Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u de functie Prefixdelegatie gebruikt om de DHCPv6-server en client te configureren (Dynamic Host Configuration Protocol voor IPv6). Deze eigenschap kan worden gebruikt om verbinding, net, en plaats het richten van veranderingen te beheren.

In deze voorbeeldconfiguratie heeft de router met de naam DHCPv6-server de functie Prefixdelegatie ingeschakeld en fungeert deze als een delegerende router. De delegerende router automatiseert het proces om prefixes aan de verzoekende router (dat wil zeggen, de DHCP-client) toe te wijzen. Nadat de server prefixes aan de client heeft gedelegeerd, heeft de interface die is aangesloten op het lokale netwerk (LAN) van de verzoekende router een IPv6-adres dat het ontvangen prefix-blok gebruikt. De verzoekende router kondigt dan dit adres aan in de berichten van de Advertisement van de router. De clientrouters (dat wil zeggen de routers in het lokale netwerk) kunnen de optie autoconfiguratie gebruiken om het wereldwijde IP-adres uit de geadverteerde routeradvertenties van de DHCP-client te halen.

Voorwaarden

Vereisten

Zorg ervoor dat u aan deze vereisten voldoet voordat u deze configuratie probeert:

- Kennis van IPv6-adressering en basisconnectiviteit

- Kennis van het implementeren van DHCP voor IPv6

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De configuraties in dit document zijn gebaseerd op Cisco 3700 Series router op Cisco IOS-softwarerelease 12.4(15)T 13.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

Configuraties

Dit document gebruikt deze configuraties:

- DHCP-serverconfiguratie

- DHCP-clientconfiguratie

- Configuratie van lokale LAN-clients 1 en 2

Hier is een link naar video die de stappen demonstreert die betrokken zijn bij het configureren van DHCPv6 op Cisco IOS-routers beschikbaar op Cisco Support Community :

Configuratie van DHCPv6 in Cisco IOS

DHCPSERVER#show running-config

version 12.4

!

hostname DHCPSERVER

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 dhcp pool dhcpv6

!--- The DHCP pool is named "dhcpv6."

!

prefix-delegation pool dhcpv6-pool1 lifetime 1800 600

!--- The prefix delegation pool name is "dhcpv6-pool1."

!

dns-server 2001:DB8:3000:3000::42

domain-name example.com

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 address 2010:AB8:0:1::1/64

ipv6 enable

ipv6 dhcp server dhcpv6

clock rate 2000000

!

ipv6 local pool dhcpv6-pool1 2001:DB8:1200::/40 48

!--- The prefix pool named dhcpv6-pool1 has a prefix of length !--- /40 from which it will delegate (sub)prefixes of length /48.

!

end

DHCPCLIENT#show running-config

version 12.4

!

hostname DHCPCLIENT

!

ipv6 unicast-routing

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 address autoconfig default

!--- The autoconfig default adds a static ipv6 !--- default route pointing to upstream DHCP server.

!

ipv6 enable

ipv6 dhcp client pd prefix-from-provider

!--- The DHCP client prefix delegation is !--- given the name prefix-from-provider.

!

clock rate 2000000

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address prefix-from-provider ::1:0:0:0:1/64

!--- The first 48 bits are imported from the delegated !--- prefix (2001:db8:1200) and the ::/64 is the client !--- identifier that gives the interface Fa0/1 the !--- global IPv6 address 2001:DB8:1200:1::1/64.

!

ipv6 enable

!

interface FastEthernet0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 enable

ipv6 address prefix-from-provider ::1/64

!--- Similarly, the global IPv6 address !--- for fa0/1 is 2001:DB8:1200::1.

!

end

Local LAN Configuration

Cliënt 1

Cliënt 2

CLIENT1#show running-config

version 12.4

!

hostname CLIENT1

!

ipv6 unicast-routing

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address autoconfig

!--- The clients can run autoconfig to get an IPv6 !--- address depending on the router advertisements !--- sent by the DHCP client (requesting router).

!

ipv6 enable

!

end

CLIENT2#show running-config

version 12.4

!

hostname CLIENT2

!

ipv6 unicast-routing

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address autoconfig

ipv6 enable

!

end

Verifiëren

Gebruik de in dit gedeelte beschreven opdrachten om de configuratie te controleren.

Opmerking: Om ruimte te besparen, verpakt deze sectie enigszins naar een nieuwe regel.

Op de DHCP-server

De output in deze sectie toont dat het aantal actieve klanten 1 is en ook andere informatie over configuratieparameters toont, zoals het adres van de domeinnaamserver en de voorkeurinformatie over de levensduur.

toont ipv6 - dhcp - pool

DHCPv6 pool: dhcpv6

Prefix pool: dhcpv6-pool1

preferred lifetime 600, valid lifetime 1800

DNS server: 2001:DB8:3000:3000::42

Domain name: example.com

Active clients: 1

De opdracht om ipv6-dhcp in te zetten biedt informatie over de klanten, waaronder hun DUID's, IAPD's, prefixes en preferente en geldige levenstijden.

tonen ipv6 dhcp - binding

Client: FE80::C002:FFF:FEB4:0

DUID: 00030001C2020FB40000

Username : unassigned

Interface : Serial0/0

IA PD: IA ID 0x00060001, T1 300, T2 480

Prefix: 2001:DB8:1200::/48

preferred lifetime 600, valid lifetime 1800

expires at Mar 02 2002 01:26 AM (1707 seconds)

Op de DHCP-client

De opdracht Show ipv6 dhcp interface toont dat de interface S0/0 in de clientmodus is geconfigureerd en geeft ook de details weer van het DNS-serveradres en de domeinnaam die de interface van de DHCP-server heeft ontvangen.

IPv6-dhcp-interface tonen

Serial0/0 is in client mode

State is OPEN

Renew will be sent in 00:04:37

List of known servers:

Reachable via address: FE80::C003:FFF:FEB4:0

DUID: 00030001C2030FB40000

Preference: 0

Configuration parameters:

IA PD: IA ID 0x00060001, T1 300, T2 480

Prefix: 2001:DB8:1200::/48

preferred lifetime 600, valid lifetime 1800

expires at Mar 01 2002 10:59 AM (1777 seconds)

DNS server: 2001:DB8:3000:3000::42

Domain name: example.com

Information refresh time: 0

Prefix name: prefix-from-provider

Rapid-Commit: disabled

De opdracht ipv6-interface op de FastEthernet interfaces Fa0/0 en Fa0/1 biedt deze uitvoer:

toon ipv6 int fa0/0

toon ipv6 int fa0/1

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address

is FE80::C002:FFF:FEB4:0

No Virtual link-local address(es):

Global unicast address(es):

2001:DB8:1200:1::1, subnet is

2001:DB8:1200:1::/64 [CAL/PRE]

valid lifetime 1535 preferred lifetime 335

!--- Output omitted.

FastEthernet0/1 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address

is FE80::C002:FFF:FEB4:1

No Virtual link-local address(es):

Global unicast address(es):

2001:DB8:1200::1, subnet is

2001:DB8:1200::/64 [CAL/PRE]

valid lifetime 1712 preferred lifetime 512

!--- Output omitted.

De opdracht Show ipv6 general-prefix verifieert alle ontvangen prefix (algemene voorvoegsel) van de DHCP-server via prefixdelegatie.

IPv6-algemeen voorvoegsel weergeven

IPv6 Prefix prefix-from-provider, acquired via DHCP PD

2001:DB8:1200::/48 Valid lifetime 1656, preferred lifetime 456

!--- 2001:DB8:1200::/48 is the general prefix received from server.

FastEthernet0/1 (Address command)

FastEthernet0/0 (Address command)

Op de lokale LAN-clients

De opdracht IP6-interface op FastEthernet interface Fa0/0 van de clientrouters, client 1 en client 2 biedt deze uitvoer:

toon ipv6 int fa0/0

Cliënt 1

Cliënt 2

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address

is FE80::C000:FFF:FEB4:0

No Virtual link-local address(es):

Global unicast address(es):

2001:DB8:1200:1:C000:FFF:FEB4:0, subnet is

2001:DB8:1200:1::/64 [EUI/CAL/PRE]

valid lifetime 1709 preferred lifetime 509

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address

is FE80::C001:FFF:FEB4:0

No Virtual link-local address(es):

Global unicast address(es):

2001:DB8:1200:0:C001:FFF:FEB4:0, subnet

is 2001:DB8:1200::/64 [EUI/CAL/PRE]

valid lifetime 1770 preferred lifetime 570

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Gerelateerde informatie

- Ondersteuning van IPv6-technologie

- Configuratie van DHCPv6 in Cisco IOS

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems