Inhoud

Inleiding

Algemene upgrade-richtlijnen

Cisco Nexus 3000/9000 aanbevolen upgrade-matrix

Cisco Nexus 7000 aanbevolen upgrade-matrix

Aanbevolen release-documenten

Cisco Nexus 3000, 3100, 3200, 3400-S, 3500 en 3600 Series Switches

Cisco Nexus 9000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 Series Switches

Cisco Nexus 5600 Series Switches

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Inleiding

Dit document beschrijft relevant materiaal dat vereist is om een Cisco Nexus-apparaat voor te bereiden voor een Cisco NX-OS upgrade.

Algemene upgrade-richtlijnen

Cisco Nexus 3000/9000 aanbevolen upgrade-matrix

Nexus 3000/9000 Series switches upgrade-matrix:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/dcn/tools/nexus-9k3k-issu-matrix/index.html

Cisco Nexus 7000 aanbevolen upgrade-matrix

Nexus 7000 Series Switches upgrade-matrix:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/dcn/tools/nexus-7k-issu-matrix/index.html

Aanbevolen release-documenten

Cisco Nexus 3000, 3100, 3200, 3400-S, 3500 en 3600 Series Switches

Aanbevolen Cisco NX-OS-releases voor Cisco Nexus 3000, 3100, 3200, 3400-S, 3500 en 3600 Series Switches:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus3000/sw/recommended_release/b_Minimum_and_Recommended_Cisco_NX-OS_Releases_for_Cisco_Nexus_3000_Series_Switches.html

Cisco Nexus 9000 Series Switches

Aanbevolen Cisco NX-OS-releases voor Cisco Nexus 9000 Series Switches:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/recommended_release/b_Minimum_and_Recommended_Cisco_NX-OS_Releases_for_Cisco_Nexus_9000_Series_Switches.html

Cisco Nexus 5500 Series Switches

Aanbevolen Cisco NX-OS-releases voor Cisco Nexus 5500 Series Switches:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5500/sw/release/recommended_releases/n5500_recommended_nx-os_releases.html

Cisco Nexus 5600 Series Switches

Aanbevolen Cisco NX-OS-releases voor Cisco Nexus 5600 Series Switches:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5600/sw/release/recommended_releases/n5600_recommended_nx-os_releases.html

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Aanbevolen Cisco NX-OS-releases voor Cisco Nexus 6000 Series Switches:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus6000/sw/release/recommended_releases/recommended_nx-os_releases.html

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Aanbevolen Cisco NX-OS-releases voor Cisco Nexus 7000 Series Switches:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/recommended_releases/recommended_nx-os_releases.html