Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Netwerkdiagram

Configuratie op hoog niveau

Configuratie

Verifiëren

Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u L2 Ethernet VPN (EVPN) Virtual Extensible LAN (VXLAN) IPv6 Overlay kunt implementeren op Nexus 9000.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- BGP-protocol (border gateway protocol)

- Open eerst het kortste pad (OSPF)

- EVPN

- IPV6

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco N9K-C93180YC-FX waarin release 9.3 wordt uitgevoerd.(9)

- Cisco N9K-C93216TC-FX2 Series gebruikt release 9.3(7)

- Cisco Aggregation Service Router (ASR) met end-host inschakelen voor IPv4 en IPv6

- Cisco N9K-C93180YC-EX waarop release 9.3(8) wordt uitgevoerd

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Netwerkdiagram

Configuratie op hoog niveau

1. Installatiefuncties

2. IP-adres configureren - Underlay

3. IGP configureren - OSPF

4. MP configureren - BGP

5. VLAN- en EVPN-overlay configureren

6. E-BGP configureren tussen hosts en LEAF’s

Configuratie

Verifiëren

Gebruik deze sectie om te controleren of uw configuratie goed werkt.

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie waarmee u problemen met de configuratie kunt oplossen.

Gebruik deze opdrachten om problemen met de configuratie op te lossen:

#show bgp l2vpn evpn

#show nve peer

#show nve vni

# show ip arp <> >> On host side