Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Onderzoek de OSPF-database

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe Open Shortest Path First (OSPF) een standaardroute in een normaal gebied kan injecteren.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

Dit document toont hoe Open Shortest Path First (OSPF) een standaardroute in een normaal gebied injecteert. De standaard routes die in een normaal gebied worden geïnjecteerd kunnen door om het even welke router OSPF worden voortgebracht. De OSPF-router genereert standaard geen standaardroute in het OSPF-domein. Opdat OSPF een standaardroute genereert, moet u de  default-information originate  uit.

Er zijn twee manieren om een standaardroute in een normaal gebied te adverteren. De eerste is om 0.0.0.0 in het OSPF-domein te adverteren, op voorwaarde dat de advertentierouterie al een standaardroute heeft. De tweede is om 0.0.0.0 te adverteren ongeacht of de reclamerouter al een standaardroute heeft. De tweede methode kan worden verwezenlijkt wanneer u het sleutelwoord toevoegt  always naar het default-information originate  uit.

Configureren

Deze sectie verschaft de stappen om de functies te configureren die in dit document worden vermeld.

Netwerkdiagram

Dit document gebruikt de netwerkinstallatie die in dit diagram wordt getoond.

Netwerkdiagram

Configuraties

Dit document maakt gebruik van de configuraties die hier worden weergegeven:

- Router 10.1.1.1

- Router 10.2.2.2

Router 10.1.1.1

Current configuration:

hostname r10.1.1.1

!

interface Loopback0

ip address 10.1.1.1 255.0.0.0

!

interface Serial2/1/0

ip address 10.5.0.1 255.0.0.0

!

router ospf 2

network 10.5.0.0 0.255.255.255 area 1

!

end

Router 10.2.2.2

Current configuration:

hostname r10.2.2.2

!

interface Loopback0

ip address 10.2.2.2 255.0.0.0

!

interface Serial0/1/0

ip address 10.5.0.2 255.0.0.0

!

interface ATM1/0.20

ip address 10.6.0.2 255.0.0.0

!

router ospf 2

network 10.5.0.0 0.255.255.255 area 1

network 10.6.0.0 0.255.255.255 area 0

default-information originate

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.6.0.3

!

end

Verifiëren

In deze sectie wordt beschreven hoe u kunt controleren of de configuratie correct werkt.

Bepaalde  show opdrachten worden ondersteund door de Cisco CLI Analyzer, waarmee u een analyse van  show opdrachtoutput.

Opmerking: alleen geregistreerde Cisco-gebruikers kunnen toegang krijgen tot interne Cisco-tools en -informatie.

- show ip ospf database   - Toont een lijst van de Link State Advertisements (LSA's) en typt deze in een link state database. Deze lijst toont alleen de informatie in de LSA-header.

- show ip ospf database external  - Hiermee wordt alleen informatie over de externe LAN’s weergegeven.

- show ip route  - Toont de huidige status van de routeringstabel.

Onderzoek de OSPF-database

Deze output toont hoe de OSPF-database er uitziet gezien deze netwerkomgeving, met de  show ip ospf database uit.

r10.2.2.2#show ip ospf database

OSPF Router with ID (10.2.2.2) (Process ID 2)

Router Link States (Area 0)

Link ID   ADV Router   Age     Seq#          Checksum   Link count

10.2.2.2    10.2.2.2     600     0x80000001    0x9583          1

Summary Net Link States (Area 0)

Link ID    ADV Router   Age     Seq#          Checksum

10.5.0.0     10.2.2.2     600     0x80000001    0x8E61

Router Link States (Area 1)

Link ID   ADV Router   Age     Seq#           Checksum   Link count

10.1.1.1    10.1.1.1     864     0x8000005E     0xD350         2

10.2.2.2    10.2.2.2     584     0x8000001E     0xF667         2

Summary Net Link States (Area 1)

Link ID   ADV Router   Age     Seq#          Checksum

10.6.0.0    10.2.2.2     585     0x80000004    0xA87C

Type-5 AS External Link States

Link ID   ADV Router   Age     Seq#          Checksum    Tag

0.0.0.0    10.2.2.2     601     0x80000001    0xD0D8       0

Omdat het een standaardroute heeft, komt router 10.2.2.2 een type 5 LSA met een link-ID van 0.0.0.0 voort. Dit is het resultaat van de  default-information originate  opdracht in zijn OSPF-configuratie.

r10.2.2.2#show ip ospf database external 0.0.0.0

OSPF Router with ID (10.2.2.2) (Process ID 2)

Type-5 AS External Link States

LS age: 650

Options: (No TOS-capability, DC)

LS Type: AS External Link

Link State ID: 0.0.0.0 (External Network Number )

Advertising Router: 10.2.2.2

LS Seq Number: 80000001

Checksum: 0xD0D8

Length: 36

Network Mask: /0

Metric Type: 2 (Larger than any link state path)

TOS: 0

Metric: 1

Forward Address: 0.0.0.0

External Route Tag: 0

r10.2.2.2#show ip route 0.0.0.0

S* 10.0.0.0/0 [1/0] via 10.6.0.3, 00:28:00, ATM1/0.20

r10.1.1.1#show ip route ospf

O IA 10.6.0.0/8 [110/65] via 10.5.0.2, 00:00:18, Serial2/1/0

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.5.0.2, 00:00:18, Serial2/1/0

U kunt ook de  always  trefwoord voor  default-information originate  het bevel om een router te maken voortkomt een 0.0.0.0 type 5 LSA zelfs als de router geen standaardroute in zijn routeringstabel heeft.

Gerelateerde informatie

- Uitleggingsgids voor OSPF-database

- Ondersteuning van IP-routing

- Cisco technische ondersteuning en downloads