Inhoud

Inleiding

Probleem

Handhaving

Oplossing

CPS-mechanisme

Berichtenstroom en -inhoud

Loganalyse

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document definieert de verschillende CUSP-licentiestaten en beschrijft hoe elke licentiestatus de gespreksverwerking beïnvloedt. CUSP gebruikt Cisco Smart Manager om licenties te registreren en te autoriseren.

U moet een geldige account in Cisco Smart Manager hebben om slimme licenties voor CUSP te configureren.

Probleem

De CUSP-licentie heeft verschillende staten, en elke staat geeft CUSP de opdracht gesprekken anders af te handelen. Handhavingsmodi worden hieronder beschreven.

Handhaving

Handhavingsmodi bepalen de wijze van licentiegebruik nadat de rechten (licentietelling) zijn aangevraagd.

- Evaal: Wanneer de CUSP-staat niet geïdentificeerd of geregistreerd is, is de handhavingsmodus Eval. De evaluatieperiode is standaard 90 dagen. In deze staat zijn oproepen toegestaan. De evaluatieperiode gaat in op het moment dat slimme licenties zijn ingeschakeld. Als een registratie- of vergunningsaanvraag mislukt, verplaatst CUSP zich naar de Eval-modus.

- InNaleving: het licentieteller dat op de server is gevraagd, is binnen de aangeschafte limieten.

- OutStandards: het licentieteller dat werd aangevraagd is meer dan het aantal licenties dat beschikbaar is (dat is meer dan het licentieteller dat in Cisco Smart Manager is aangeschaft). Het verzoek is hier ingewilligd en oproepen zijn toegestaan. Er is geen effect op de gespreksbehandeling.

- EvalVerlopen: de evaluatieperiode is verlopen. De oproepen zijn in deze modus niet toegestaan.

- Verlopen van de vergunning: de vergunningperiode is verlopen. De oproepen zijn in deze modus niet toegestaan.

Deze afbeelding vat de CUSP-licentiestaten en het effect van elke staat samen.

Diagram van een Licentiestatus

Oplossing

De gebruiksstatus van de Licentie controleren is gebaseerd op de som van de geconfigureerde tellingen van de CUSP-server in vergelijking met het aantal aangeschafte licenties. De status Gebruiksrechtovereenkomst van de controle is niet de real-time vraag per seconde (CPS) telling.

U moet het aantal aangeschafte licenties en het gebruik controleren op de website van Cisco Smart License: https://software.cisco.com/#SmartLicensing-Inventory

Deze afbeelding laat zien waar u de huidige CUSP-licentiestatus wilt controleren op de pagina CUSP Admin.

CPS-mechanisme

- De CPS-controle is anders dan de licentiestudie. Bij releases eerder dan vCUSP 9.1.5 wijst CUSP oproepen direct af als de CPS-controle hoger is dan het geconfigureerde licentieteller. De responsberichten zijn 500 of 503 foutmeldingen.

- CUSP houdt een telling van de oproepen bij en registreert een snapshot elke 30 seconden voor een venster van vijf minuten. De gemiddelde CPS voor deze vijf-minuten records moeten zich ruim onder de licentielimiet bevinden. Als het gemiddelde hoger gaat dan de limiet, begint CUSP de oproepen te verwerpen. Als het gespreksvolume constant hoog blijft, wordt CUSP niet verder onderhouden totdat het CPS-volume is verlaagd.

- U moet mislukte Call logging inschakelen om afgewezen oproepen te zien. Deze afbeelding toont waar u het mislukte Call Log in kunt inschakelen.

Inschakelen mislukt gespreksloggen

Berichtenstroom en -inhoud

Registratieaanvraag

Token [hash gegenereerd voor klanten account in Smart Manager]

Softwaremarkeringsidentificatie (CUSP-software-ID)

[UDI|SN#*] (CUSP genereert een uit 1 tekens bestaande willekeurige string voor SN)

Aanvraag voor certificaatsignalering

Respons van registratiebericht

PEM-gecodeerd certificaat van ID-apparaat

Identificatiecode van productinstantie

Cisco-signaalcertificaat

Handtekening [getekend door Cisco Signing Cert]

ApparaatID-certificaat

CommonName =″ide

SN=PID:<PID>SN:<SN>

Domain=has (logische rekeningnaam)

Geldigheidsduur = 360 dagen

MMI (Moeder kan ik vragen)-bericht

Capaciteit [Entitlement tags en tellingen]

Clientvenster

Identificatiecode van productinstantie

Cisco Signalering N#

Handtekening [MMI ondertekend door ID cert]

MMI-respons

Handtekening

Status

verstrijken

aanspraken

Loganalyse

Registratie

23:43:53,400 277058 [RubyThread-6: file:/opt/CUSP/dsnrs/lib/cisco/ruby-gems-1.0.jar!/smart_agent.rb:161] DEBUG root - register ontvangen: id_cert_sn:970857, signat_cer:sub_ca_cert:2, renew_interval:155552000000

23:43:53,421 277079 [RubyThread-6: file:/opt/CUSP/dsnrs/lib/cisco/ruby-gems-1.0.jar!/smart_agent.rb:161] DEBUG root - succes van registratie met respons: {"signatuur"=><"type"=>"SHA256",

<deze registratie die door Cisco Cloud wordt ondertekend en na 1 jaar wordt verlengd >

Verificatie

13:48:25,614 1461205341 [RubyThread-1275: jar:file:/opt/CUSP/dsnrs/lib/cisco/ruby-gems-1.0.jar!/gems/rufus-scheduler-2.0.23/lib/rufus/sc/scheduler.rb:464] DEBUG root - Sending auth request msg met sudi:#<Sudi:0x531d9e>, hostname:se-10-66-75-64, signat_cert_sn:3, id_cert_sn:969365,product_product Bijvoorbeeld_id:c2d100c0-c268-49ad-ad8c-9519d2b823c2, rechten:[#<LicentieEntitlement:0x1de5cd2 @lister=#<Java: ComCiscoNeslaSmartLicentie: Entitlemento LuistenerImpl:0x16c1b44>, @right_tag="regid.2014-08.com.cisco.CUSP-5,1.0_8f106f12-4d11-44b7-8f36-f7aeaee3dfaa", @requested_count=2, @seller="8b f106f12-4d11-4b7-8f36-f7aeaee3dfaa", @requested_date=#<Date: 49322-04-19 (19735659j,0s,0n),+0s,-Infj)>, @right_versie="9.0", @display_name="ICV CUSP-5 aanroepen per seconde", @Description="ICV CUSP-5 aanroepen per seconde", @forcen_mode=:out_of_compliance, @days_left=-17206>]

13:48:28,516 1461208243 [RubyThread-6: file:/opt/CUSP/dsnrs/lib/cisco/ruby-gems-1.0.jar!/smart_agent.rb:161] DEBUG root - auth request ontvangen: start_date:14943737382539, compliance_status:OC, expres:7775673, retry_interval:43200

FTP om logbestanden van CUSP te verzamelen

1. Maak een gebruikersnaam en wijs privilege in CUSP CLI toe.

Voorbeeld:

cisco gebruiken

Gebruikersnaam cisco wachtwoord cisco

Gebruikersnaam voor cisco-groepsgebruikers van pfs

2. Gebruik een browser en type FTP:<CUSP SERVER IP ADRES>.

3. Navigeer naar CUSP/log/sml.log om toegang te krijgen tot de logbestanden.

Gerelateerde informatie

- Installatiegids voor Cisco Unified SIP Proxy release 9.1.x

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems