Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Problemen oplossen

Verifiëren

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u problemen kunt oplossen en de multicast hardwareprogrammering op 6500 en 7600 platforms kunt controleren.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan kennis te hebben over Multicast.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op 7600 SUP720 12.2(33)SXJ6 of hoger.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Achtergrondinformatie

Op 6500 en 7600 apparaten, worden de multicast voorwaartse waarden in hardware geprogrammeerd om sneller te voorwaarts te gaan en de CPU-kwaliteit te behouden.

Er zijn twee soorten multicast replicatie mogelijk in deze apparaten:

- IP-replicatie

- Egress-replicatie

De replicatie van het regenseizoen is de voorkeursmethode omdat de replicatie op de lijnkaarten wordt uitgevoerd die er is en die het gebruik van de stof bespaart.

Problemen oplossen

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om problemen met uw configuratie op te lossen.

Controleer eerst of de (S,G) toestand is gecreëerd.

R1#show ip mroute 239.1.1.5

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

V - RD & Vector, v - Vector

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.1.1.5), 7w0d/stopped, RP 10.1.1.1, flags: SJC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Vlan102, Forward/Sparse, 1y33w/00:02:48

(192.168.1.1, 239.1.1.5), 6d00h/00:02:50, flags: MT

Incoming interface: GigabitEthernet6/2, RPF nbr 172.16.2.2

Outgoing interface list:

Vlan102, Forward/Sparse, 6d00h/00:02:48

Zorg ervoor dat de S,G staat gecreëerd wordt met verkeer dat op Gig6/2 ingaat en op vlan 102 gevraagd wordt.

U kunt ook de teller van de vorige opdracht gebruiken om te zien dat pakkettellers stijgen.

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

Controleer dat VLAN 102 een hardware geschakeld uitvoer interfaces is, kunt u ook het aantal pakketten zien die en het totale aantal van hardware geschakeld stromen.

R1#show platform software multicast ip group 239.1.1.5

Multicast hardware switched flows:

(192.168.1.1, 239.1.1.5) Incoming interface: GigabitEthernet6/2, Packets Switched: 4076111744

Hardware switched outgoing interfaces:

Vlan102

Total hardware switched flows: 25

Controleer nu het interne VLAN-gebruik om te weten welk intern VLAN is toegewezen aan de inkomende interface Gig6/2.

R1#show vlan internal usage

VLAN Usage

---- --------------------

1006 online diag vlan0

1007 online diag vlan1

1008 online diag vlan2

1009 online diag vlan3

1010 online diag vlan4

1011 online diag vlan5

1012 PM vlan process (trunk tagging)

1013 Control Plane Protection

1014 vrf_0_vlan

1015 Container0

1016 IPv6-mpls RSVD VLAN

1017 IPv4 VPN 0 Egress multicast

1018 IP Multicast Partial SC vpn(0)

1019 Multicast VPN 0 QOS Vlan

1020 GigabitEthernet6/2

1021 GigabitEthernet5/2

U kunt zien dat de interface Gigabit Ethernet6/2 is toegewezen aan intern VLAN 1020.

Controleer het CEF-programma in de supervisor.

R1#remote command switch show mls cef ip multicast source 192.168.1.1 group 239.1.1.5

Multicast CEF Entries for VPN#0

Flags: R - Control, S - Subnet, B - Bidir, C - Complete, P - Partial, E - Encapsulation, D - Decapsulation, M - MAC rewrite, T - Forwarding

c - Central Rewrite, p - Primary Input, r - Recirculation, h - Entry sitting on Encap/Decap VRF layer

Source/mask Destination/mask RPF/DF Flags #packets #bytes rwindex Output Vlans/Info

+-------------------+-------------------+-------+------+-------------+------------------+--------+------------------------------+

192.168.1.1/32 239.1.1.5/32 Vl1020 CTp 4077289327 104637396418 0x7FFA Vl102 [1 oifs]

192.168.1.1/32 239.1.1.5/32 Vl1017 Tc 0 0 0x7FFA Vl102 [1 oifs]

Found 1 entries. 1 are mfd entries

R1#remote command switch show mls cef ip multicast source 192.168.1.1 group 239.1.1.5

Multicast CEF Entries for VPN#0

Flags: R - Control, S - Subnet, B - Bidir, C - Complete, P - Partial, E - Encapsulation, D - Decapsulation, M - MAC rewrite, T - Forwarding

c - Central Rewrite, p - Primary Input, r - Recirculation, h - Entry sitting on Encap/Decap VRF layer

Source/mask Destination/mask RPF/DF Flags #packets #bytes rwindex Output Vlans/Info

+-------------------+-------------------+-------+------+-------------+------------------+--------+------------------------------+

192.168.1.1/32 239.1.1.5/32 Vl1020 CTp 4077354094 104726386276 0x7FFA Vl102 [1 oifs]

192.168.1.1/32 239.1.1.5/32 Vl1017 Tc 0 0 0x7FFA Vl102 [1 oifs]

Found 1 entries. 1 are mfd entries

Van deze uitvoer controleer de inkomende VLAN op Reverse Path Forwarding (RPF)/ Niet Fragment (DF) kolom op het inkomende VLAN waarop het ontvangt.

U kunt VL1020 zien die overeenkomt met wat er is gezien in het interne VLAN-gebruik voor Gig6/2.

Zie Vl1017 in de lijst, dat is het VLAN dat voor de grasreplicatie wordt gebruikt, en is ook opgenomen in de interne VLAN-gebruiksopdracht.

Als uitvoer VLAN, kunt u Vlan 102 zien wat uw uitgaande interface is, voor het geval dat de uitgaande interface een L3 poort is, moet u een intern VLAN zien dat dan gecorreleerd kan worden met de interne VLAN-gebruiksopdracht om te zien of het overeenkomt.

Let op de kolom met waarde 0x7FFA en gebruik dit om de doelinterfaces te zien.

R1#remote command switch mcast ltl-info index 7ffa

index 0x7FFA contain ports 1/T1,T2, 2/T1,T2, 3/T1,T2, 4/T1,T2, 5/T1, 6/T1

De uitvoer toont u het multicast verkeer dat naar de replicatiemodules op de lijnkaarten wordt verzonden. Het heeft deze nomenclatuur 1/T1,T2. Nummer 1 staat voor module 1, terwijl T1 en T2 de twee replicatiemodules op lijnkaart 1 zijn. Zorg ervoor dat het pakket naar replicatiemodules op lijnkaarten 1, 2, 3, 4, 5 en 6 wordt verzonden.

Controleer de details voor CEF-programmering:

R1#remote command switch show mls cef ip multicast source 192.168.1.1 group 239.1.1.5 detail

Multicast CEF Entries for VPN#0

(172.16.5.51, 239.250.250.2)

IOSVPN:0 (1) PI:1 (1) CR:0 (1) Recirc:0 (1)

Vlan:1020 AdjPtr:475138 FibRpfNf:1 FibRpfDf:1 FibAddr:0x30090

rwvlans:1020 rwindex:0x7FFA adjmac:0a1b.0ddd.bbbb rdt:1 E:0 CAP1:0

fmt:Mcast l3rwvld:1 DM:0 mtu:1518 rwtype:L2&L3 met2:0x8427 met3:0x8405

packets:0004079198240 bytes:000000107260242880

Starting Offset: 0x8427

V E L0 C:1017 I:0x02028

Starting Offset: 0x8405

V E C: 102 I:0x02013

IOSVPN:0 (1) PI:0 (1) CR:1 (1) Recirc:0 (1)

Vlan:1017 AdjPtr:475139 FibRpfNf:0 FibRpfDf:1 FibAddr:0x30092

rwvlans:1017 rwindex:0x7FFA adjmac:0a1b.0ddd.bbbb rdt:1 E:0 CAP1:0

fmt:Mcast l3rwvld:1 DM:0 mtu:1518 rwtype:L3 met2:0x0 met3:0x8405

packets:0000000000000 bytes:000000000000000000

Starting Offset: 0x8405

V E C: 102 I:0x02013

Annotation-data: [0x14B455F0]

A-vlan: 1020 NS-vlan: 0 RP-rpf-vlan: 0

Anntn flags: [0x10] H

MTU: 1500 Retry-count: 0

Sec-entries count: 1

Met-handle: 0x455BA08 New-Met-handle: 0x0

Met2-handle: 0x10C07ED0

HAL L3-data : [0x5F954E8]

Flags: 0x4 FIB-index: 0x20DE ADJ-index: 0x74002 NF-addr: 0xFFFFFFFF

ML3 entry type: 0x0 [(S,G) shortcut]

Flags: 0xA1000000 Vpn: 0 Rpf: 1020 Rw_index: 0x7FFA

Adj_mtu: 1514 Met2: 0x8427 Met3: 0x8405

V6-data: NULL

---Secondary entry [1]---

HAL L3-data : [0x1831F8F8]

Flags: 0x4 FIB-index: 0x20DF ADJ-index: 0x74003 NF-addr: 0xFFFFFFFF

ML3 entry type: 0x0 [(S,G) shortcut]

Flags: 0x90000000 Vpn: 0 Rpf: 1017 Rw_index: 0x7FFA

Adj_mtu: 1514 Met2: 0x0 Met3: 0x8405

V6-data: NULL

---TE entries---

Found 1 entries. 1 are mfd entries

Focus op de eerste offset I: waarden

Starting Offset: 0x8427

V E L0 C:1017 I:0x02028

Starting Offset: 0x8405

V E C: 102 I:0x02013

Gebruik deze waarden om te zien welke interfaces op hardware zijn geprogrammeerd.

R1#remote command switch test mcast ltl-info index 02028

index 0x2028 contain ports 1/T1,T2, 2/T1

R1#remote command switch test mcast ltl-info index 02013

index 0x2013 contain ports 1/21-33,44, 2/21,23

De eerste index toont het pakket dat naar linecard 1 moet worden doorgestuurd naar replicatiemotor 1 en 2 en naar linecard 2 replicatiemodule 1.

De tweede index toont het pakje dat wordt uitgereikt op poorten 1/21-3 en 44. Dit betekent dat replicatiemotor 1 op lijnkaart 1 poorten van 1/1 tot 1/23 bestrijkt, terwijl replicatiemotor 2 tot 48 omvat, ook poort 2/21 en 2/23 die replicatiemotor 1 op lijnkaart 2 gebruikt, beide outputs.