Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Wijzigingen

Test 1. Remote-ontvanger werkt zonder lokale ontvanger

Test 2. Remote-ontvanger ondersteunt lokale ontvanger

Inleiding

Dit document beschrijft een vertraging van 5 seconden in het doorsturen van multicast verkeer via de Multipoint Label Distribution Protocol (mLDP)-boom wanneer een afstandsontvanger toetst tot de multicast Group en wanneer de IP-router van het toegangsapparaat Cisco IOS: XR uitvoert.

Achtergrondinformatie

Een afstandsontvanger is een ontvanger over de mLDP backbone vanuit het gezichtspunt van de bron.

De vertraging van 5 seconden is expres geïntroduceerd door Cisco bug-id CSCvb50266     5 seconden MLDP transportvertraging naar lokale ontvanger wanneer er een bestaande MVPN-ontvanger is

Deze CDETS is gemaakt om rond de kwestie van Cisco bug-ID CSC68851 te werken Overzetten van standaard naar MDT's in data is niet historisch voor LC multipath

Wijzigingen

- Als de IP-router een IOS®-XR versie na Cisco bug ID CSC68851 uitvoert En nu is er nog 5 seconden.

- Als de IP-router een IOS®-XR versie na Cisco bug ID CSCvb50266 uitvoert Maar 5 seconden vertraging is er standaard.

Als dit niet wordt gewild, kan het verzenden van de multicast stream worden versneld door een verborgen configuratie opdracht.

Hierna volgt een voorbeeld.

Kijk naar afbeelding 1 voor een testtopologie.

CE1 is de Bron 10.100.1.5 voor de multicast stream 232.1.1.1.

CE2 en CE1-B zijn de ontvangers voor de multicast stream 232.1.1.1.

Test 1. Remote-ontvanger werkt zonder lokale ontvanger

Debug ingeschakeld:

RP/0/0/CPU0:PE1#debug mrib vrf one route

RP/0/0/CPU0:PE1#debug mfib vrf one ipv4 encap

RP/0/0/CPU0:PE1#show debug

####  debug flags set from tty 'con0_0_CPU0'  ####

ipv4 mfwd encap flag is ON with value '0x1##one'

ipv4 mrib route flag is ON with value 'one#'

Er is geen lokale ontvanger op de PE-router in het vuur:

RP/0/0/CPU0:PE1#sh mrib vrf one route 232.1.1.1 10.100.1.5

No matching route in MRIB route-DB

RP/0/0/CPU0:PE1#

De ontvanger van CE1 op afstand komt online:

RP/0/0/CPU0:PE1#RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.280 : mrib[1149]:   [  6] TID: 0xe0000010 (10.100.1.5,232.1.1.1) Added RPF* EID*, #A=1, #F=1, #MDT_A=0, RPF=10.2.1.5 [Lm F* LMI* TR*] [Gi0/0/0/0 A*], Route Ver = 0x7ca

RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.290 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: encap id set  eid: 1 (10.100.1.5,232.1.1.1)

RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.300 : mrib[1149]:   [  6] TID: 0xe0000010 (10.100.1.5,232.1.1.1) Updated RPF EID*, #A=1, #F=1, #MDT_A=0 [Lm F LMI* MA* TR], Route Ver = 0x7cc

RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.310 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: ip_mfwd_mrib_pre_process_encapid_update: encapid: 2, te_ole_cnt: 0,lsmid_ole_cnt: 1, gre_ole_cnt: 0 ti_mofrr_ole_cnt: 0 flags: 0x0

RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.310 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [2482] Encap entry created (0xa10cb414) for eid 2 (stale N) flags 0x0

RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.310 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [3039] RegDB entry 0xa08fd084 for LSMID 0x1d turnaround TRUE(new: Y ifh_changed N) ifhandle: b0

RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.310 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [3533] Encap entry for eid 2 (0xa10cb414) proc done

RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.310 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: encap id update eid: 2 (10.100.1.5,232.1.1.1)

Er is geen vertraging om de encap-ID op de IP-router in te stellen.

Dit is de multicast verzendingang die op de IP-router van het signaal wordt gemaakt:

RP/0/0/CPU0:PE1#show mrib vrf one route 232.1.1.1 10.100.1.5

IP Multicast Routing Information Base

Entry flags: L - Domain-Local Source, E - External Source to the Domain,

C - Directly-Connected Check, S - Signal, IA - Inherit Accept,

IF - Inherit From, D - Drop, ME - MDT Encap, EID - Encap ID,

MD - MDT Decap, MT - MDT Threshold Crossed, MH - MDT interface handle

CD - Conditional Decap, MPLS - MPLS Decap, EX - Extranet

MoFE - MoFRR Enabled, MoFS - MoFRR State, MoFP - MoFRR Primary

MoFB - MoFRR Backup, RPFID - RPF ID Set, X - VXLAN

Interface flags: F - Forward, A - Accept, IC - Internal Copy,

NS - Negate Signal, DP - Don't Preserve, SP - Signal Present,

II - Internal Interest, ID - Internal Disinterest, LI - Local Interest,

LD - Local Disinterest, DI - Decapsulation Interface

EI - Encapsulation Interface, MI - MDT Interface, LVIF - MPLS Encap,

EX - Extranet, A2 - Secondary Accept, MT - MDT Threshold Crossed,

MA - Data MDT Assigned, LMI - mLDP MDT Interface, TMI - P2MP-TE MDT Interface

IRMI - IR MDT Interface

(10.100.1.5,232.1.1.1) RPF nbr: 10.2.1.5 Flags: RPF

Up: 00:02:29

Incoming Interface List

GigabitEthernet0/0/0/0 Flags: A, Up: 00:02:2

Outgoing Interface List

Lmdtone Flags: F LMI MA TR, Up: 00:02:29

RP/0/0/CPU0:PE1#show mfib vrf one route 232.1.1.1 10.100.1.5 detail

IP Multicast Forwarding Information Base

Entry flags: C - Directly-Connected Check, S - Signal, D - Drop,

IA - Inherit Accept, IF - Inherit From, EID - Encap ID,

ME - MDT Encap, MD - MDT Decap, MT - MDT Threshold Crossed,

MH - MDT interface handle, CD - Conditional Decap,

DT - MDT Decap True, EX - Extranet, RPFID - RPF ID Set,

MoFE - MoFRR Enabled, MoFS - MoFRR State, X - VXLAN

Interface flags: F - Forward, A - Accept, IC - Internal Copy,

NS - Negate Signal, DP - Don't Preserve, SP - Signal Present,

EG - Egress, EI - Encapsulation Interface, MI - MDT Interface,

EX - Extranet, A2 - Secondary Accept

Forwarding/Replication Counts: Packets in/Packets out/Bytes out

Failure Counts: RPF / TTL / Empty Olist / Encap RL / Other

(10.100.1.5,232.1.1.1),  Flags:  EID , FMA: 0x10000 ,

Up: 00:02:48

Last Used: 00:00:01

SW Forwarding Counts: 168/168/16800

SW Replication Counts: 168/0/0

SW Failure Counts: 0/0/0/0/0

Route ver: 0x7d0

MVPN Info :-

Associated Table ID : 0xe0000000

MDT Handle: 0x0, MDT Probe:Y [Y], Rate:Y, Acc:Y

MDT SW Ingress Encap V4/V6, Egress decap: 0 / 0, 0

Encap ID: 2, RPF ID: 0

Local Receiver: False, Turnaround: False

Lmdtone Flags:  F LMI TR, Up:00:02:48

GigabitEthernet0/0/0/0 Flags:  A, Up:00:02:48

Test 2. Remote-ontvanger ondersteunt lokale ontvanger

Er is een lokale ontvanger bij het binnendringen van PE1:

RP/0/0/CPU0:PE1#show mrib vrf one route 232.1.1.1 10.100.1.5

IP Multicast Routing Information Base

Entry flags: L - Domain-Local Source, E - External Source to the Domain,

C - Directly-Connected Check, S - Signal, IA - Inherit Accept,

IF - Inherit From, D - Drop, ME - MDT Encap, EID - Encap ID,

MD - MDT Decap, MT - MDT Threshold Crossed, MH - MDT interface handle

CD - Conditional Decap, MPLS - MPLS Decap, EX - Extranet

MoFE - MoFRR Enabled, MoFS - MoFRR State, MoFP - MoFRR Primary

MoFB - MoFRR Backup, RPFID - RPF ID Set, X - VXLAN

Interface flags: F - Forward, A - Accept, IC - Internal Copy,

NS - Negate Signal, DP - Don't Preserve, SP - Signal Present,

II - Internal Interest, ID - Internal Disinterest, LI - Local Interest,

LD - Local Disinterest, DI - Decapsulation Interface

EI - Encapsulation Interface, MI - MDT Interface, LVIF - MPLS Encap,

EX - Extranet, A2 - Secondary Accept, MT - MDT Threshold Crossed,

MA - Data MDT Assigned, LMI - mLDP MDT Interface, TMI - P2MP-TE MDT Interface

IRMI - IR MDT Interface

(10.100.1.5,232.1.1.1) RPF nbr: 10.2.1.5 Flags: RPF

Up: 00:57:15

Incoming Interface List

GigabitEthernet0/0/0/0 Flags: A, Up: 00:57:15

Outgoing Interface List

GigabitEthernet0/0/0/2 Flags: F NS, Up: 00:57:15

Debugs ingeschakeld:

RP/0/0/CPU0:PE1#debug mrib vrf one route

RP/0/0/CPU0:PE1#debug mfib vrf one ipv4 encap

RP/0/0/CPU0:PE1#show debug

####  debug flags set from tty 'con0_0_CPU0'  ####

ipv4 mfwd encap flag is ON with value '0x1##one'

ipv4 mrib route flag is ON with value 'one#'

RP/0/0/CPU0:PE1#show mfib vrf one route 232.1.1.1 10.100.1.5 detail

IP Multicast Forwarding Information Base

Entry flags: C - Directly-Connected Check, S - Signal, D - Drop,

IA - Inherit Accept, IF - Inherit From, EID - Encap ID,

ME - MDT Encap, MD - MDT Decap, MT - MDT Threshold Crossed,

MH - MDT interface handle, CD - Conditional Decap,

DT - MDT Decap True, EX - Extranet, RPFID - RPF ID Set,

MoFE - MoFRR Enabled, MoFS - MoFRR State, X - VXLAN

Interface flags: F - Forward, A - Accept, IC - Internal Copy,

NS - Negate Signal, DP - Don't Preserve, SP - Signal Present,

EG - Egress, EI - Encapsulation Interface, MI - MDT Interface,

EX - Extranet, A2 - Secondary Accept

Forwarding/Replication Counts: Packets in/Packets out/Bytes out

Failure Counts: RPF / TTL / Empty Olist / Encap RL / Other

(10.100.1.5,232.1.1.1),  Flags:  , FMA: 0x10001 ,

Up: 00:59:35

Last Used: 00:00:01

SW Forwarding Counts: 3566/3566/356600

SW Replication Counts: 3566/3566/356600

SW Failure Counts: 0/0/0/0/0

Route ver: 0x3410

MVPN Info :-

MDT Handle: 0x0, MDT Probe:N [N], Rate:Y, Acc:Y

MDT SW Ingress Encap V4/V6, Egress decap: 0 / 0, 0

EG count: 1

Encap ID: 0, RPF ID: 0

Local Receiver: True, Turnaround: False

GigabitEthernet0/0/0/0 Flags:  A, Up:00:59:35

GigabitEthernet0/0/0/2 Flags:  NS EG, Up:00:59:35

De encap-ID is 0 omdat er nog geen ontvanger is.

CE2, de afstandsontvanger komt online:

RP/0/0/CPU0:PE1#RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.390 : mrib[1149]:   [  6] TID: 0xe0000010 (10.100.1.5,232.1.1.1) Updated RPF EID*, #A=1, #F=2, #MDT_A=0 [Lm F* LMI* TR*], Route Ver = 0x3412

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.390 : mrib[1149]:   [ 22] Redistributed

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.390 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: ip_mfwd_mrib_pre_process_encapid_update: encapid: 6, te_ole_cnt: 0,lsmid_ole_cnt: 1, gre_ole_cnt: 0 ti_mofrr_ole_cnt: 0 flags: 0x1

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.390 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [2482] Encap entry created (0xa08fd9d0) for eid 6 (stale N) flags 0x1

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.390 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [3039] RegDB entry 0xa10b5404 for LSMID 0x1 turnaround TRUE(new: N ifh_changed N) ifhandle: b0

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.390 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [3533] Encap entry for eid 6 (0xa08fd9d0) proc done

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.410 : mrib[1149]:   [  6] TID: 0xe0000010 (10.100.1.5,232.1.1.1) Updated RPF EID*, #A=1, #F=2, #MDT_A=0 [Lm F LMI* MA* TR], Route Ver = 0x3414

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.410 : mrib[1149]:   [  6] TID: 0xe0000010 (10.100.1.5,232.1.1.1) Updated RPF EID, #A=1, #F=2, #MDT_A=0 [Lm F LMI* MA TR], Route Ver = 0x3415

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.410 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: ip_mfwd_mrib_pre_process_encapid_update: encapid: 7, te_ole_cnt: 0,lsmid_ole_cnt: 1, gre_ole_cnt: 0 ti_mofrr_ole_cnt: 0 flags: 0x1

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.410 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [2482] Encap entry created (0xa08fd8a8) for eid 7 (stale N) flags 0x1

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.410 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [3039] RegDB entry 0xa08fd824 for LSMID 0x1c turnaround TRUE(new: Y ifh_changed N) ifhandle: b0

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.410 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [3533] Encap entry for eid 7 (0xa08fd8a8) proc done

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.500 : mrib[1149]:   [  6] TID: 0xe0000010 (10.100.1.5,232.1.1.1) Updated RPF EID, #A=1, #F=2, #MDT_A=0 [Lm F LMI* MA TR], Route Ver = 0x3416

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.620 : mrib[1149]:   [ 22] Redistributed

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.620 : mrib[1149]:   [  6] TID: 0xe0000010 (10.100.1.5,232.1.1.1) Updated RPF EID, #A=1, #F=2, #MDT_A=0 [Lm F LMI* MA TR], Route Ver = 0x3417

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.620 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: ip_mfwd_mrib_pre_process_encapid_update: encapid: 7, te_ole_cnt: 0,lsmid_ole_cnt: 1, gre_ole_cnt: 0 ti_mofrr_ole_cnt: 0 flags: 0x1

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.620 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [2482] Encap entry existing (0xa08fd8a8) for eid 7 (stale N) flags 0x1

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.620 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [3533] Encap entry for eid 7 (0xa08fd8a8) proc done

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:39.570 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: encap id set  eid: 7 (10.100.1.5,232.1.1.1)

De encap-ID wordt ingesteld op 7,5 seconden nadat de encap-ID werd gecreëerd en de Multicast Routing Information Base (MRIB) werd bijgewerkt met de LMDT-interface (LMDT) voor Virtual Routing en Forwarding (VRF) in de vertrekkende interfacekaart (OIL).

RP/0/0/CPU0:PE1#show mrib vrf one route 232.1.1.1 10.100.1.5

IP Multicast Routing Information Base

Entry flags: L - Domain-Local Source, E - External Source to the Domain,

C - Directly-Connected Check, S - Signal, IA - Inherit Accept,

IF - Inherit From, D - Drop, ME - MDT Encap, EID - Encap ID,

MD - MDT Decap, MT - MDT Threshold Crossed, MH - MDT interface handle

CD - Conditional Decap, MPLS - MPLS Decap, EX - Extranet

MoFE - MoFRR Enabled, MoFS - MoFRR State, MoFP - MoFRR Primary

MoFB - MoFRR Backup, RPFID - RPF ID Set, X - VXLAN

Interface flags: F - Forward, A - Accept, IC - Internal Copy,

NS - Negate Signal, DP - Don't Preserve, SP - Signal Present,

II - Internal Interest, ID - Internal Disinterest, LI - Local Interest,

LD - Local Disinterest, DI - Decapsulation Interface

EI - Encapsulation Interface, MI - MDT Interface, LVIF - MPLS Encap,

EX - Extranet, A2 - Secondary Accept, MT - MDT Threshold Crossed,

MA - Data MDT Assigned, LMI - mLDP MDT Interface, TMI - P2MP-TE MDT Interface

IRMI - IR MDT Interface

(10.100.1.5,232.1.1.1) RPF nbr: 10.2.1.5 Flags: RPF

Up: 01:04:11

Incoming Interface List

GigabitEthernet0/0/0/0 Flags: A, Up: 01:04:11

Outgoing Interface List

Lmdtone Flags: F LMI MA TR, Up: 00:03:33

GigabitEthernet0/0/0/2 Flags: F NS, Up: 01:04:11

RP/0/0/CPU0:PE1#show mfib vrf one route 232.1.1.1 10.100.1.5 detail

IP Multicast Forwarding Information Base

Entry flags: C - Directly-Connected Check, S - Signal, D - Drop,

IA - Inherit Accept, IF - Inherit From, EID - Encap ID,

ME - MDT Encap, MD - MDT Decap, MT - MDT Threshold Crossed,

MH - MDT interface handle, CD - Conditional Decap,

DT - MDT Decap True, EX - Extranet, RPFID - RPF ID Set,

MoFE - MoFRR Enabled, MoFS - MoFRR State, X - VXLAN

Interface flags: F - Forward, A - Accept, IC - Internal Copy,

NS - Negate Signal, DP - Don't Preserve, SP - Signal Present,

EG - Egress, EI - Encapsulation Interface, MI - MDT Interface,

EX - Extranet, A2 - Secondary Accept

Forwarding/Replication Counts: Packets in/Packets out/Bytes out

Failure Counts: RPF / TTL / Empty Olist / Encap RL / Other

(10.100.1.5,232.1.1.1),  Flags:  EID , FMA: 0x10001 ,

Up: 01:04:25

Last Used: 00:00:00

SW Forwarding Counts: 3856/3856/385600

SW Replication Counts: 3856/3856/385600

SW Failure Counts: 0/0/0/0/0

Route ver: 0x3417

MVPN Info :-

Associated Table ID : 0xe0000000

MDT Handle: 0x0, MDT Probe:Y [Y], Rate:Y, Acc:Y

MDT SW Ingress Encap V4/V6, Egress decap: 0 / 0, 0

EG count: 1

Encap ID: 7, RPF ID: 0

Local Receiver: True, Turnaround: False

Lmdtone Flags:  F LMI TR, Up:00:03:47

GigabitEthernet0/0/0/0 Flags:  A, Up:01:04:25

GigabitEthernet0/0/0/2 Flags:  NS EG, Up:01:04:25

De afstandsontvanger heeft dus een extra vertraging van 5 seconden bij het ontvangen van deze multicast stream.

Opmerking: De LMDT-interface werd direct in het MRIB toegevoegd en de LMDT-interface werd direct in de MFIB-markering toegevoegd, maar zonder de encap-ID in te stellen.

De invoer-ID in de MFIB is na de vertraging van 5 seconden ingesteld.

Na Cisco bug-id CSCvb50266 , de vertraging is 5 seconden voor het programmeren van de encap-ID wanneer een ontvanger op afstand toetreedt. Dit is het nieuwe standaardgedrag.

Start de opdracht om de context van pim vrf <> te tonen om het gedrag te verifiëren:

RP/0/0/CPU0:PE1#show pim vrf one context

PIM context information for VRF one (0x12b70184)

VRF ID: 0x60000001

Table ID: 0xe0000010

Remote Table ID: 0xe0800010

MDT Default Group : 0.0.0.0

MDT Source : (10.100.1.1, Loopback0) Per-VRF

MDT Immediate Switch Not Configured

MDT handle: 0x0(Null)

Context Active, ITAL Active

Routing Enabled

Registered with MRIB

Not owner of MDT Interface

Raw socket req: T, act: T, LPTS filter req: T, act: T

UDP socket req: T, act: T, UDP vbind req: T, act: T

Reg Inj socket req: T, act: T, Reg Inj LPTS filter req: T, act: T

Mhost Default Interface : GigabitEthernet0/0/0/0 (publish pending: F)

Remote MDT Default Group : 0.0.0.0

Backup MLC virtual interface: Null

Neighbor-filter: -

MDT Neighbor-filter: -

Draai deze verborgen opdracht mdt onmiddellijk-switch om de vertraging van 5 seconden te verwijderen.

RP/0/0/CPU0:PE1#conf t

RP/0/0/CPU0:PE1(config)#multicast-routing vrf one

RP/0/0/CPU0:PE1(config-mcast-one)#address-family ipv4

RP/0/0/CPU0:PE1(config-mcast-one-ipv4)#mdt immediate-switch

RP/0/0/CPU0:PE1(config-mcast-one-ipv4)#commit

Opmerking: Vanaf 7.4.1 is de opdracht niet langer verborgen.

RP/0/0/CPU0:PE1#show pim vrf one context

PIM context information for VRF one (0x12b70184)

VRF ID: 0x60000001

Table ID: 0xe0000010

Remote Table ID: 0xe0800010

MDT Default Group : 0.0.0.0

MDT Source : (10.100.1.1, Loopback0) Per-VRF

MDT Immediate Switch Configured

MDT handle: 0x0(Null)

Context Active, ITAL Active

Routing Enabled

Registered with MRIB

Not owner of MDT Interface

Raw socket req: T, act: T, LPTS filter req: T, act: T

UDP socket req: T, act: T, UDP vbind req: T, act: T

Reg Inj socket req: T, act: T, Reg Inj LPTS filter req: T, act: T

Mhost Default Interface : GigabitEthernet0/0/0/0 (publish pending: F)

Remote MDT Default Group : 0.0.0.0

Backup MLC virtual interface: Null

Neighbor-filter: -

MDT Neighbor-filter: -

Deze opdracht verschijnt niet in de actieve configuratie:

RP/0/0/CPU0:PE1#show running-config multicast-routing vrf one

multicast-routing

vrf one

address-family ipv4

interface GigabitEthernet0/0/0/0

enable

!

interface GigabitEthernet0/0/0/2

enable

!

mdt source Loopback0

rate-per-route

accounting per-prefix

bgp auto-discovery mldp

!

mdt partitioned mldp ipv4 p2mp

mdt data mldp 100 immediate-switch

!

Het wordt niet ondersteund om zowel de Mdt direct-switch als de Mdt opdracht van gegevens met het zeer directe-switch sleutelwoord te configureren.

Het volgende is een voorbeeld van zo'n configuratie:

RP/0/RP0/CPU0:PE1#conf t

RP/0/RP0/CPU0:PE1(config)#multicast-routing

RP/0/RP0/CPU0:PE1(config-mcast)#vrf one

RP/0/RP0/CPU0:PE1(config-mcast-one)#address-family ipv4

RP/0/RP0/CPU0:PE1(config-mcast-one-ipv4)#mdt data mldp 100 immediate-switch

RP/0/RP0/CPU0:PE1(config-mcast-one-ipv4)#mdt immediate-switch

RP/0/RP0/CPU0:PE1(config-mcast-one-ipv4)#commit

RP/0/RP0/CPU0:PE1(config-mcast-one-ipv4)#end

RP/0/RP0/CPU0:PE1#