Inhoud

Inleiding

Beschrijving van foutmelding

Opdrachten voor probleemoplossing

Mogelijke oorzaken

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u problemen met de OSPF-5-ADJCHG kunt oplossen: ... buurman omlaag: Teveel OSPF-foutmelding (Open Quick Path First) voor terugzendingen.

Beschrijving van foutmelding

Een OSPF-nabijheid daalt en deze foutmelding wordt gegenereerd:

%OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.1.1.1 on TenGigabitEthernet2/1

from FULL to DOWN, Neighbor Down: Too many retransmissions

Deze foutmelding betekent dat de terugzendingen van de OSPF-pakketten voorkomen tot OSPF zijn limiet van 25 terugzendingen bereikt. Op dat punt gaat de OSPF-nabijheid omlaag en wordt de foutmelding gegenereerd.

Opdrachten voor probleemoplossing

Voer de opdracht van de showip ospf detail in om de OSPF-terugzending te controleren. Hier is een voorbeeldoutput van de show ip ospf buurdiepteopdracht:

Router#show ip ospf neighbor gigabitEthernet 0/1 detail

Neighbor 10.100.100.1, interface address 10.1.1.1

In the area 0 via interface GigabitEthernet0/1

Neighbor priority is 0, State is LOADING, 5 state changes

DR is 0.0.0.0 BDR is 0.0.0.0

Options is 0x12 in Hello (E-bit L-bit )

Options is 0x52 in DBD (E-bit L-bit O-bit)

LLS Options is 0x1 (LR)

Dead timer due in 00:00:33

Neighbor is up for 00:02:06

Index 1/1, retransmission queue length 0, number of

retransmission 0

First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)

Last retransmission scan length is 0, maximum is 0

Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Number of retransmissions for last link state request

packet 25

Poll due in 00:00:03

In plaats hiervan kunt u ook de opdracht om ip ospf-retransmissielijst weer te geven invoeren om de OSPF-terugzendingen te controleren. Deze opdracht toont een lijst met alle link-state advertenties (LSAs) die wachten om opnieuw te worden verstuurd. Hier is een voorbeeldoutput van de opdracht van de show ip ospf retransmission-list:

Router# show ip ospf retransmission-list serial 0

OSPF Router with ID (192.168.1.12) (Process ID 1)

Neighbor 192.168.1.11, interface Serial0 address 172.16.1.11

Link state retransmission due in 3764 msec, Queue length 2

Type   LS ID          ADV RTR        Seq NO       Age    Checksum

1      192.168.1.12   192.168.1.12   0x80000210   0      0xB196

Mogelijke oorzaken

Hier zijn een aantal mogelijke oorzaken die kunnen leiden tot het genereren van de foutmelding (dit is geen volledige lijst):

- Er is pakketverlies op de link, waardoor de OSPF-pakketten worden gedropt.

- De ip ospf mtu-negeopdracht is ingesteld. Raadpleeg het IP OSPF MTU-negeren Cisco-document voor meer informatie.

- Er is een probleem dat betrekking heeft op de maximale transmissieeenheid (MTU) en de grootte van de OSPF-pakketten. Raadpleeg het OSPF-, MTU- en LSA-verpakkingsdocument voor Cisco-technische opmerking voor meer informatie.