Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

BFD - Overzicht

BFD-werkingsmodi

Problemen met BFD oplossen

BFD omlaag

BFD Neighbor Flaps

Nabuursflappen als gevolg van pakketverlies

Buurflappen te wijten aan te lage parameters

BFD reageert niet als de strikte modus niet is geconfigureerd

Handige opdrachten weergeven

BFD-buurgegevens tonen

BFD-overzicht tonen

BFD-druppels tonen

Historie BFD-buren tonen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u problemen kunt oplossen met Bidirectionele Forwarding Detection (BFD) in Cisco IOS® XE.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- of hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

BFD - Overzicht

Bidirectionele Forwarding Detection (BFD) is een detectieprotocol dat is ontworpen om snelle detectie van padfouten te bieden voor alle mediatypen, insluitingen, topologieën en routingprotocollen. Naast de snelle detectie van padfouten in de toekomst biedt BFD een consistente foutdetectiemethode voor netwerkbeheerders. Omdat de netwerkbeheerder BFD kan gebruiken om voorwaartse wegmislukkingen aan een eenvormig tarief te ontdekken, eerder dan de variabele tarieven voor verschillende routingprotocol hello mechanismen, zijn de netwerkprofielen en de plannen gemakkelijker, en de reconvergentietijd is verenigbaar en voorspelbaar.

Een paar systemen verzenden BFD-pakketten periodiek over elk pad tussen de twee systemen. Als een systeem de ontvangst van BFD-pakketten lang genoeg stopt, wordt aangenomen dat een deel van dat specifieke tweerichtingspad naar het buursysteem is mislukt. Onder bepaalde omstandigheden kunnen systemen erover onderhandelen om geen periodieke BFD-pakketten te verzenden om de overheadkosten te verminderen.  De vermindering van het aantal en de frequentie van de bijwerkingen kan echter van invloed zijn op de gevoeligheid van de BFD.

Het beeld toont BFD vestiging in eenvoudig netwerk met twee routers die voor OSPF en BFD worden gevormd. Wanneer OSPF een buur (1) ontdekt, wordt een verzoek naar het lokale BFD-proces gestuurd om een BFD-buursessie te starten met de OSPF-buurrouter (2). De BFD-buursessie met de OSPF-buurrouter is ingesteld (3).  De zelfde progressie wordt gebruikt met andere routeringsprotocollen wanneer BFD wordt toegelaten.

BFD-werkingsmodi

BFD Echo Mode - Echo-modus is standaard ingeschakeld en werkt met asynchrone BFD.  Het kan aan één kant worden uitgeschakeld om met asymmetrie te lopen, of aan beide kanten van een buurt te rennen.  Echo-pakketten worden verzonden door de voorwaartse motor en teruggestuurd langs dezelfde weg.  Een echopakket wordt ingesteld met een bron- en doeladres van de interface zelf en een bestemmings-UDP-poort van 3785.  De buur weerspiegelt de echo terug naar de maker, die zijn procesbelasting van het pakket minimaliseert, en verhoogt de mogelijke gevoeligheid van BFD.  In het algemeen, door:sturen de echo's niet aan het controlevliegtuig van de buur, om vertragingen en cpu lading te verminderen.

BFD Asynchrone Mode - Asynchrone modus volgt de beschikbaarheid van de buur door de uitwisseling van controlepakketten tussen de twee buren, wat statische configuratie van BFD aan beide kanten vereist.

Problemen met BFD oplossen

BFD omlaag

BFD-down-logberichten zijn van cruciaal belang voor het isoleren van een down-sessie.  Er zijn verschillende oorzaken te zien:

DETECTEER VERLOPEN TIMER - de router ontvangt geen BFD-keepalive-verkeer en -tijden meer.

ECHO-FOUT - De router ontvangt niet langer BFD-echo's van de andere kant.

RX DOWN - De router ontvangt bericht van zijn buur dat het is gedaald.

RX ADMINDOWN - BFD is uitgeschakeld op het buurapparaat.

*Mar 31 19:35:51.809: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4111 handle:3,is going Down Reason: RX DOWN

*Mar 31 19:35:51.811: %BGP-5-NBR_RESET: Neighbor 10.1.1.2 reset (BFD adjacency down)

*Mar 31 19:35:51.812: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 Down BFD adjacency down

*Mar 31 19:35:51.813: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 IPv4 Unicast topology base removed from session  BFD adjacency down

*Mar 31 19:35:51.813: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed,  ld:4111 neigh proc:BGP, handle:3 active

*Mar 31 19:36:33.377: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4113 handle:1,is going Down Reason: ECHO FAILURE

*Mar 31 19:36:33.380: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed,  ld:4113 neigh proc:OSPF, handle:1 active

*Mar 31 19:36:33.381: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.30.30.30 on GigabitEthernet3 from FULL to DOWN, Neighbor Down: BFD node down

*Mar 31 19:35:59.483: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4110 handle:2,is going Down Reason: RX ADMINDOWN

*Mar 31 19:36:02.220: %BFD-6-BFD_SESS_CREATED: BFD-SYSLOG: bfd_session_created, neigh 10.1.1.2 proc:BGP, idb:GigabitEthernet1 handle:3 act

Na bevestiging van de reden waarom de BFD-sessie is afgebroken en de richting van het probleem, kunt u beginnen met het isoleren van mogelijke oorzaken:

- Enkelvoudige mediafout

- Configuratiewijzigingen

- BFD geblokkeerd op pad

- CPU- of voorwaartse fouten op één apparaat

BFD Neighbor Flaps

Nabuursflappen als gevolg van pakketverlies

Veelvuldige BFD-flaps kunnen vaak het gevolg zijn van een lossy link die ervoor zorgt dat BFD-besturingspakketten of echo's verloren gaan.  Als er meerdere verschillende sessiedownredenen zijn, zou dit meer duiden op pakketverlies.

*Apr  4 17:18:25.931: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4097 handle:1,is going Down Reason: RX DOWN

*Apr  4 17:18:25.933: %BGP-5-NBR_RESET: Neighbor 10.1.1.2 reset (BFD adjacency down)

*Apr  4 17:18:25.934: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 Down BFD adjacency down

*Apr  4 17:18:25.934: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 IPv4 Unicast topology base removed from session  BFD adjacency down

*Apr  4 17:18:25.934: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed,  ld:4097 neigh proc:BGP, handle:1 active

*Apr  4 17:18:27.828: %BFDFSM-6-BFD_SESS_UP: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4097 handle:1 is going UP

*Apr  4 17:18:32.304: %BFD-6-BFD_SESS_CREATED: BFD-SYSLOG: bfd_session_created, neigh 10.1.1.2 proc:BGP, idb:GigabitEthernet1 handle:1 act

*Apr  4 17:18:32.304: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 Up

*Apr  4 17:18:34.005: %BFDFSM-6-BFD_SESS_UP: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4100 handle:1 is going UP

*Apr  4 17:18:34.418: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4100 handle:1,is going Down Reason: ECHO FAILURE

*Apr  4 17:18:34.420: %BGP-5-NBR_RESET: Neighbor 10.1.1.2 reset (BFD adjacency down)

*Apr  4 17:18:34.422: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 Down BFD adjacency down

*Apr  4 17:18:34.422: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 IPv4 Unicast topology base removed from session  BFD adjacency down

*Apr  4 17:18:34.422: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed,  ld:4100 neigh proc:BGP, handle:1 active

*Apr  4 17:18:42.529: %BFD-6-BFD_SESS_CREATED: BFD-SYSLOG: bfd_session_created, neigh 10.1.1.2 proc:BGP, idb:GigabitEthernet1 handle:1 act

*Apr  4 17:18:42.529: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 Up

*Apr  4 17:18:43.173: %BFDFSM-6-BFD_SESS_UP: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4100 handle:1 is going UP

Om pakketverlies te isoleren, is het nuttig om een ingesloten pakketopname van de betrokken interface te nemen.  De basisopdrachten zijn:

monitoropname <naam>-interface <interface> <in|out|beide>

Monitor Capture <name> stem overeen met het IPv4 protocol Dup elke willekeurige eq <3784|3785>

U kunt ook filteren met een toegangslijst om zowel BFD-besturing als echopakketten aan te passen.

Config t

IP-toegangslijst uitgebreid <ACLname>

vergunning udp elke eq 3784

vergunning udp elke eq 3785

doel

monitoropname <naam>-interface <interface> <in|out|beide>

monitor-opname <naam>-toegangslijst <ACLname>

In dit voorbeeld, vangen op de inkomende interface tonen BFD controlepakketten constant worden ontvangen, maar de echo's zijn intermitterend.  Van de 5 tweede tot 15 tweede tijdstempels, zijn er geen echopakketten voor het lokale systeem 10.1.1.1 gezien teruggekeerd. Dit zou wijzen op er verlies van de BFD router naar zijn buur is.

BFDrouter#show run | section access-list extended

ip access-list extended BFDcap

10 permit udp any any eq 3784

20 permit udp any any eq 3785

BFDrouter#mon cap BFD interface Gi1 in

BFDrouter#mon cap BFD access-list BFDcap

BFDrouter#mon cap BFD start

Started capture point : BFD

BFDrouter#mon cap BFD stop

Stopped capture point : BFD

BFDrouter#show mon cap BFD buffer brief

----------------------------------------------------------------------------

#   size   timestamp     source      destination      dscp    protocol

----------------------------------------------------------------------------

...

212   54    4.694016   10.1.1.1         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

213   54    4.733016   10.1.1.2         ->  10.1.1.2         48 CS6  UDP

214   54    4.735014   10.1.1.1         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

215   54    4.789012   10.1.1.1         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

216   54    4.808009   10.1.1.2         ->  10.1.1.2         48 CS6  UDP

217   54    4.838006   10.1.1.1         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

218   66    4.857002   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

219   66    5.712021   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

220   66    6.593963   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

221   66    7.570970   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

222   66    8.568971   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

223   66    9.354977   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

224   66   10.250979   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

225   66   11.154991   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

226   66   11.950000   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

227   66   12.925007   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

228   66   13.687013   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

229   66   14.552965   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

230   66   15.537967   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

231   66   15.641965   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

232   66   15.656964   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

233   54   15.683015   10.1.1.1         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

234   54   15.702011   10.1.1.2         ->  10.1.1.2         48 CS6  UDP

235   54   15.731017   10.1.1.1         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

236   54   15.752012   10.1.1.2         ->  10.1.1.2         48 CS6  UDP

Buurflappen te wijten aan te lage parameters

Bij koppelingen met lagere snelheden is het belangrijk rekening te houden met de juiste BFD-parameters.  Het interval en de minimum ontvangstwaarden worden ingesteld in milliseconden.  Als de vertraging tussen buren op of dichtbij deze waarden ligt, veroorzaken de normale vertragingen door verkeersomstandigheden BFD-kleppen.  Als de normale end-to-end vertraging tussen buren bijvoorbeeld 100 ms is en het BFD-interval is ingesteld op minimaal 50 ms met een multiplier van 3, zou één gemist BFD-pakket een buurland down-gebeurtenis veroorzaken, omdat de volgende twee nog steeds onderweg zijn.

U kunt de vertraging aan de buur via eenvoudig bevestigen pingelt tussen de twee buurIP adressen.

Bovendien variëren de minimum ondersteunde timers per platform en moeten ze bevestigd worden voorafgaand aan de BFD configuratie.

BFD reageert niet als de strikte modus niet is geconfigureerd

Het is belangrijk om op te merken dat wanneer BFD stricted-mode niet is ingeschakeld, de afwezigheid van een BFD-sessie niet voorkomt dat het bijbehorende routeringsprotocol wordt geïnstalleerd.

Dit kan herconvergentie in ongewenste scenario's mogelijk maken.  In het voorbeeld, BFD met succes scheurt onderaan BGP, maar omdat de communicatie van TCP succesvol blijft, komt de buur terug omhoog.

*Mar 31 18:53:08.997: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4097 handle:1,is going Down Reason: DETECT TIMER EXPIRED

*Mar 31 18:53:08.999: %BGP-5-NBR_RESET: Neighbor 10.1.1.1 reset (BFD adjacency down)

*Mar 31 18:53:09.000: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.1 Down BFD adjacency down

*Mar 31 18:53:09.000: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.1 IPv4 Unicast topology base removed from session  BFD adjacency down^Z

BGPpeer#

*Mar 31 18:53:09.000: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed,  ld:4097 neigh proc:BGP, handle:1 active

*Mar 31 18:53:10.044: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

BGPpeer#

*Mar 31 18:53:15.245: %BFD-6-BFD_SESS_CREATED: BFD-SYSLOG: bfd_session_created, neigh 10.1.1.1 proc:BGP, idb:GigabitEthernet1 handle:1 act

*Mar 31 18:53:15.245: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.1 Up

BGPpeer#show bfd neighbor

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

10.1.1.1                             4097/0          Down      Down      Gi1

Omdat BGP eerder is dan BFD, wordt het netwerk opnieuw geconvergeerd.  Als BFD omlaag blijft, is de enige manier voor de buur om te worden omlaag gebracht wanneer de twee minuten hold timer verloopt, wat failover uitstelt.

*Mar 31 18:59:01.539: %BGP-3-NOTIFICATION: sent to neighbor 10.1.1.1 4/0 (hold time expired) 0 bytes

*Mar 31 18:59:01.540: %BGP-5-NBR_RESET: Neighbor 10.1.1.1 reset (BGP Notification sent)

*Mar 31 18:59:01.541: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.1 Down BGP Notification sent

*Mar 31 18:59:01.541: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.1 IPv4 Unicast topology base removed from session  BGP Notification sent

*Mar 31 18:59:01.541: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed,  ld:4097 neigh proc:BGP, handle:1 active

Handige opdrachten weergeven

BFD-buurgegevens tonen

Deze opdracht geeft details over de geconfigureerde BFD-buren, zoals hieronder wordt beschreven.  Hiertoe behoren alle buurlanden die onafhankelijk zijn van de huidige staat.

BFDrouter#show bfd neighbor details

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

10.1.1.2                             4104/4097       Up        Up        Gi1

Session state is UP and using echo function with 50 ms interval.

Session Host: Software

OurAddr: 10.1.1.1

Handle: 3

Local Diag: 0, Demand mode: 0, Poll bit: 0

MinTxInt: 1000000, MinRxInt: 1000000, Multiplier: 3

Received MinRxInt: 1000000, Received Multiplier: 3

Holddown (hits): 0(0), Hello (hits): 1000(36)

Rx Count: 38, Rx Interval (ms) min/max/avg: 2/1001/827 last: 493 ms ago

Tx Count: 39, Tx Interval (ms) min/max/avg: 4/988/809 last: 402 ms ago

Echo Rx Count: 534, Echo Rx Interval (ms) min/max/avg: 23/68/45 last: 26 ms ago

Echo Tx Count: 534, Echo Tx Interval (ms) min/max/avg: 39/63/45 last: 27 ms ago

Elapsed time watermarks: 0 0 (last: 0)

Registered protocols: BGP CEF

Uptime: 00:00:24

Last packet: Version: 1                  - Diagnostic: 0

State bit: Up               - Demand bit: 0

Poll bit: 0                 - Final bit: 0

C bit: 0

Multiplier: 3               - Length: 24

My Discr.: 4097             - Your Discr.: 4104

Min tx interval: 1000000    - Min rx interval: 1000000

Min Echo interval: 50000

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

10.2.2.2                             4102/4097       Up        Up        Gi2

Session state is UP and using echo function with 50 ms interval.

Session Host: Software

OurAddr: 10.2.2.1

Handle: 2

Local Diag: 0, Demand mode: 0, Poll bit: 0

MinTxInt: 1000000, MinRxInt: 1000000, Multiplier: 3

Received MinRxInt: 1000000, Received Multiplier: 3

Holddown (hits): 0(0), Hello (hits): 1000(2637)

Rx Count: 2639, Rx Interval (ms) min/max/avg: 3/1012/879 last: 10 ms ago

Tx Count: 2639, Tx Interval (ms) min/max/avg: 2/1006/879 last: 683 ms ago

Echo Rx Count: 51504, Echo Rx Interval (ms) min/max/avg: 1/98/45 last: 32 ms ago

Echo Tx Count: 51504, Echo Tx Interval (ms) min/max/avg: 39/98/45 last: 34 ms ago

Elapsed time watermarks: 0 0 (last: 0)

Registered protocols: EIGRP CEF

Uptime: 00:38:37

Last packet: Version: 1                  - Diagnostic: 0

State bit: Up               - Demand bit: 0

Poll bit: 0                 - Final bit: 0

C bit: 0

Multiplier: 3               - Length: 24

My Discr.: 4097             - Your Discr.: 4102

Min tx interval: 1000000    - Min rx interval: 1000000

Min Echo interval: 50000

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

10.3.3.2                             4100/4097       Up        Up        Gi3

Session state is UP and using echo function with 50 ms interval.

Session Host: Software

OurAddr: 10.3.3.1

Handle: 1

Local Diag: 0, Demand mode: 0, Poll bit: 0

MinTxInt: 1000000, MinRxInt: 1000000, Multiplier: 3

Received MinRxInt: 1000000, Received Multiplier: 3

Holddown (hits): 0(0), Hello (hits): 1000(10120)

Rx Count: 10137, Rx Interval (ms) min/max/avg: 1/2761/878 last: 816 ms ago

Tx Count: 10136, Tx Interval (ms) min/max/avg: 1/2645/877 last: 904 ms ago

Echo Rx Count: 197745, Echo Rx Interval (ms) min/max/avg: 1/4126/45 last: 15 ms ago

Echo Tx Count: 197745, Echo Tx Interval (ms) min/max/avg: 39/4227/45 last: 16 ms ago

Elapsed time watermarks: 0 0 (last: 0)

Registered protocols: CEF OSPF

Uptime: 00:38:39

Last packet: Version: 1                  - Diagnostic: 0

State bit: Up               - Demand bit: 0

Poll bit: 0                 - Final bit: 0

C bit: 0

Multiplier: 3               - Length: 24

My Discr.: 4097             - Your Discr.: 4100

Min tx interval: 1000000    - Min rx interval: 1000000

Min Echo interval: 50000

Belangrijke velden:

Session-host

Dit veld geeft aan of de sessie wordt gehost in software of geoffload naar hardware.  Hardware offload is beschikbaar op sommige platforms om te voorkomen dat BFD instabiliteit door CPU congestie.

MinTXint/minRXint/multiplier

De lokale waarden voor minimum verzenden en ontvangen intervallen en multiplier

MinRXint/ontvanger-multiplexer

De peer-waarden voor minimum ontvangstinterval en multiplier

XX/TX-aantal

Tellers van de verzonden en ontvangen BFD-pakketten

Echo RX/TX-telling

Tellers voor verzonden en ontvangen BFD Echoes

Geregistreerde protocollen

Routing-protocol gebruikt door de BFD-sessie

Uptime

Sessie-uptime

LD/RD

Lokale Discriminator en afstandsdiscriminatie voor de sessie

RV/RS

Afstandsbediening en Afstandsbediening

BFD-overzicht tonen

De opdracht show bfd-samenvatting biedt meerdere snelle uitgangen van de actieve clientprotocollen, IP-protocolsessies of hardware-vs software-gehoste BFD-sessies.  Deze informatie is nuttig wanneer de output van de volledige details lang en onhandelbaar is.

BFDrouter#show bfd summary client

Client              Session          Up          Down

BGP                       1           1             0

EIGRP                     1           1             0

OSPF                      1           1             0

CEF                       3           3             0

Total                     3           3             0

BFDrouter#show bfd summary session

Protocol            Session          Up          Down

IPV4                      3           3             0

Total                     3           3             0

BFDrouter#show bfd summary host

Host              Session          Up          Down

Software                  3           3             0

Hardware                  0           0             0

Total                     3           3             0

BFD-druppels tonen

Deze opdracht toont BFD-pakketten die op het lokale apparaat zijn geplaatst en de reden daarvoor.  Als de lokale druppels worden verhoogd, kunnen de sessies klappen.

BFDrouter#show bfd drops

BFD Drop Statistics

IPV4    IPV6    IPV4-M  IPV6-M  MPLS_PW MPLS_TP_LSP MPLS_TE_GAL_LSP MPLS_TE_SR_LSP POCH_IPV4

Invalid TTL             0        0       0       0       0       0              0                   0           0

BFD Not Configured      0        0       0       0       0       0              0                   0           0

No BFD Adjacency        12       0       0       0       0       0              0                   0           0

Invalid Header Bits     0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Invalid Discriminator   3        0       0       0       0       0              0                   0           0

Session AdminDown       2222     0       0       0       0       0              0                   0           0

Authen invalid BFD ver  0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Authen invalid len      0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Authen invalid seq      0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Authen failed           0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Dampenend Down          0        0       0       0       0       0              0                   0           0

SBFD Srcip Invalid      0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Invalid SBFD_SPORT      0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Source Port not valid   0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Historie BFD-buren tonen

Deze opdracht toont recente BFD-logs voor elke buur, samen met de huidige staat.

BFDrouter#  show bfd neighbors history

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

10.1.1.2                             4101/4097       Down      Init      Gi1

History information:

[Apr  4 15:56:21.346] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:20.527] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:19.552] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:18.776] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:17.823] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:16.816] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:15.886] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:14.920] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:14.023] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:13.060] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:12.183] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:11.389] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:10.600] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:09.603] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:08.750] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:07.808] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:06.825] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:05.877] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

[Apr  4 15:56:04.917] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:03.920] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

10.2.2.2                              104/4097       Up        Up        Gi2

History information:

[Apr  4 15:10:41.820] Event: V1 FSM ld:104 handle:1 event:RX UP state:UP

[Apr  4 15:10:41.803] Event: V1 FSM ld:104 handle:1 event:RX UP state:UP

[Apr  4 15:10:41.784] Event: V1 FSM ld:104 handle:1 event:RX UP state:UP

[Apr  4 15:10:41.770] Event: notify client(CEF) IP:10.2.2.2, ld:104, handle:1, event:UP,

[Apr  4 15:10:41.770] Event: notify client(EIGRP) IP:10.2.2.2, ld:104, handle:1, event:UP,

[Apr  4 15:10:41.770] Event: notify client(CEF) IP:10.2.2.2, ld:104, handle:1, event:UP,

[Apr  4 15:10:41.770] Event: resetting timestamps ld:104 handle:1

[Apr  4 15:10:41.768] Event: V1 FSM ld:104 handle:1 event:RX INIT state:DOWN

[Apr  4 15:10:41.751] Event: V1 FSM ld:104 handle:1 event:Session create state:DOWN

[Apr  4 15:10:41.751]

bfd_session_created, proc:EIGRP, idb:GigabitEthernet2 handle:1 act

10.3.3.2                             4198/4097       Up        Up        Gi3

History information:

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

[Apr  4 15:26:01.779] Event: notify client(CEF) IP:10.3.3.2, ld:4198, handle:2, event:UP,

[Apr  4 15:26:01.779] Event: notify client(OSPF) IP:10.3.3.2, ld:4198, handle:2, event:UP,

[Apr  4 15:26:01.778] Event: V1 FSM ld:4198 handle:2 event:RX UP state:UP

[Apr  4 15:26:01.777] Event: notify client(OSPF) IP:10.3.3.2, ld:4198, handle:2, event:UP,

[Apr  4 15:26:01.777] Event: V1 FSM ld:4198 handle:2 event:RX INIT state:DOWN

[Apr  4 15:26:01.776] Event: V1 FSM ld:4198 handle:2 event:Session create state:ADMIN DOWN

[Apr  4 15:25:59.309] Event:

bfd_session_destroyed, proc:CEF, handle:2 act

[Apr  4 15:25:59.309] Event: V1 FSM ld:4198 handle:2 event:Session delete state:UP

[Apr  4 15:25:59.308] Event:

bfd_session_destroyed, proc:OSPF, handle:2 act

[Apr  4 15:22:48.912] Event: V1 FSM ld:4198 handle:2 event:RX UP state:UP

[Apr  4 15:22:48.911] Event: notify client(CEF) IP:10.3.3.2, ld:4198, handle:2, event:UP,

[Apr  4 15:22:48.911] Event: notify client(OSPF) IP:10.3.3.2, ld:4198, handle:2, event:UP,

[Apr  4 15:22:48.911] Event: notify client(CEF) IP:10.3.3.2, ld:4198, handle:2, event:UP,

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

[Apr  4 15:22:48.911] Event: V1 FSM ld:4198 handle:2 event:RX INIT state:DOWN

[Apr  4 15:22:48.910] Event: V1 FSM ld:4198 handle:2 event:Session create state:DOWN

[Apr  4 15:22:48.909]

bfd_session_created, proc:OSPF, idb:GigabitEthernet3 handle:2 act

Gerelateerde informatie

Cisco IOS BFD-referentie

BFD-configuratiehandleiding, Cisco IOS XE 17.x

IETF RFC 5880 voor BFD