden gespecificeerd. Zie de Uitvoer van de opdracht Omgevingstemperatuur voor de weergave in het CLI-gedeelte van dit document om deze temperatuur te bepalen. Zorg er ook voor dat de ventilatoren in de switch normaal werken.

Gerelateerde informatie

- TechNotes voor IP-toepassingsservices

- Milieubewaking De Switch toedienen

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems