Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Configureren

Netwerkdiagram

Configuratie

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u Open Shortest Path First (OSPF) versie 3 voor IPv6 op een interface kunt inschakelen.

Voorwaarden

Vereisten

Voordat u OSPF voor IPv6 op een interface inschakelt, moet u:

- Voltooi de OSPF-netwerkstrategie en -planning voor uw IPv6-netwerk. U moet bijvoorbeeld beslissen of er meerdere gebieden nodig zijn.

- IPv6-unicastrouting inschakelen.

- Schakel IPv6 in op de interface.

- Configureer de IP Security (IPsec) Secure Socket Application Program Interface (API) op OSPF voor IPv6 om verificatie en codering mogelijk te maken.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

OSPF-protocol (Open Shortest Path First) is een routingprotocol voor IP. Het is een verbinding-staat protocol, in tegenstelling tot een afstand-vectorprotocol. Een verbinding-staat protocol neemt het verpletteren van besluiten die op de staten van de verbindingen worden gebaseerd die bron en bestemmingsmachines verbinden. De staat van een link is een beschrijving van die interface en de relatie met zijn buurnetwerkapparaten. De interfaceinformatie omvat het IPv6-prefix van de interface, het netwerkmasker, het type netwerk waarmee het is verbonden, de routers die met dat netwerk zijn verbonden, enzovoort. Deze informatie wordt verspreid in verschillende soorten link-state advertenties (LSA’s). OSPF versie 3, die in RFC 2740 wordt beschreven, ondersteunt IPv6.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

Opmerking: Gebruik de Opdrachtzoekfunctie /a> om meer informatie te vinden over de opdrachten die in dit document worden gebruikt.

Opmerking: alleen geregistreerde Cisco-gebruikers hebben toegang tot interne Cisco-tools en -informatie.

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

Netwerkdiagram

Configuratie

Dit is de configuratie van OSPFv3 voor de routers die in het diagram worden getoond:

Stub-router

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface GigabitEthernet0/0

no ip address

ipv6 address FD01:ABAB::/64 eui-64

ipv6 enable

ipv6 ospf 1 area 2

ipv6 ospf network point-to-point

!

ipv6 router ospf 1

router-id 10.3.3.3

area 2 stub

!

ABR1 router

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface GigabitEthernet1

no ip address

speed auto

ipv6 address FD03::1/124

ipv6 enable

ipv6 ospf 1 area 0

!

interface GigabitEthernet2

no ip address

ipv6 address FD02:ABAB::/64 eui-64

ipv6 enable

ipv6 ospf 1 area 2

ipv6 ospf network point-to-point

!

ipv6 router ospf 1

router-id 10.1.1.1

area 2 stub no-summary

!

ASBR router

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface GigabitEthernet1

no ip address

ipv6 address FD03::2/124

ipv6 enable

ipv6 ospf 1 area 0

!

interface GigabitEthernet2

no ip address

ipv6 address FD03::1:1/124

ipv6 enable

ipv6 rip EXT enable

!

ipv6 router ospf 1

router-id 10.2.2.2

default-metric 25

redistribute rip EXT metric-type 1 include-connected

!

ipv6 router rip EXT

redistribute ospf 1 match internal external 1 external 2 include-connected

!

Externe router

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address FD04:ABAB::/64 eui-64

ipv6 enable

ipv6 rip EXT enable

!

interface GigabitEthernet0/0

no ip address

ipv6 address FD03::1:2/124

ipv6 enable

ipv6 rip EXT enable

!

ipv6 router rip EXT

Verifiëren

Gebruik deze sectie om te controleren of uw configuratie goed werkt.

Het Hulpmiddel van de Tolk van de Uitvoer steunt bepaalde show bevelen. Gebruik de OIT om een analyse te bekijken van de output van de opdracht show.

De opdracht ipv6 ospf-database tonen toont de Link State Database (LSDB) van de router.

Opmerking:alleen geregistreerde Cisco-gebruikers kunnen toegang krijgen tot interne Cisco-tools en -informatie.

Stub_Router#show ipv6 ospf database

OSPFv3 Router with ID (10.3.3.3) (Process ID 1)

Router Link States (Area 2)

ADV Router       Age         Seq#        Fragment ID  Link count  Bits

10.1.1.1        5           0x8000000F  0            1           B

10.3.3.3        38          0x8000000E  0            1           None

Inter Area Prefix Link States (Area 2)

ADV Router       Age         Seq#        Prefix

10.1.1.1        5           0x80000002  ::/0

Link (Type-8) Link States (Area 2)

ADV Router       Age         Seq#        Link ID    Interface

10.1.1.1        5           0x8000000A  8          Gi0/0

10.3.3.3        292         0x80000005  2          Gi0/0

Intra Area Prefix Link States (Area 2)

ADV Router       Age         Seq#        Link ID    Ref-lstype  Ref-LSID

10.1.1.1        5           0x8000000B  0          0x2001      0

10.3.3.3        548         0x80000002  0          0x2001      0

Het show ipv6 ospf database router commando toont de router LSAs waar de router vandaan komt en ontvangt. De router LSA’s dragen geen adres- of prefixinformatie.

Stub_Router#show ipv6 ospf database router

OSPFv3 Router with ID (10.3.3.3) (Process ID 1)

Router Link States (Area 2)

Routing Bit Set on this LSA

LS age: 141

Options: (V6-Bit, R-Bit, DC-Bit)

LS Type: Router Links

Link State ID: 0

Advertising Router: 10.1.1.1

LS Seq Number: 8000000F

Checksum: 0x9C2C

Length: 40

Area Border Router

Number of Links: 1

Link connected to: another Router (point-to-point)

Link Metric: 1

Local Interface ID: 8

Neighbor Interface ID: 2

Neighbor Router ID: 10.3.3.3

LS age: 174

Options: (V6-Bit, R-Bit, DC-Bit)

LS Type: Router Links

Link State ID: 0

Advertising Router: 10.3.3.3

LS Seq Number: 8000000E

Checksum: 0xBBF

Length: 40

Number of Links: 1

Link connected to: another Router (point-to-point)

Link Metric: 1

Local Interface ID: 2

Neighbor Interface ID: 8

Neighbor Router ID: 10.1.1.1

De LSA's hebben een veld Opties met de volgende bits:

- V6 bit—Geeft aan of de router/link moet worden gebruikt bij de routing en de berekening.

- R bit—Dit is het "Router bit". Het wijst op als de schepper een actieve router is.

- DC bit-Geeft de routerverwerking van Demand Circuit aan.

De show ipv6 ospf database link self-originate opdracht toont aan dat Link LSA’s link-specifieke adressen dragen.

Stub_Router#show ipv6 ospf database link self-originate

OSPFv3 Router with ID (10.3.3.3) (Process ID 1)

Link (Type-8) Link States (Area 2)

LS age: 650

Options: (V6-Bit, R-Bit, DC-Bit)

LS Type: Link-LSA (Interface: GigabitEthernet0/0)

Link State ID: 2 (Interface ID)

Advertising Router: 10.3.3.3

LS Seq Number: 80000005

Checksum: 0x8578

Length: 56

Router Priority: 1

Link Local Address: FE80::5054:FF:FE00:3A

Number of Prefixes: 1

Prefix Address: FD01:ABAB::

Prefix Length: 64, Options: None

Omdat de Stub Router tot een Totally-Stub Area behoort, verzendt de ABR1 router alleen de standaardroute naar de Stub router.

Stub_Router#show ipv6 route

IPv6 Routing Table - default - 5 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route

B - BGP, HA - Home Agent, MR - Mobile Router, R - RIP

H - NHRP, I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea

IS - ISIS summary, D - EIGRP, EX - EIGRP external, NM - NEMO

ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect

RL - RPL, O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1

OE2 - OSPF ext 2, ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

la - LISP alt, lr - LISP site-registrations, ld - LISP dyn-eid

lA - LISP away, a - Application

OI ::/0 [110/2] via FE80::5054:FF:FE00:15, GigabitEthernet0/0

C   FD01:ABAB::/64 [0/0]

via GigabitEthernet0/0, directly connected

L   FD01:ABAB::5054:FF:FE00:3A/128 [0/0]

via GigabitEthernet0/0, receive

O   FD02:ABAB::/64 [110/2]

via FE80::5054:FF:FE00:15, GigabitEthernet0/0

L   FF00::/8 [0/0]

via Null0, receive

De ABR1 router is de Area border router.

ABR1#show ipv6 ospf

Routing Process "ospfv3 1" with ID 10.1.1.1

Supports NSSA (compatible with RFC 3101)

Supports Database Exchange Summary List Optimization (RFC 5243)

Event-log enabled, Maximum number of events: 1000, Mode: cyclic

It is an area border router

Router is not originating router-LSAs with maximum metric

Initial SPF schedule delay 50 msecs

Minimum hold time between two consecutive SPFs 200 msecs

Maximum wait time between two consecutive SPFs 5000 msecs

Initial LSA throttle delay 50 msecs

Minimum hold time for LSA throttle 200 msecs

Maximum wait time for LSA throttle 5000 msecs

Minimum LSA arrival 100 msecs

LSA group pacing timer 240 secs

Interface flood pacing timer 33 msecs

Retransmission pacing timer 66 msecs

Retransmission limit dc 24 non-dc 24

EXCHANGE/LOADING adjacency limit: initial 300, process maximum 300

Number of external LSA 2. Checksum Sum 0x011699

Number of areas in this router is 2. 1 normal 1 stub 0 nssa

Graceful restart helper support enabled

Reference bandwidth unit is 100 mbps

RFC1583 compatibility enabled

Area BACKBONE(0)

Number of interfaces in this area is 1

SPF algorithm executed 17 times

Number of LSA 8. Checksum Sum 0x05579B

Number of DCbitless LSA 0

Number of indication LSA 0

Number of DoNotAge LSA 0

Flood list length 0

Area 2

Number of interfaces in this area is 1

It is a stub area, no summary LSA in this area

Generates stub default route with cost 1

SPF algorithm executed 20 times

Number of LSA 7. Checksum Sum 0x0380EA

Number of DCbitless LSA 0

Number of indication LSA 0

Number of DoNotAge LSA 0

Flood list length 0

De ABR1 router ontvangt externe routes (RIP-routes) van de ASBR router.

ABR1#show ipv6 route

IPv6 Routing Table - default - 8 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route

B - BGP, R - RIP, H - NHRP, I1 - ISIS L1

I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary, D - EIGRP

EX - EIGRP external, ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination

NDr - Redirect, RL - RPL, O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter

OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2, ON1 - OSPF NSSA ext 1

ON2 - OSPF NSSA ext 2, la - LISP alt, lr - LISP site-registrations

ld - LISP dyn-eid, lA - LISP away, le - LISP extranet-policy

lp - LISP publications, a - Application, m - OMP

O   FD01:ABAB::/64 [110/2]

via FE80::5054:FF:FE00:3A, GigabitEthernet2

C   FD02:ABAB::/64 [0/0]

via GigabitEthernet2, directly connected

L   FD02:ABAB::5054:FF:FE00:15/128 [0/0]

via GigabitEthernet2, receive

C   FD03::/124 [0/0]

via GigabitEthernet1, directly connected

L   FD03::1/128 [0/0]

via GigabitEthernet1, receive

OE1 FD03::1:0/124 [110/26] via FE80::5054:FF:FE00:3E, GigabitEthernet1 OE1 FD04:ABAB::/64 [110/26] via FE80::5054:FF:FE00:3E, GigabitEthernet1

L   FF00::/8 [0/0]

via Null0, receive

De ASBR router is de Autonomous System Boundary Router voor het netwerk. Het wordt aangesloten op het RIP-netwerk via seriële 0/0-interface.

ASBR#show ipv6 ospf

Routing Process "ospfv3 1" with ID 10.2.2.2

Supports NSSA (compatible with RFC 3101)

Supports Database Exchange Summary List Optimization (RFC 5243)

Event-log enabled, Maximum number of events: 1000, Mode: cyclic

It is an autonomous system boundary router

Redistributing External Routes (with default metric 25) from,

rip EXT with metric-type 1 include-connected

Router is not originating router-LSAs with maximum metric

Initial SPF schedule delay 50 msecs

Minimum hold time between two consecutive SPFs 200 msecs

Maximum wait time between two consecutive SPFs 5000 msecs

Initial LSA throttle delay 50 msecs

Minimum hold time for LSA throttle 200 msecs

Maximum wait time for LSA throttle 5000 msecs

Minimum LSA arrival 100 msecs

LSA group pacing timer 240 secs

Interface flood pacing timer 33 msecs

Retransmission pacing timer 66 msecs

Retransmission limit dc 24 non-dc 24

EXCHANGE/LOADING adjacency limit: initial 300, process maximum 300

Number of external LSA 2. Checksum Sum 0x011699

Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa

Graceful restart helper support enabled

Reference bandwidth unit is 100 mbps

RFC1583 compatibility enabled

Area BACKBONE(0)

Number of interfaces in this area is 1

SPF algorithm executed 10 times

Number of LSA 8. Checksum Sum 0x05579B

Number of DCbitless LSA 0

Number of indication LSA 0

Number of DoNotAge LSA 0

Flood list length 0

ASBR#show ipv6 rip

RIP process "EXT", port 521, multicast-group FF02::9, pid 678

Administrative distance is 120. Maximum paths is 16

Updates every 30 seconds, expire after 180

Holddown lasts 0 seconds, garbage collect after 120

Split horizon is on; poison reverse is off

Default routes are not generated

Periodic updates 267, trigger updates 11

Full Advertisement 1, Delayed Events 0

Interfaces:

GigabitEthernet2

Redistribution:

Redistributing protocol ospf 1 with transparent metric (internal, external 1 & 2, ) include-connected

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie om uw configuratie te troubleshooten.

Opmerking: Raadpleeg Belangrijke informatie over debug-opdrachten voordat u debug-opdrachten gebruikt.

debug ipv6

Zodra OSPFv3 is ingeschakeld op de Stub router, stuurt het OSPFv3 Type 1 Hello berichten naar de FF02::5 multicast-adres. Zodra het Hello-pakketten van de ABR1-router ontvangt, onderhandelen ze over de primaire/secundaire relatie en beginnen ze vervolgens DBD-pakketten te verzenden.

Stub_Router#debug ipv6 ospf events

Stub_Router#debug ipv6 ospf packet

Stub_Router#debug ipv6 ospf adj

*Mar  8 17:47:01.324: OSPFv3-1-IPv6 PAK  : Gi0/0: OUT: FE80::5054:FF:FE00:3A->FF02::5: ver:3 type:1 len:36 rid:10.3.3.3 area:0.0.0.2 chksum:A0F9 inst:0

*Mar  8 17:47:03.307: OSPFv3-1-IPv6 PAK  : Gi0/0:  IN: FE80::5054:FF:FE00:15->FF02::5: ver:3 type:1 len:36 rid:10.1.1.1 area:0.0.0.2 chksum:A31C inst:0

*Mar  8 17:47:03.308: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: Added 10.1.1.1 to nbr list

*Mar  8 17:47:03.308: OSPFv3-1-IPv6 PAK  : Gi0/0: OUT: FE80::5054:FF:FE00:3A->FE80::5054:FF:FE00:15: ver:3 type:1 len:40 rid:10.3.3.3 area:0.0.0.2 chksum:470D inst:0

*Mar  8 17:47:03.320: OSPFv3-1-IPv6 PAK  : Gi0/0:  IN: FE80::5054:FF:FE00:15->FE80::5054:FF:FE00:3A: ver:3 type:1 len:40 rid:10.1.1.1 area:0.0.0.2 chksum:4707 inst:0

*Mar  8 17:47:03.321: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: 2 Way Communication to 10.1.1.1, state 2WAY

*Mar  8 17:47:03.321: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: Nbr 10.1.1.1: Prepare dbase exchange

*Mar  8 17:47:03.322: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: Send DBD to 10.1.1.1 seq 0x983C9C0 opt 0x11 flag 0x7 len 28

*Mar  8 17:47:03.322: OSPFv3-1-IPv6 PAK  : Gi0/0: OUT: FE80::5054:FF:FE00:3A->FE80::5054:FF:FE00:15: ver:3 type:2 len:28 rid:10.3.3.3 area:0.0.0.2 chksum:7A33 inst:0

*Mar  8 17:47:03.328: OSPFv3-1-IPv6 PAK  : Gi0/0:  IN: FE80::5054:FF:FE00:15->FE80::5054:FF:FE00:3A: ver:3 type:2 len:148 rid:10.1.1.1 area:0.0.0.2 chksum:141A inst:0

*Mar  8 17:47:03.329: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: Rcv DBD from 10.1.1.1 seq 0x983C9C0 opt 0x11 flag 0x2 len 148 mtu 1500 state EXSTART

*Mar  8 17:47:03.330: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: NBR Negotiation Done. We are the MASTER

*Mar  8 17:47:03.330: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: Nbr 10.1.1.1: Summary list built, size 7

*Mar  8 17:47:03.331: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: Send DBD to 10.1.1.1 seq 0x983C9C1 opt 0x11 flag 0x1 len 128

*Mar  8 17:47:03.331: OSPFv3-1-IPv6 PAK  : Gi0/0: OUT: FE80::5054:FF:FE00:3A->FE80::5054:FF:FE00:15: ver:3 type:2 len:128 rid:10.3.3.3 area:0.0.0.2 chksum:F771 inst:0

*Mar  8 17:47:03.334: OSPFv3-1-IPv6 PAK  : Gi0/0:  IN: FE80::5054:FF:FE00:15->FE80::5054:FF:FE00:3A: ver:3 type:3 len:64 rid:10.1.1.1 area:0.0.0.2 chksum:C6FA inst:0

*Mar  8 17:47:03.335: OSPFv3-1-IPv6 PAK  : Gi0/0:  IN: FE80::5054:FF:FE00:15->FE80::5054:FF:FE00:3A: ver:3 type:2 len:28 rid:10.1.1.1 area:0.0.0.2 chksum:7C3D inst:0

Nadat de DBD-pakketten zijn uitgewisseld, verzenden de routers Link-State Verzoek (LS REQ) en Link-State Update (LS UPD) berichten om hun LSDB te bouwen. Na opeenvolgende LS REQ- en LS UPD-berichten, en wanneer de status FULL bereikt, blijven de routers Hello-pakketten uitwisselen.

Stub_Router#

*Mar  8 17:47:03.337: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: Rcv LS REQ from 10.1.1.1 length 64 LSA count 4

*Mar  8 17:47:03.337: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: Send LS UPD to FE80::5054:FF:FE00:15 length 172 LSA count 4

*Mar  8 17:47:03.338: OSPFv3-1-IPv6 PAK  : Gi0/0: OUT: FE80::5054:FF:FE00:3A->FE80::5054:FF:FE00:15: ver:3 type:4 len:172 rid:10.3.3.3 area:0.0.0.2 chksum:D2CE inst:0

*Mar  8 17:47:03.339: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: Rcv DBD from 10.1.1.1 seq 0x983C9C1 opt 0x11 flag 0x0 len 28 mtu 1500 state EXCHANGE

*Mar  8 17:47:03.339: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: Exchange Done with 10.1.1.1 *Mar  8 17:47:03.340: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: Send LS REQ to 10.1.1.1 length 40

*Mar  8 17:47:03.340: OSPFv3-1-IPv6 PAK  : Gi0/0: OUT: FE80::5054:FF:FE00:3A->FE80::5054:FF:FE00:15: ver:3 type:3 len:40 rid:10.3.3.3 area:0.0.0.2 chksum:FD46 inst:0

*Mar  8 17:47:03.343: OSPFv3-1-IPv6 PAK  : Gi0/0:  IN: FE80::5054:FF:FE00:15->FE80::5054:FF:FE00:3A: ver:3 type:4 len:72 rid:10.1.1.1 area:0.0.0.2 chksum:825E inst:0

*Mar  8 17:47:03.345: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: Rcv LS UPD from Nbr ID 10.1.1.1 length 72 LSA count 2

*Mar  8 17:47:03.345: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: Synchronized with 10.1.1.1, state FULL

*Mar  8 17:47:03.346: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.1.1.1 on GigabitEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

Gerelateerde informatie

- Ondersteuning van IP, versie 6 (IPv6) technologie

- Ondersteuning van Open Shortest Path First (OSPF)-technologie

- Cisco technische ondersteuning en downloads