Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Problemen oplossen

Apparaat niet aangesloten op 5G-band

Controleer of aan de mobiele interface van het apparaat geen IP-adres is toegewezen

Bevestig het apparaat De SIM detecteert

Bevestig het apparaat actief gebruik maakt van de vereiste SIM

Controleer of de modemfirmware is bijgewerkt en de SIM-informatie is ingevuld

Controleer de radiowaarden

Geldige radiobereiken

Bevestig of de PS-staat al dan niet verbonden is

Controleer of de profielconfiguratie en het juiste APN in gebruik is

Bevestig dat de waarden van het gedetecteerde netwerk, MCC en MNC correct zijn

Verandering afdwingen om MCC- en MNC-waarden te corrigeren

Controleer de beschikbare PIM’s

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de PIM-module vooraf kunt controleren wanneer deze wordt geïmplementeerd en hoe u kunt bevestigen dat aan de mobiele interface een IP-adres is toegewezen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan een basiskennis te hebben van deze onderwerpen:

- 5G basisfuncties voor mobiele netwerken

- Cisco P-5GS6-GL module

- Cisco IOS® XE en Cisco IOS® CG

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco C8300 met Cisco IOS® XE versie 17.06.03a met een P-5GS6-GL-module aangesloten.

Dit is van toepassing op een P-5GS6-GL module aangesloten op een router in een controllermodus in SD-WAN.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Problemen oplossen

Apparaat niet aangesloten op 5G-band

1. Zorg er met de provider voor dat het verworven netwerkplan wordt geactiveerd voor de 5G-band.

2. Bevestig met de drager ongeveer 5G dekkingsgebied in de zone het 5G apparaat wordt geplaatst.

Controleer of aan de mobiele interface van het apparaat geen IP-adres is toegewezen

ISR#sh ip int brief

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

GigabitEthernet0/0/0   172.16.173.10  YES other  up                    up

GigabitEthernet0/0/1   unassigned      YES unset  up                    up

Gi0/0/1.2989           10.10.22.74     YES other  up                    up

GigabitEthernet0/0/2   unassigned      YES unset  down                  down

GigabitEthernet0/0/3   10.244.182.1    YES other  up                    up

GigabitEthernet0/0/4   unassigned      YES unset  down                  down

GigabitEthernet0/0/5   unassigned      YES unset  down                  down

Cellular0/2/0 unassigned YES IPCP up up Cellular0/2/1 unassigned YES IPCP administratively down down

Sdwan-system-intf      10.244.182.1    YES unset  up                    up

Loopback65528          192.168.1.1     YES other  up                    up

NVI0                   unassigned      YES unset  up                    up

Tunnel0                172.16.173.138  YES TFTP   up                    up

Tunnel2989001          10.10.22.74     YES TFTP   up                    up

Bevestig het apparaat De SIM detecteert

ISR#sh controllers cellular 0/X/0 details

Cellular Dual SIM details:

---------------------------

SIM 0 is present

SIM 1 is not present

SIM 0 is active SIM

ISR#sh cellular 0/X/0 security

Active SIM = 0

SIM switchover attempts = 0

Card Holder Verification (CHV1) = Disabled

SIM Status = OK

SIM User Operation Required = None

Number of CHV1 Retries remaining = 3

Bevestig het apparaat actief gebruik maakt van de vereiste SIM

ISR#sh controllers cellular 0/2/0 details

Cellular Dual SIM details:

---------------------------

SIM 0 is present

SIM 1 is not present

SIM 0 is active SIM

Controleer of de modemfirmware is bijgewerkt en de SIM-informatie is ingevuld

Als de SIM-informatie niet is ingevuld, zorg ervoor dat de SIM is geplaatst en niet defect:

isr#show cellular 0/X/0 all

Hardware Information

====================

Modem Firmware Version = M0H.020202

Host Firmware Version = A0H.000292

Device Model ID = FN980

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = XXXXXXXXXXXXXXX

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = XXXXXXXXXXXXXXX

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mobile Subscriber Integrated Services

Digital Network-Number (MSISDN) = XXXXXXXXXX

*

*

Controleer de radiowaarden

Als de radiowaarden buiten het geldige bereik vallen, dient u ervoor te zorgen dat alle antennes zijn aangesloten en niet defect zijn.

Geldige radiobereiken

RSSI: De "goede" waarde is groter dan -80 dBm (zoals 79 is groter dan -80)

RSRP: De "goede"waarde is groter dan -105 dBm (zoals -104 is groter dan -105)

RSRQ: De "goede" waarde is groter dan -12 dBm (zoals 11 is groter dan -12)

SNR: De "goede"waarde is groter dan 5 dBm (6 is beter dan 5)

RSSI = -128 dBm betekent doorgaans dat de modem is uitgeschakeld of dat de antennes niet zijn aangesloten. Geen enkel radiosignaal.

Isr#sh cellular 0/2/0 radio

*

Current RSSI = -65 dBm

Current RSRP = -94 dBm

Current RSRQ = -12 dB

Current SNR = 8.4  dB

*

*

Bevestig of de PS-staat al dan niet verbonden is

Als de PS-status niet is aangesloten, zorg er dan voor dat het juiste APN in gebruik is en aan de kant van de carriers is meegeleverd:

isr#sh cellular 0/2/0 network

Current System Time = Sun Jan 6 3:11:7 1980

Current Service Status = No service

Current Service = Unknown

Current Roaming Status = Home

Network Selection Mode = Automatic

Network = 420 212

Mobile Country Code (MCC) = 420

Mobile Network Code (MNC) = 4

Packet switch domain(PS) state = Not attached

Registration state(EMM) = Searching/Not Registered

EMM Sub State = No IMSI

Tracking Area Code (TAC) = 0

Cell ID = 0

Network MTU = Not Available

Controleer of de profielconfiguratie en het juiste APN in gebruik is

isr#show cellular 0/x/0 profile

Profile password Encryption level =  7

Profile 1 = INACTIVE* **

--------

PDP Type = IPv4

Access Point Name (APN) = SAMIS.M2M

Authentication = None

Profile 2 = INACTIVE

--------

PDP Type = IPv4v6

Access Point Name (APN) = ims

Authentication = None

Profile 5 = INACTIVE

--------

PDP Type = IPv4

Access Point Name (APN) = SAMIS.M2M

Authentication = None

* - Default profile

** - LTE attach profile

Configured default profile for active SIM 0 is profile 1.

Bevestig dat de waarden van het gedetecteerde netwerk, MCC en MNC correct zijn

isr#sh cellular 0/2/0 network

Current System Time = Sun Jan 6 3:11:7 1980

Current Service Status = No service

Current Service = Unknown

Current Roaming Status = Home

Network Selection Mode = Automatic

Network = 420 212

Mobile Country Code (MCC) = 420

Mobile Network Code (MNC) = 4

Packet switch domain(PS) state = Not attached

Registration state(EMM) = Searching/Not Registered

EMM Sub State = No IMSI

Tracking Area Code (TAC) = 0

Cell ID = 0

Network MTU = Not Available

Als de getoonde waarden onjuist zijn, bevestig met behulp van https://www.mcc-mnc.com/:

Verandering afdwingen om MCC- en MNC-waarden te corrigeren

1. De mobiele interface uitschakelen:

conf t

int cellular 0/X/0

shut

2. Voer een PLMN-zoekopdracht uit, dit dwingt de modem te zoeken naar beschikbare netwerken in het gebied:

cellular 0/X/0 lte plmn search    //This command is entered in PRIV mode, no config mode.

3. Zodra de PLMN-zoekopdracht is voltooid, raadpleegt u de beschikbare netwerken met:

show cellular 0/X/0 network

4. Selecteer het gewenste netwerk met:

cellular 0/X/0 lte plmn select manual MCC MNC INDX RAT    //Enter the desired MCC,MNC,INDX and RAT from above output

5. U kunt als volgt het gewenste netwerk forceren:

cellular 0/X/0 lte plmn select force MCC MNC INDX RAT   //Enter the desired MCC,MNC,INDX and RAT from above output

Controleer de beschikbare PIM’s

isr#sh cellular 0/2/0 network

Current System Time = Tue Jan 8 23:43:48 1980

Current Service Status = No service

Current Service = Unknown

Current Roaming Status = Roaming

Network Selection Mode = Automatic

Network = Zain KSA

Mobile Country Code (MCC) = 420

Mobile Network Code (MNC) = 4

Packet switch domain(PS) state = Not attached

Registration state(EMM) = Not registered

EMM Sub State = Attach needed

Tracking Area Code (TAC) = 0

Cell ID = 0

Available PLMNs at  =  11:31:30 AST Thu Nov 21 2024

Idx MCC MNC RAT     Desc

1   420 1   lte     stc

2   420 3   lte     Mobily

3   420 4   lte     Zain KSA

Gerelateerde informatie

- Installatiehandleiding voor hardware

- Handleiding voor softwareconfiguratie voor PIM

- Gids voor upgrade van modemfirmware (CG en PIM)