Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u e-border gateway protocol (eBGP) tussen vPC Nеxus-paar en een ander apparaat moet configureren en verifiëren. De configuratie op het externe apparaat wordt voor de duidelijkheid weergegeven als Cisco CLI NX-OS.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- basisconcepten voor bediening en configuratie van vPC. Ter referentie: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/design/vpc_design/vpc_best_practices_design_guide.pdf

- BGP-werking en -configuratie

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

blad1#

C93108TC-FX switch

NXOS 9.3(3)

blad2#

C93108TC-FX switch

NXOS 9.3(3)

Extern apparaat

N9K-C9396PX switch

NXOS: versie 9.2(3)

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Routing-protocollen (OSPF, ISIS, RIP, EIGRP, BGP) tussen vPC-paar en een extern apparaat. Dit wordt ondersteund volgens: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/ip-routing/118997-technote-nexus-00.html. Dit artikel beschrijft extra opmerkingen en configuratievoorbeelden voor eBGP als een routeringsprotocol.

Er worden verschillende problemen gesignaleerd bij het inschakelen van een routingprotocol via een vPC, die niet bestaan bij gebruik

standaard poortkanaal:

1. Het is niet deterministisch welk lid van het poortkanaal het Externe Apparaat zal gebruiken om verkeer voor elk mac-adres door:sturen. Het is mogelijk dat het Externe Apparaat BGP pakketten voor Leaf-1 over de verbinding aan Leaf-1 zal verzenden. Wanneer Leaf-1 het ontvangt, zal het het aan de CPU en verwerpt het (niet eigen ip adres), zodat zal BGP (unicast) of ander protocol (multicast) constant flappen. Hier helpt de commando peer-gateway.

2. Zelfs met de opdracht peer-gateway wordt TTL bij een dergelijk pakket verlaagd. De nieuwe opdracht in NX-OS - Layer 3 peer-router schakelt dat uit.

3. iBGP tussen de twee vPC-leden is nodig om te voldoen aan de BGP-regel voor iBGP tussen alle buren. We draaien binnen vrf op vPC kant, dus alleen die twee leden hoeven iBGP te draaien. DH is ook nodig bij een koppelingsfout om de rest van het NX-OS-netwerk (VXlan of ander netwerk) te verbinden en redundantie te bieden.

Configureren

Netwerkdiagram

Er zijn twee belangrijke opdrachten nodig om deze peer in te schakelen:

- Peer-gateway - De peer-gateway-functionaliteit van vPC maakt het mogelijk dat een vPC-switch fungeert als de actieve gateway voor pakketten die zijn gericht op het router-MAC-adres van de vPC-peer

- layer3 peer-router - geen wijziging voor TTL van pakketten bestemd voor de peer, extern apparaat ziet het vPC-domein als één fysieke entiteit vanuit Layer Route Protocol Pering perspectief ook.

Configuraties

Leaf 1:

! Form the vPC domain:

vpc domain 1

peer-switch

role priority 10 peer-keepalive destination 192.0.2.2 source 192.0.2.1 peer-gateway layer3 peer-router ipv6 nd synchronize ip arp synchronize

!

!vPC peer-link interface members

interface Ethernet1/53 - 54

description vPC-Peerlink member

switchport

switchport mode trunk

channel-group 11 mode active

no shutdown

!

! vPC peer-link port-channel

interface port-channel11

description vPC-peerlink

switchport

switchport mode trunk

spanning-tree port type network

no shutdown

vpc peer-link

!

! vPC port-channel member to External Device

interface Ethernet1/52

description ExternalDevice Eth2/13

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 203,205

mtu 9216

channel-group 12 mode active

no shutdown

!

! vPC port-channel to External Device

interface port-channel12

description vPC port-channel to External Device

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 203,205

mtu 9216

vpc 12

!

! Layer 3 interface to the Eternal device:

interface Vlan205

no shutdown

vrf member Customer

! BFD for eBGP

bfd interval 500 min_rx 500 multiplier 3

! Disable bfd echo, as it is not supported over vPC

no bfd echo

no ip redirects

! We use/29 as we need 3 ip address, one per each member of the ! vPC domain and 3rd for the External Device

ip address 198.51.100.1/29 tag 800204

! Disable redirects - this is needed to enable BFD

no ipv6 redirects

!

router bgp 65535

router bgp 65535

router-id 203.0.113.1

log-neighbor-changes

address-family ipv4 unicast

Customer router-id 198.51.100.1 address-family ipv4 unicast neighbor 198.51.100.2 description Leaf-2 remote-as 65535 address-family ipv4 unicast soft-reconfiguration inbound always neighbor 198.51.100.3 description to External Device bfd remote-as 65000 update-source Vlan205 address-family ipv4 unicast soft-reconfiguration inbound always ! Leaf 2:

! Form the vPC domain:

vpc domain 1

peer-switch

role priority 10

peer-keepalive destination 192.0.2.1 source 192.0.2.2

peer-gateway

layer3 peer-router

ipv6 nd synchronize

ip arp synchronize

!

!vPC peer-link interface members

interface Ethernet1/53 - 54

description vPC-Peerlink member

switchport

switchport mode trunk

channel-group 11 mode active

no shutdown

!

! vPC peer-link port-channel

interface port-channel11

description vPC-peerlink

switchport

switchport mode trunk

spanning-tree port type network

no shutdown

vpc peer-link

!

! vPC port-channel member to External Device

interface Ethernet1/52

description ExternalDevice Eth2/13

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 203,205

mtu 9216

channel-group 12 mode active

no shutdown

!

! vPC port-channel to External Device

interface port-channel12

description vPC port-channel to External Device

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 203,205

mtu 9216

vpc 12

!

! Layer 3 interface to the Eternal device:

interface Vlan205

no shutdown

vrf member Customer

! BFD for eBGP

bfd interval 500 min_rx 500 multiplier 3

! Disable bfd echo, as it is not supported over vPC

no bfd echo

no ip redirects

! We use/29 as we need 3 ip address, one per each member of the ! vPC domain and 3rd for the External Device

ip address 198.51.100.2/29 tag 800204

! Disable redirects - this is needed to enable BFD

no ipv6 redirects

!

router bgp 65535

router bgp 65535

router-id 203.0.113.2

log-neighbor-changes

address-family ipv4 unicast

vrf Customer

router-id 198.51.100.2

address-family ipv4 unicast

neighbor 198.51.100.1

description Leaf-2

remote-as 65535

address-family ipv4 unicast

soft-reconfiguration inbound always

neighbor 198.51.100.3

description to External Device

bfd

remote-as 65000

update-source Vlan205

address-family ipv4 unicast

soft-reconfiguration inbound always

!

External Device (NX-OS style CLI):

interface Ethernet2/13 - 14

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 203,205

mtu 9216

channel-group 12 mode active

no shutdown

!

interface port-channel12

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 203,205

mtu 9216

no shutdown

!

interface Vlan205

no shutdown

mtu 9216

! See notes in Leaf-1 and Leaf 2 for BFD

bfd interval 500 min_rx 500 multiplier 3

no bfd echo

no ip redirects

ip address 198.51.100.3/29

no ipv6 redirects

!

router bgp 65000

log-neighbor-changes

address-family ipv4 unicast

neighbor 198.51.100.1 remote-as 65535

description to Leaf-1

update-source Vlan205

bfd

neighbor 198.51.100.2 remote-as 65535

description to Leaf-2

update-source Vlan205

bfd

end

!

Verifiëren

Hieronder staat de output van bgp ipv4 unicast-buren. Zij gaat na of:

1. BGP-nabuurschap is ingesteld en stabiel

2. BFD is ingeschakeld tussen externe buren

Leaf 1/2: show bgp ipv4 unicast neighbors vrf Customer BGP neighbor is 203.0.113.2, remote AS 65535, ibgp link, Peer index 4 BGP version 4, remote router ID 203.0.113.2 Neighbor previous state = OpenConfirm BGP state = Established, up for 6d22h Neighbor vrf: Customer Peer is directly attached, interface Vlan205 Last read 00:00:14, hold time = 180, keepalive interval is 60 seconds Last written 00:00:03, keepalive timer expiry due 00:00:56 Received 10012 messages, 0 notifications, 0 bytes in queue ... BGP neighbor is 203.0.113.2.3, remote AS 65000, ebgp link, Peer index 3 BGP version 4, remote router ID 203.0.113.2 Neighbor previous state = OpenConfirm BGP state = Established, up for 1d00h Neighbor vrf: Customer Using Vlan205 as update source for this peer Peer is directly attached, interface Vlan205 BFD live-detection is configured and enabled, state is Up Last read 00:00:22, hold time = 180, keepalive interval is 60 seconds Last written 00:00:56, keepalive timer expiry due 00:00:03 ! External Device: show bgp ipv4 unicast neighbors BGP neighbor is 203.0.113.1, remote AS 65535, ebgp link, Peer index 3 Inherits peer configuration from peer-template Cust_BGP_Peer BGP version 4, remote router ID 203.0.113.1 BGP state = Established, up for 1d00h Peer is directly attached, interface Vlan205 Enable logging neighbor events BFD live-detection is configured and enabled, state is Up Last read 0.660288, hold time = 180, keepalive interval is 60 seconds Last written 00:00:26, keepalive timer expiry due 00:00:33 Received 10122 messages, 1 notifications, 0 bytes in queue Sent 10086 messages, 1 notifications, 0(0) bytes in queue Connections established 14, dropped 13 Last reset by us 1d00h, due to bfd session down Last reset by peer 6d22h, due to other configuration change ....

Problemen oplossen

De volgende opdrachten helpen bij het verifiëren van de werking:

show vpc show vpc consistency-parameters global show vpc consistency-parameters interface

show bgp ipv4 unicast neighbors show bgp ipv4 unicast summary