Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Configureren

Netwerkdiagram

Configuratie-modus van de adresfamilie

Configuratie-modus van de adresfamilie

Configuratie-modus van adrestoewijzing

Vergelijking

Beschikbaarheid

Automatische conversie naar Benoemde HTTP

Verifiëren

Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft de genoemde optie Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (DHCP) en bespreekt verschillen tussen traditionele en benoemde modus met behulp van een relevante configuratie.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt aan dat u basiskennis van IP routing en het EHRM protocol hebt.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Achtergrondinformatie

De traditionele manier om te vormen EHRM vereist verschillende parameters te worden gevormd onder de interface en EHRM configuratiewijze. Om opstellen IPV4 en IPv6 te vormen, moet het afzonderlijke instanties Ecu configureren. Traditionele DHCP ondersteunt Virtual Routing and Forwarding (VRF) niet in IPv6-implementaties.

Met Benoemde wijzeEcu, wordt alles gevormd op één plaats onder de configuratie Ecu en er zijn geen beperkingen zoals eerder vermeld.

Configureren

Netwerkdiagram

Dit beeld is een voorbeeldtopologie voor de rest van het document.

In tegenstelling tot de traditionele methode, wordt de instantie Ecu noch gecreëerd noch begonnen wanneer dit op de router wordt gevormd:

R1(config)#router eigrp TEST

De instantie wordt gecreëerd wanneer adresfamilie en autonoom systeemnummer zijn ingesteld, bijvoorbeeld:

R1(config-router)#address-family ipv4 unicast autonomous-system 1

Met deze genoemde modus, hoeft slechts één exemplaar van Ecu te worden gemaakt. Het kan worden gebruikt voor alle adressoorten. Het ondersteunt ook meerdere VRF's die alleen door beschikbare systeembronnen worden beperkt. Eén ding om bewust van te zijn in wat betreft de genoemde modus is dat configuratie van de adres-familie geen IPv4 routing als traditionele configuratie van IPv4 DHCP toelaat. Om het proces te kunnen starten moet u niet stoppen:

router eigrp [virtual-instance-name | asystem]

[no] shutdown

Benoemde HTTP heeft drie modi waaronder het grootste deel van de configuratie is voltooid. Dit zijn:

- adresconfiguratie-modus - (-router-af)#

- doe-het-zelfconfiguratiewijze van de gebruikersinterface - (-router-af-interface)#

- de configuratiewijze van de topologie van het adres-familie - (-router-af-topologie)#

Configuratie-modus van de adresfamilie

U voert deze modus in met deze opdracht:

R1(config-router)#address-family ipv4 unicast autonomous-system 1

R1(config-router-af)#?

Address Family configuration commands:

af-interface                    Enter Address Family interface configuration

default                         Set a command to its defaults

eigrp                           EIGRP Address Family specific commands

exit-address-family             Exit Address Family configuration mode

help                            Description of the interactive help system

maximum-prefix                  Maximum number of prefixes acceptable in aggregate

metric                          Modify metrics and parameters for advertisement

neighbor                        Specify an IPv4 neighbor router

network                         Enable routing on an IP network

no                              Negate a command or set its defaults

shutdown                        Shutdown address family

timers                          Adjust peering based timers

topology                        Topology configuration mode

In deze modus kunnen deze parameters worden ingesteld: De netwerken, de buro van Ecp, en de router-id van Ecu. De andere twee configuratiewijzen van genoemde Ecu zijn van deze modus benaderd.

Traditionele configuratie

Interface GigabitEthernet 0/0

ip bandwidth-percent eigrp 1 75

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

ip bandwidth-percent eigrp 1 75

no shut

!

router eigrp 1

eigrp router-id 10.10.10.1

network 0.0.0.0 0.0.0.0

ipv6 router eigrp 1

eigrp router-id 10.10.10.1

no shut

Benoemde configuratie

router eigrp TEST

!

address-family ipv4 unicast autonomous-system 1

!

network 0.0.0.0

eigrp router-id 10.10.10.1

no shutdown

exit-address-family

!

address-family ipv6 unicast autonomous-system 1

!

eigrp router-id 10.10.10.1

no shutdown

exit-address-family

Configuratie-modus van de adresfamilie

Deze modus neemt alle interface-specifieke opdrachten die eerder op een echte interface (logisch of fysiek) waren ingesteld.  Echtheidscontrole, split-horizon, en de samenvatting-adresconfiguratie zijn een paar opties die nu hier in plaats van op de eigenlijke interface worden geconfigureerd:

R1(config-router-af)#af-interface g0/0

R1(config-router-af-interface)#?

Address Family Interfaces configuration commands:

authentication             authentication subcommands

bandwidth-percent          Set percentage of bandwidth percentage limit

bfd                        Enable Bidirectional Forwarding Detection

dampening-change           Percent interface metric must change to cause update

dampening-interval         Time in seconds to check interface metrics

default                    Set a command to its defaults

exit-af-interface          Exit from Address Family Interface configuration

hello-interval             Configures hello interval

hold-time                  Configures hold time

next-hop-self              Configures EIGRP next-hop-self

no                         Negate a command or set its defaults

passive-interface          Suppress address updates on an interface

shutdown                   Disable Address-Family on interface

split-horizon              Perform split horizon

summary-address            Perform address summarization

Opmerking: U kunt de af-interface opdracht gebruiken om de configuratie op alle interfaces tegelijkertijd toe te passen.

Configuratie-modus van adrestoewijzing

Deze modus biedt verschillende configuratieopties die in de topologietabel EBRE werken. Dingen als herverdeling, afstand, offset lijst, variantie etc. kunnen in deze modus worden ingesteld. U kunt deze modus invoeren in de configuratie-modus van de adresfamilie.

R1(config-router-af)#topology base

R1(config-router-af-topology)#?

Address Family Topology configuration commands:

auto-summary         Enable automatic network number summarization

default              Set a command to its defaults

default-information  Control distribution of default information

default-metric       Set metric of redistributed routes

distance             Define an administrative distance

distribute-list      Filter entries in eigrp updates

eigrp                EIGRP specific commands

exit-af-topology     Exit from Address Family Topology configuration

maximum-paths        Forward packets over multiple paths

metric               Modify metrics and parameters for advertisement

no                   Negate a command or set its defaults

offset-list          Add or subtract offset from EIGRP metrics

redistribute         Redistribute IPv4 routes from another routing proto

summary-metric       Specify summary to apply metric/filtering

timers               Adjust topology specific timers

traffic-share        How to compute traffic share over alternate paths

variance             Control load balancing variance

Vergelijking

Een vergelijking tussen de twee configuratiemanieren die zijn besproken wordt hier getoond:

Beschikbaarheid

De genoemde configuratie is beschikbaar vanuit deze Cisco IOS® releases:

- 15,0(1)M

- 12.2(33)SRE

- 12.2(33)XNE

- Cisco IOS XE release 2.5

Automatische conversie naar Benoemde HTTP

Er is een automatische methode om de configuratie van de traditionele manier naar de nieuwe methode te converteren. In het Ecu-proces bevindt zich de opdracht

eigrp upgrade-CLI <Ecu Virtual-Instance Name>moet worden ingevoerd. Dit converteert automatisch de configuratie naar de genoemde modus zonder dat dit invloed heeft op de gevestigde waarde van de afbouw van de Ecu:

Traditional Configuration

router eigrp 1

network 10.10.10.1 0.0.0.0

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

ip hello-interval eigrp 1 100

Configuration

R1(config)#router eigrp 1

R1(config-router)#eigrp upgrade-cli TEST

Configuration will be converted from router eigrp 1 to router eigrp TEST.

Are you sure you want to proceed? ? [yes/no]: yes

*Oct 10 14:14:40.684: EIGRP: Conversion of router eigrp 1 to router eigrp TEST -

Completed.

Converted Named Configuration

router eigrp TEST

!

address-family ipv4 unicast autonomous-system 1

!

af-interface Ethernet0/0

hello-interval 100

exit-af-interface

!

topology base

exit-af-topology

network 10.10.10.1 0.0.0.0

exit-address-family

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.