Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Maximum aantal interfaces

Maximum aantal VLAN’s

IDB-limieten per platform

Aanvullende IDB-limieten voor alle platforms

IDB-limieten voor verschillende ISR-platforms

IDB-limieten voor Cisco IOS-softwarerelease 15.0 M voor alle platforms

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document legt de grens van de Interface Descriptor Block (IDB) uit en biedt de grenzen voor de verschillende door Cisco IOS ondersteunde platforms en Cisco IOS-softwarereleases.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de software- en hardwarereleases die de IDB-limiet bevat per platform.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

Een Interface Descriptor Block (IDB) is een speciale beheerstructuur intern van de Cisco IOS software die informatie zoals het IP-adres, de interfacestatus en pakketstatistieken bevat. Cisco IOS-software handhaaft één IDB voor elke interface die op een platform en één IDB voor elke subinterface aanwezig is.

Er zijn twee hoofdtypes IDB's:

- Hardware IDB’s (HWIDB’s)

- Software IDB’s (SWIDB’s)

Een HWIDB vertegenwoordigt een fysieke interface, die fysieke poorten en gekanaliseerde interfacedefinities omvat. Een SWIDB vertegenwoordigt een logische subinterface (Permanent Virtual Circuit (PVC) of Virtual LAN (VLAN), of een Layer 2-insluiting (Point-to-Point Protocol (PPP), High-Level Data Link Control (HDLC), enzovoort).

Elke fysieke interface op de router verbruikt minimaal twee IDB's:

- Eén HWIDB voor de fysieke poort

- Eén SWIDB voor Layer 2-insluiting

Een gekanaliseerde poort verbruikt N+1 HWIDB's, waarbij N het aantal kanalen binnen de fysieke poort is, plus een minimum van N SWIDB's (Niveau 2 insluiting per kanaal). Alle subinterfaces die u elk definieert, voegen een andere SWIDB toe.

Elke tunnelinterfacedefinitie, zoals Universal Transport Interface (UTI), Generic Routing Encapsulation (GRE), Multiprotocol Label Switching Traffic Engineering (MPLS TE) of Any Transport over MPLS (AToM) verbruikt een HWIDB plus één SWIDB per tunnel, plus een extra SWIDB voor elke extra subinterface, bijvoorbeeld een Frame Relay PVC dat wordt aangepast. De IDBs van de tunnel zijn naast de oorspronkelijke interface(s) die zijn getunneld.

Layer 2 Tunnel Protocol, versie 3 (L2TPv3), die UTI vervangt in Cisco IOS-softwarerelease 12.0(23)S, verbruikt geen IDBs, omdat L2TPv3 een op een sessie gebaseerde pseudo-draad implementatie is in plaats van een gedefinieerde tunnelinterface zoals UTI.

Het maximum aantal interfaces (fysiek, subinterface of virtueel) kan een router verwerken is afhankelijk van het maximale aantal SWIDB's dat de router kan gebruiken. Deze limiet werd vroeger ingesteld op 300 voor alle platforms, maar door de opkomst van functies zoals frame-relais subinterfaces, multilink Point-to-Point Protocol (PPP) en Virtual Private dial-up-netwerk (VPDN) die virtuele interfaces gebruiken, is deze waarde op sommige platforms ontoereikend gebleken.

Cisco heeft uitgebreid werk uitgevoerd om Cisco IOS-software op deze nieuwe vereisten te schalen. Van Cisco IOS-softwarerelease 11.3T en hoger is de IDB-limiet afhankelijk van het platform en de Cisco IOS-softwarerelease. De IDB-limiet geeft nu het maximale aantal interfaces aan dat een router kan verwerken, als u ervan uitgaat dat andere bronnen, zoals geheugen, CPU’s enzovoort, beschikbaar zijn.

Om het maximale aantal IDB's te zien, en het aantal IDB's dat momenteel in gebruik is, samen met hun geheugenconsumptie, gebruikt u de IOS-opdracht van Show idb. Deze opdracht is beschikbaar in Cisco IOS-softwarereleases 12.1(9)E, 12.1(9)E, 12.1(9)EC, 12.0(18)S/ST, 12.2(x), 12.2(x)T en 12.2(2)B.

Als u het aantal IDB's controleert dat momenteel in gebruik is, kunt u de capaciteit opnieuw configureren of toevoegen omdat de IDB-limiet wordt benaderd voor bel- en aggregatiedoeleinden.

De output van de show idb opdracht ziet er zo uit:

Router#show idb

Maximum number of IDBs 4096

42 SW IDBs allocated (2440 bytes each)

40 HW IDBs allocated (5760 bytes each)

HWIDB#1   1   SRP0/0 (HW IFINDEX, SRP)

HWIDB#2   2   POS1/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#3   7   FastEthernet3/0 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#4   8   FastEthernet3/1 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#5   9   FastEthernet3/2 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#6   10  FastEthernet3/3 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#7   11  FastEthernet3/4 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#8   12  FastEthernet3/5 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#9   13  FastEthernet3/6 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#10  14  FastEthernet3/7 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#11  15  POS4/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#12  16  POS4/1 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#13  17  POS4/2 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#14  18  POS4/3 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#15  19  GigabitEthernet6/0 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#16  21  POS10/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#17  22  POS11/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#18  23  Loopback0 (HW IFINDEX)

HWIDB#19  24  Loopback1 (HW IFINDEX)

HWIDB#20  25  Tunnel100 (HW IFINDEX)

HWIDB#21  26  Tunnel909 (HW IFINDEX)

HWIDB#22  27  Ethernet0 (HW IFINDEX, Ether)

Maximum aantal interfaces

Elke interface gebruikt een IDB. Daarom geeft de IDB-limiet het maximale aantal interfaces aan dat een router kan verwerken.

De IDB-limiet is daarom het antwoord op de gemeenschappelijke vraag "Hoeveel (sub)interfaces kunnen op dit platform worden geconfigureerd?"

Maximum aantal VLAN’s

Elk Virtual LAN (VLAN) vereist één IDB. Elke Cisco IOS-softwarerelease kan maximaal 4096 VLAN’s ondersteunen (0-4095, waar het aantal bereik 1 tot 4094 is en waarin 0, 4095 is gereserveerd), als het platform minimaal 4000 IDB’s ondersteunt

Er is een beperking van 256 bruggroepen in de Cisco IOS softwarerelease als u VLAN-overbrugging gebruikt.

IDB-limieten per platform

Tabel 1 maakt een lijst van de IDB-limiet voor de verschillende Cisco IOS-softwareondersteunde platforms en Cisco IOS-softwarereleases 11.3T en hoger:

Tabel 1 - IDB-limieten

Platform/IOS

Cisco IOS-softwarerelease 11.3T

Cisco IOS-softwarerelease 11.3AA

Cisco IOS-softwarerelease 12.0

Cisco IOS-softwarerelease 12.0S

Cisco IOS-softwarerelease 12.0T

Cisco IOS-softwarerelease 12.1

Cisco IOS-softwarerelease 12.1T

Cisco IOS-softwarerelease 12.2

Cisco IOS-softwarerelease 12.2T

Cisco IOS-softwarerelease 12.3

Cisco IOS-softwarerelease 12.3T

AS5200

300

300

300

N.v.t.

300

300

300

300

300

N.v.t.

N.v.t.

AS5300

700

700

700

N.v.t.

800

800

800

800

800

800

800

AS5400

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

2000

3000

3000

3000

3000

AS5800

N.v.t.

2048

2048

N.v.t.

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

800

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

300

300

300

300

300

300

300

ubr900

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

300

300

300

300

300

300

300

1000

300

300

300

N.v.t.

300

300

300

300

300

N.v.t.

N.v.t.

1700/c1600

300

300

N.v.t.

N.v.t.

300

300

300

300

300

300

300

2500

300

300

300

N.v.t.

300

300

300

300

300

300

300

2600/2600XM router

300

300

300

N.v.t.

300

300

300

300

800

800

800

3600

800

800

800

N.v.t.

800

800

800

800

800

800

800

3660

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

3725

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

800

800

800

3745

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1400

1400

1400

3800

300

300

300

N.v.t.

300

300

300

300

300

N.v.t.

N.v.t.

c3810

N.v.t.

N.v.t.

300

N.v.t.

300

300

300

300

300

300

300

4000

300

300

300

N.v.t.

300

300

300

300

300

N.v.t.

300

4500/4700

300

300

300

N.v.t.

300

300

300

300

300

300

300

7100

300

300

3000

3000

3000

3000

10000

10000

10000

20000

20000

7200

300

300

3000

3000

3000

3000

10000

10000

10000

20000

20000

MSFC

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

3000

3000

3000

3000

3000

N.v.t.

N.v.t.

1010

300

300

300

N.v.t.

300

300

300

300

300

N.v.t.

N.v.t.

6400 (nrp)

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

3000

4500

4500

4500

4500

4500

4500

7500 (RSP/vip)

300

1000

1000

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

12000 (brp/lc)

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4096

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Opmerking:

- Limieten in vet waardenwijzigingen aanduiden.

- De getallen in deze tabel zijn nominale waarden. Reële waarden kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cisco Sales Engineer (SE) voor meer informatie.

Tabel 2 - ESR 10000- en ESR 10700 IDB-grenswaarden en de ondersteunde Cisco IOS-softwarereleases

Platform/IOS

Cisco IOS-softwarerelease 12.0.28.S

Cisco IOS-softwarerelease 12.2

Cisco IOS-softwarerelease 12.3(7)X12

ESR 10000

Ja (kan tot 16383)

Ja

Ja (kan tot 6530)

ESR 10700

Ja (12,0 SP)

Nee

Nee

Aanvullende IDB-limieten voor alle platforms

Tabel 3 geeft de IDB-limiet aan voor de verschillende Cisco IOS-softwareondersteunde platforms en Cisco IOS-softwarereleases (eerder dan 11.3T):

Tabel 3 - IDB-limiet voor Cisco IOS-softwareondersteunde platforms en releases (11.3T en eerder)

Platform/IOS

Cisco IOS-softwarerelease 11.3

Cisco IOS-softwarerelease 11.2

Cisco IOS-softwarerelease 11.2P

Cisco IOS-softwarerelease 11.1

Cisco IOS-softwarerelease 11.1C

Cisco IOS-softwarerelease 11.1CA

Cisco IOS-softwarerelease 11.0

Alle platforms

300

300

300

300

1024

1024

256

IDB-limieten voor verschillende ISR-platforms

Tabel 4 - IDB-limieten

Platform/IOS

Cisco IOS-softwarerelease 12.3T

1841

700

2801

800

2811

800

2821

900

2851

1000

3825

1200

3845

1400

IDB-limieten voor Cisco IOS-softwarerelease 15.0 M voor alle platforms

Tabel 5 maakt een lijst van de IDB-limiet voor Cisco IOS-softwarerelease 15.0 M routers. Eerdere Cisco IOS-softwarereleases kunnen dezelfde IDB-limieten hebben.

Platform/IOS

IDB-limiet

812, 819 en 860

300

880 en 890

300

met een vaste waarde van 1800

300

1841

1200

1861 en 1861E

300

1900

1200

2801

1200

2811

1400

2821

1400

2851

1400

2901

1200

2911 en 2921

1400

2951

1800

3825 en 3845

1400

3925 en 3945

2400

3925E en 3945E switch

4800

7200VXR router

20050

ASR 1000 ESP 2,5

65535 / 16K *

ASR 1000 ESP 5

65535 / 32K *

ASR 1000 ESP 10

65535/32K *

ASR 1000 ESP 20

65535 / 64K *

ASR 1000 ESP 40

65535 / 64K *

Opmerking: *ASR1000 IOS XE maakt een maximum van 65535 IDBs mogelijk. Maar het maximum aantal ondersteunde logische interfaces is lager en varieert per model van ESP in gebruik. In ASR 1000 ESP 2.5 gebruikt de router bijvoorbeeld ESP 2.5

Gerelateerde informatie

- Cisco IOS-softwarereleases 12.2 Belangrijkste productondersteuningspagina

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems