Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

VIP-architectuur

Hoe kunt u uw VIP identificeren

Een VIP-crashinformatie-bestand verkrijgen

Typen crashes

Pariteitsfouten

NACK aanwezig op de CyBus

VIP-crashes door software

BE-foutuitzondering

Meld VIP-crashes aan Cisco technische ondersteuning

Voordat u een TAC-case maakt

Te verzamelen informatie als u een TAC-case opent

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document bevat informatie om een VIP-crash (veelzijdige interfaceprocessor) te probleemoplossing.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan kennis te hebben van de meldingen uit het veld 7500 Series.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- VIP1

- VIP2-10

- VIP2-15

- VIP2-20

- VIP2-40

- VIP2-50

- FEIP2

- GEIP

- GEIP+

- VIP4-50

- VIP4-80

- VIP6-080

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

VIP-architectuur

Om een VIP-crash te interpreteren, is het belangrijk om eerst de basisarchitectuur van de VIP te begrijpen. Het getal in dit deel geeft het functionele blokschema van VIP2 weer, dat deze onderdelen bevat:

- Orion Reduction set computing (RISC) CPU en gekoppelde circuits, die Dynamic RAM (DRAM), L2 cache, RENO-toepassingsspecifieke geïntegreerde schakeling (ASIC) en Boot ROM bevatten.

- CyBus ASIC—Het onderdeel dat pakketten controleert en overdraagt tussen de VIP2 Static RAM (SRAM) en het systeempakketgeheugen (MEMD) over de CyBus of CxBus.

- Packet-geheugen ASIC—is verantwoordelijk voor het verplaatsen van pakketten tussen poortadapters en SRAM.

- Perifere Component Interconnect (PCI) bussen — Data paden tussen de poortadapters en VIP2 SRAM.

- Bridges-verantwoordelijk voor het isoleren van de individuele PCI bussen van de poortadapters.

De VIP2-microcode (firmware) is een afbeelding die kaart-specifieke software-instructies bevat. Een programmeerbaar alleen-lezen geheugen (PROM) apparaat op VIP2 bevat een standaard microcode boogbeeld dat het systeem helpt bij het vinden en laden van de microcodeafbeelding uit de Cisco IOS® softwarebundel of uit het Flash geheugen. De afbeelding met de microcode-opstart in de PROM initialiseert VIP2 en assisteert vervolgens het downloaden van de VIP2-microcodeafbeelding. Alle interfaces van hetzelfde type laden hetzelfde microcodebeeld, ofwel van de Cisco IOS-softwarebundel of van het Flash-geheugen. Hoewel het Flash geheugen meerdere microcodeversies kan opslaan voor een specifiek interfacetype, kan slechts één beeld bij opstarten laden.

De opdracht show controllers geeft de momenteel geladen en draaiende microcodeversie voor elke interfaceprocessor en VIP2 weer. De show startup-fig opdracht toont de huidige systeeminstructies voor het laden van microcode bij opstarten.

Wanneer u een probleemoplossing hebt ingesteld, kunt u het cijfer in deze sectie gebruiken als richtlijn om informatie te lezen uit een VIP-crashinformatie of het syscolus. Als voorbeeld, kijk naar deze syslog uitvoer die slechte pariteit toont wordt gevonden wanneer gelezen van VIP SRAM:

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 Nevada Error Interrupt Register = 0x2

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 PMA error register = 0046000000001000

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6    Packet Memory Read Parity error

!--- Bad parity is found when read from the VIP SRAM.

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6   PCI master address = 0460000

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 PA Bay 0 Upstream PCI-PCI Bridge, Handle=0

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 DEC21050 bridge chip, config=0x0

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6  (0x00): cfid   = 0x00011011

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6  (0x04): cfcs   = 0x02800147

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6  (0x08): cfccid = 0x06040002

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6  (0x0C): cfpmlt = 0x00010000

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6  (0x18): cfsmlt = 0x00010100

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6  (0x1C): cfsis  = 0x02807020

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6  (0x20): cfmla  = 0x01F00000

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6  (0x24): cfpmla = 0x0000FE00

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6  (0x3C): cfbc   = 0x00030000

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6  (0x40): cfseed = 0x00000000

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6  (0x44): cfstwt = 0x00000000

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6  (0x48): cfswac = 0x00FFFFFF

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6  (0x4C): cfpwac = 0x00FFFFFF

Apr 29 23:19:26: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 System reloaded by a fatal hardware error

Zoals u aan de aanbevelingen in het volgende gedeelte ziet, moet de VIP in deze uitvoer worden gevolgd en moet SRAM of VIP worden vervangen als er opnieuw een gelijkaardige crashes optreden.

Hoe kunt u uw VIP identificeren

U kunt de inhoud van adres 0x21 in EEPROM in de opdrachtoutput van de show controleren om het model van een VIP te controleren. De waarden die overeenkomen met elk VIP-type worden in deze tabel weergegeven:

Waarde

VIP

Type controller

0x14

VIP1

VIP-controller

0x15

VIP2 (VIP2-10, VIP2-15, VIP2-20, VIP2-40)

VIP2-controller

0x1E

VIP2-50

VIP2 R5K-controller

0x20

FEIP2

FEIP2-controller

0x21

GEIP

GEIP-controller

0x40

GEIP +*

GEIP+ controller

0x22

VIP4-80

VIP4-80 RM700-controller

0x31

VIP4-50

VIP4-50 RM5271 controller

0x4E

VIP6-080

VIP6-080 RM700B controller

Opmerking: De GEIP+ is gebaseerd op de VIP4-80. Alle verdere informatie in dit document over de VIP4-80 is ook van toepassing op de GEIP+.

Hierna volgt een voorbeeld:

Router#show diag 10

Slot 10:

Physical slot 10, ~physical slot 0x5, logical slot 10, CBus 0

Microcode Status 0x4

Master Enable, LED, WCS Loaded

Board is analyzed

Pending I/O Status: None

EEPROM format version 1

VIP2 R5K controller, HW rev 2.02, board revision D0

Serial number: 17090200  Part number: 73-2167-05

Test history: 0x00        RMA number: 00-00-00

Flags: cisco 7000 board; 7500 compatible

EEPROM contents (hex):

0x20: 01 1E 02 02 01 04 C6 98 49 08 77 05 00 00 00 00

0x30: 68 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Slot database information:

Flags: 0x4      Insertion time: 0x18C0 (00:29:13 ago)

Controller Memory Size: 32 MBytes DRAM, 4096 KBytes SRAM

Vanuit deze uitvoer kunt u zien dat deze VIP een VIP2-50 is.

Het verschil tussen een VIP2-10, VIP2-15, VIP2-20 en een VIP2-40 is de hoeveelheid DRAM en SRAM op elk gebied. De verschillende VIP2s (als ze niet zijn bijgewerkt) kunnen worden onderscheiden in de opdrachtoutput van de show diag door de geheugenconfiguraties die in deze tabel worden weergegeven:

Geheugen

VIP

8 MB DRAM/512 KB SRAM

VIP2-10

8 MB DRAM/1 MB SRAM

VIP2-15

16 MB DRAM/1 MB SRAM

VIP2-20

32 MB DRAM/2 MB SRAM

VIP2-40

Een VIP-crashinformatie-bestand verkrijgen

De informatie in het crashinformatie-bestand kan van onschatbare waarde blijken bij het oplossen van softwareproblemen of bij het diagnosticeren van de onderliggende oorzaak van systeemcrashes. Niet alleen bevat het crashinformatie-bestand loginformatie en een stackspoor voor de VIP, het bevat ook uitgebreide geheugen- en contextinformatie. Telkens wanneer een VIP crasht, probeert de VIP een crashinformatie-bestand te schrijven naar de Start van het RSP. Crashinfo-bestanden zijn in deze indeling opgeslagen:

crashinfo_vip_<slot#>_<data>_<time>

U kunt de opdracht dir uitgeven om VIP crashinfo files zoals hieronder weergegeven te vinden:

7500a#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-     3951876   Jan 01 2000 00:01:22  rsp-boot-mz.111-22.CA

2  -rw-      162641   Jun 21 2000 12:53:40  crashinfo_vip_0_20000621-125340

3  -rw-      162778   Jun 21 2000 13:00:10  crashinfo_vip_0_20000621-130010

7602176 bytes total (3324492 bytes free)

7500a#

Deze flitser van de router bevat twee VIP crashinformatie bestanden. Geef het showbestand of meer opdrachten uit om de inhoud van deze bestanden in overeenstemming met deze procedure te bekijken en op te nemen:

1. Start loggen met het eindprogramma.

2. Geef de term length 0 opdracht uit.

3. Geef de extra flitser op:<crashinfo bestandsnaam> opdracht.

4. De uitvoer naar een bestand opslaan.

Raadpleeg Informatie uit het bestand crashinformatie ophalen voor meer informatie over hoe u kunt werken met crashinformatie bestanden.

Als u de uitvoer hebt van een opdracht tonen technische ondersteuning (vanuit Enable Mode) van uw Cisco-apparaat, kunt u om mogelijke problemen en oplossingen weer te geven. U moet een geregistreerde klant zijn, inloggen, en JavaScript is ingeschakeld om deze te gebruiken .

U kunt de modus gebruiken om mogelijke problemen en problemen weer te geven. U moet een geregistreerde klant zijn, inloggen, en JavaScript is ingeschakeld om een uitvoertolk te gebruiken.

Typen crashes

VIP-crashes worden op basis van de oorzaak van de crash in verschillende categorieën ingedeeld. Als er een fout is gevonden die niet kan worden hersteld, dan crasht de VIP. Deze fouten kunnen het gevolg zijn van pariteitsfouten, software of hardware die een negatief ontvangstbericht (NACK) op CyBus of softwareproblemen veroorzaken. Deze sectie verschaft informatie over elk van deze fouttypen.

Als u de uitvoer hebt van een opdracht tonen technische ondersteuning (vanuit Enable Mode) van uw Cisco-apparaat, kunt u mogelijke problemen en oplossingen weer te geven . U moet een geregistreerde klant zijn, inloggen, en JavaScript is ingeschakeld om deze te gebruiken .

U kunt de modus gebruiken om mogelijke problemen en problemen weer te geven. U moet een geregistreerde klant zijn, inloggen, en JavaScript is ingeschakeld om een uitvoertolk te gebruiken.

Pariteitsfouten

VIP2-detectie van pariteitsfouten

Pariteitsfouten doen zich voor op een VIP wanneer de hardware de geldigheid van gegevens probeert te controleren door berekende pariteitswaarden te vergelijken met eerdere pariteitswaarden voor dezelfde gegevens. Een enkele bit flip in de gegevens kan een pariteitsfout opleveren. Wanneer u pariteitsfouten op een VIP diagnosticeert, is het belangrijk om elke locatie te begrijpen waar pariteit wordt gecontroleerd en waar pariteitsfouten mogelijk kunnen optreden. In dit schema wordt deze informatie beschreven. Raadpleeg ook Cisco 7500 VIP-foutenanalyse voor meer informatie over pariteitsfouten.

Zoals in dit diagram wordt getoond, zijn er zeven verschillende types van pariteitsfouten die op een VIP kunnen voorkomen. Merk op dat fouten van een andere bron kunnen worden ontvangen en mogelijk niet binnen de VIP zelf zijn ontstaan. De bron van de pariteitsfout kan zijn bij de Route/Switch Processor (RSP), een andere VIP of bij slecht ingestelde of defecte poortadapters. Om een VIP-crash te begrijpen, is het belangrijk om de bron van het ongeluk te diagnosticeren.

Het is ook belangrijk om te begrijpen dat gegevens met slechte pariteit door verscheidene van de parity controle apparaten op de VIP en Cisco 7500 Series router voor om het even welke lees- of schrijfverrichting kunnen worden gemeld. Als bijvoorbeeld VIP een pakje op een verzendwachtrij in een RSP leest in het RSP en er een pariteitsfout in het RAM van de RSP is, dan ziet u foutmeldingen van de MD ASIC op de RSP, CYA ASIC op de VIP en ook de PCI/pakketgeheugen ASIC op de VIP.

In dit schema is een analyse van de breuklijnen voor VIP-crashes te zien:

VIP4- en VIP6-pariteitsfouten en ECC-detectie

Gebruik VIP4-50, VIP4-80 en VIP6-80 voor het corrigeren van een enkele bit-fout en het corrigeren van een dubbele bit-bits foutcode (ECC) voor CPU-geheugen en pakketgeheugen. Beide zijn Synchronous Dynamic RAM (SDRAM). Er wordt één foutje in SDRAM gecorrigeerd en het systeem blijft normaal functioneren.

Meerbits pariteitsfouten bij getallen 2 of 3 in deze tabel zijn een fatale gebeurtenis die ECC multibit fouten veroorzaakt. Het interne geheugen van de CPU en de bussen in het systeem gebruiken de detectie van een enkele bit parity. Zoals hier wordt getoond, verschilt de architectuur van VIP4 en VIP6 van VIP2. Daarom worden sommige foutmeldingen niet gezien en worden andere foutmeldingen anders gerapporteerd dan in VIP2. In dit parity error sectie worden verschillen tussen VIP2, VIP4 en VIP6 aangegeven en uitgelegd.

Parfumering cachestratie-fout

Uitzonderingen in de pariteit van het cachegeheugen gebeuren wanneer slechte pariteit in de CPU of in het primaire gegevenscache wordt ontdekt. De pariteitsfout kan zijn opgetreden in de VIP DRAM, de DRAM-controller, de primaire cache of in de CPU zelf. Pariteitsfouten die op deze locatie worden ontdekt, worden ook aangeduid als processorgeheugenpariteitsfouten (PMPE’s). Deze fouten resulteren in een onmiddellijke krach van de VIP en de uitvoer lijkt op zowel VIP’s als RSP’s. Een waarde van twintig (sig=20) geeft aan dat er een uitzondering voor een cacheparity is opgetreden. De waarde van de tekening wordt weergegeven in de meldingen van het systeemlogboek voor het ongeluk.

Recente code biedt ook een betekenisvolle breedband zoals hier wordt getoond:

Oct 21 00:11:14.913: %VIP2-1-MSG: slot0 System reloaded by a Cache Parity Exception

Oct 21 00:11:14.913: %VIP2-1-MSG: slot0 System Reload called from 0x60125C8C,

context=0x60220930

Oct 21 00:11:14.913: %VIP2-1-MSG: slot0 System exception: sig=20, code=0x20025B69,

context=0x60220930

Informatie in het VIP crashinfo-bestand wijst ook op dezelfde parity error locatie in het primaire gegevenscache:

Error: primary data cache, fields: data,

virtual addr 0x6058A000, physical addr(21:3) 0x18A000, vAddr(14:12) 0x2000

virtual address corresponds to main:data, cache word 0

Low Data   High Data  Par    Low Data   High Data  Par

L1 Data :  0:0xFEFFFEFE 0x65776179 0x13 1:0x20536572 0x76657220 0x89

2:0x646F6573 0x206E6F74 0x9C 3:0x20737570 0x706F7274 0xF8

Low Data   High Data  Par    Low Data   High Data  Par

Mem Data:  0:0xFEFFFEFE 0x65776179 0x13 1:0x20536572 0x76657220 0x89

2:0x646F6573 0x206E6F74 0x9C 3:0x20737570 0x706F7274 0xF8

Een primaire cache of PMPE kan een voorbijgaande fout zijn. Als dit het eerste geval van een PMPE is, kan je het meestal veilig negeren. Als echter dezelfde VIP een tweede of volgende PMPE’s ervaart, moet u de VIP vervangen. Soms kan de vervanging van de DRAM zelf ook het probleem oplossen.

Opmerking—VIP4 en VIP6—Parity fouten die voorkomen in het CPU interne cache en in het CyAsic worden gedetecteerd als cache parity foutmeldingen. Er worden enkele bit parity fouten in het CPU-geheugen gecorrigeerd en er hoeft geen actie te worden ondernomen. Meerbits pariteitsfouten in het CPU-geheugen worden gedetecteerd als een multi-bits pariteitsfout in procmem. Het CPU-geheugen in de VIP moet worden vervangen wanneer er een fout in de pariteit van een procedé wordt gerapporteerd.

Oct 25 09:30:54.708: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot4 PMA error register1 00000000

00002000

Oct 25 09:30:54.716: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot4 Procmem ECC multi-bit error

Oct 25 09:30:54.724: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot4 PCI1 master address 00000000

Oct 25 09:30:54.732: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot4 PCI1 slave address 00000000

Oct 25 09:30:54.740: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot4 Latched Addresses

Oct 25 09:30:54.748: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot4 Procmem ECC multi-bit exception

addr 22220000 025F0860

Oct 25 09:30:54.756: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot4 Procmem ECC multi-bit exception

data 00000000 00000000

Oct 25 09:30:54.764: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot4 MPU addr exception/WPE address

00000000 00000000

Oct 25 09:30:54.772: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot4 MPU WPE addr/WPE data 00000000

00000000

Oct 25 09:30:54.780: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot4 ProcMem addr exception 0 0000000

Oct 25 09:30:54.788: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot4 Pakmem addr exception 00000000

Oct 25 09:31:15.824: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot4 System reloaded by a fatal

hardware error

Oct 25 09:31:15.836: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot4 caller=0x600BCE18

Oct 25 09:31:15.844: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot4 System exception: sig22,

code 0x0, context=0x60615F28

Pariteitsfout uit CyBus

Wanneer een VIP in het RSP van de MEMD downloads is en deze fouten worden gezien, duidt dit er gewoonlijk op dat een andere VIP een slechte pariteit aan de MEMD heeft, of dat de MEMD is beschadigd. Als de bron afkomstig is van de MEMD en hij verdergaat, moet u de RSP vervangen. Omgekeerd, als de bron van de slechte pariteit een andere VIP is, zou u moeten reseten en, indien nodig, de VIP vervangen die de slechte pariteit schrijft.

%VIP2-1-MSG: slot1 Nevada Error Interrupt Register 0x3

%VIP2-1-MSG: slot1 CYASIC Error Interrupt register 0x2020000C

%VIP2-1-MSG: slot1 Parity Error internal to CYA

%VIP2-1-MSG: slot1 Parity Error in data from CyBus

!--- Bad parity is received by the VIP from the CyBus.

%VIP2-1-MSG: slot1 CYASIC Other Interrupt register 0x200100

%VIP2-1-MSG: slot1 QE HIGH Priority Interrupt

%VIP2-1-MSG: slot1 CYBUS Error register 0xD001A02, PKT Bus Error register 0x0

%VIP2-1-MSG: slot1 PMA error register = 0070000440000000

%VIP2-1-MSG: slot1 Packet Bus Write Parity error

!--- The bad parity that was received from the CyBus is written to SRAM.

%VIP2-1-MSG: slot1 PCI master address = 0700004

%VIP2-1-MSG: slot1 PA Bay 0 Upstream PCI-PCI Bridge, Handle=0

%VIP2-1-MSG: slot1 DEC21050 bridge chip, config=0x0

%VIP2-1-MSG: slot1 (0x00): cfid = 0x00011011

%VIP2-1-MSG: slot1 (0x04): cfcs= 0x02800147

%VIP2-1-MSG: slot1 (0x08):cfccid = 0x06040002

%VIP2-1-MSG: slot1 (0x0C):cfpmlt = 0x00010000

%VIP2-1-MSG: slot1 (0x18): cfsmlt = 0x00010100

%VIP2-1-MSG: slot1 (0x1C): cfsis = 0x22807020

%VIP2-1-MSG: slot1 Received Master Abort on secondary bus

%VIP2-1-MSG: slot1 (0x20): cfmla = 0x01F00000

Opmerking: VIP4 en VIP6 geven dezelfde foutmeldingen weer over de pariteitsfout van CyBus, maar de pakketbus schrijft parity error bericht wordt niet weergegeven.

VIP I/O-controller en Reno Read Parity-fout

Zowel pariteitsfouten van de DRAM-controller als I/O-controller worden door de RENO ASIC gedetecteerd. Een pariteitsfout die afkomstig is van de DRAM-controller of de DRAM-controller wordt gerapporteerd als een uitzondering op cacheparity. Een pariteitsfout die is gedetecteerd door de I/O-controller wordt gerapporteerd, zoals in deze uitvoer wordt weergegeven. Vaak zijn door de I/O-controller gemelde pariteitsfouten elders ontstaan en worden ze, naast berichten van andere locaties, door de I/O-controller gerapporteerd.

Feb 17 23:03:04 cst: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 Reno read parity error - bytes 0 & 1

Feb 17 23:03:04 cst: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 PMA error register = 0080004000001000

Feb 17 23:03:04 cst: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 Packet Memory Read Parity error

Opmerking: De VIP4 en VIP6 geven deze foutmelding niet weer.

Pariteitsfout voor VIP-pakketgeheugen

PMA ASIC rapporteert een pakketgeheugengelezen pariteitsfout wanneer een pariteitsfout uit het pakketgeheugen (SRAM) op de VIP wordt gelezen. Deze fout wordt in het systeemlogboek gemeld zoals hieronder wordt weergegeven:

Oct 30 05:18:06.120: %VIP2-1-MSG: slot9 Nevada Error Interrupt Register = 0x22

Oct 30 05:18:06.120: %VIP2-1-MSG: slot9 PCI bus 0 parity error

Oct 30 05:18:07.120: %VIP2-1-MSG: slot9 PMA error register = 4080103C00004000

Oct 30 05:18:07.120: %VIP2-1-MSG: slot9 PCI Transmit Parity error

Oct 30 05:18:08.120: %VIP2-1-MSG: slot9 Packet Memory Read Parity error

U kunt ook aanwijzingen zien van een fout in de parity-leesmodus in het VIP-crashinformatie-bestand:

Nevada Error Interrupt Register = 0x2

PMA error register = 0046000000001000

Packet Memory Read Parity error

PCI master address = 0460000

SRAM parity fouten kunnen ook van voorbijgaande aard zijn, dus behandelen het eerste voorkomen op dezelfde manier als DRAM parity fouten. Als de fouten aanhouden, vervangt u de RAM of de VIP.

VIP4 en VIP6 Opmerking-Single bit parity fouten in het pakketgeheugen worden gecorrigeerd. Multi-bit parity fouten in het pakketgeheugen worden gedetecteerd als een pakmem ecc multi-bit parity fout. Het VIP-pakketgeheugen moet worden vervangen wanneer er een fout in een pakketparity wordt gemeld die door een computer wordt gemaakt.

%VIP4-80 RM7000-1-MSG: slot1 PMA error register0 = 0000000000002000

%VIP4-80 RM7000-1-MSG: slot1 Pakmem ECC multi-bit error

%VIP4-80 RM7000-1-MSG: slot1 PCI0 master address = 00000000

%VIP4-80 RM7000-1-MSG: slot1 PCI0 slave address = 00000000

%VIP4-80 RM7000-1-MSG: slot1 PMA error register1 = 0000000000000000

%VIP4-80 RM7000-1-MSG: slot1 PCI1 master address = 00000000

%VIP4-80 RM7000-1-MSG: slot1 PCI1 slave address = 00000000

%VIP4-80 RM7000-1-MSG: slot1 Latched Addresses

%VIP4-80 RM7000-1-MSG: slot1 Pakmem ECC multi-bit exception addr = 00012358 000000CA

%VIP4-80 RM7000-1-MSG: slot1 Pakmem ECC multi-bit exception data = 00000000 00040800

%VIP4-80 RM7000-1-MSG: slot1 MPU addr exception/WPE address = 00000000 00000000

%VIP4-80 RM7000-1-MSG: slot1 MPU WPE addr/WPE data = 00000000 00000000

%VIP4-80 RM7000-1-MSG: slot1 ProcMem addr exception = 00000000

%VIP4-80 RM7000-1-MSG: slot1 Pakmem addr exception = 00000000

VIP-pakketbus: schrijffout

PMA ASIC rapporteert een pakketbus het schrijven van parity fout wanneer een parity fout wordt geschreven in het pakketgeheugen. In dit voorbeeld is de VIP alleen de boodschapper en het probleem bestaat niet met het geheugen van deze VIP.

May 10 09:22:14.520: %VIP2-1-MSG: slot11 PMA error register = 2080002800800200

May 10 09:22:15.520: %VIP2-1-MSG: slot11 Packet Bus Write Parity error

Opmerking: De VIP4 en VIP6 geven deze foutmelding niet weer.

VIP PCI-bus: pariteitsfout

Pariteitsfouten kunnen worden gedetecteerd in PCI-bussen 1 en 2, die beide rechtstreeks interface met de poortadapters. Deze bussen worden samengesmolten met een derde PCI-bus, bus 0, waarop ook gelijkheidsfouten kunnen worden gedetecteerd. Pariteitsfouten die voortkomen uit een van de PCI-bussen worden meestal veroorzaakt door slecht zittende of defecte poortadapters. Elke keer dat u deze berichten in de syslog-uitvoer van een VIP-crash ziet, moet u de poortadapter opnieuw instellen om het probleem op te lossen.

PCI bus <num> parity error

PCI bus <num> system error

Detected Parity Error on secondary bus

Als het opnieuw opslaan van de poortadapter het probleem niet oplost, ligt het probleem bij de poortadapter of de VIP. Verplaats de poortadapter naar een andere baai en plaats een tweede poortadapter in de oorspronkelijke baai om problemen op te lossen. Dit wijst meestal op de betreffende hardware. Hier wordt een voorbeeld getoond:

Mar 16 19:34:54: %GEIP-1-MSG: slot9 Nevada Error Interrupt Register = 0x6

Mar 16 19:34:54: %GEIP-1-MSG: slot9 PCI bus 0 system error

Mar 16 19:34:54: %GEIP-1-MSG: slot9 PMA error register = 0080043800100000

Mar 16 19:34:54: %GEIP-1-MSG: slot9 PCI IRDY time-out

Mar 16 19:34:54: %GEIP-1-MSG: slot9 PCI master address = 0800438

Mar 16 19:34:54: %GEIP-1-MSG: slot9 PA Bay 0 Upstream PCI-PCI Bridge, Handle=0

Opmerking: dezelfde fouten treden op bij VIP4 en VIP6, maar de foutmelding is anders. Het wordt gedetecteerd als een PCI master parity fout en een PCI slave parity fout. Voer de volgende stappen uit als beschreven voor VIP PCI-bus: pariteitsfouten om dit probleem op te lossen.

00:00:44: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot1 PMA error register0 = 0000000001800000

00:00:44: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot1 PCI Master Parity error

00:00:44: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot1 PCI Slave Parity error

00:00:44: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot1 PCI0 master address = 00000000

00:00:44: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot1 PCI0 slave address = 00000000

00:00:44: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot1 PMA error register1 = 0000000000000000

00:00:44: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot1 PCI1 master address = 00000000

00:00:44: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot1 PCI1 slave address = 00000000

00:00:44: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot1 Latched Addresses

00:00:44: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot1 MPU addr exception/WPE address =

00000000 00000000

00:00:44: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot1 MPU WPE addr/WPE data =

00000000 00000000

00:00:44: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot1 ProcMem addr exception = 00000000

00:00:44: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot1 Pakmem addr exception = 00000000

VIP CYassive-pariteitsfout

Pariteitsfouten kunnen ook door de VIP worden gedetecteerd in de gegevens of het adres van een lees- of schrijfbewerking op de CyBus. Als dit voorkomt, ziet u de syslogoutput gelijkend op dit:

CYASIC Error Interrupt register 0x2020000C

Parity Error internal to CYA

Parity Error in data from CyBus

Gebruik deze informatie in combinatie met de informatie in het systeem logt om de ware bron van de fout te bepalen.

Opmerking: VIP4 en VIP6 geven dezelfde foutmeldingen weer als bij CyBus parity fouten.

NACK aanwezig op de CyBus

Wanneer de VIP probeert te schrijven naar een ongeldig adres in de MEMD, plaatst RSP een NACK op de CyBus voor die sleuf. Dit is meestal een softwareprobleem, maar kan ook een hardwareprobleem zijn. In deze uitvoer schrijft VIP bijvoorbeeld 4 bytes naar een ongeldig adres, zodat RSP een NACK op CyBus plaatst voor die sleuf.

%RSP-3-ERROR: CyBus0 error 10

%RSP-3-ERROR: command/address mismatch

%RSP-3-ERROR: bus command write 4bytes (0xE)

%RSP-3-ERROR: address offset (bits 3:1) 0

%RSP-3-ERROR: virtual address (bits 23:17) 000000

%VIP2-1-MSG: slot5 Nevada Error Interrupt Register = 0x1

%VIP2-1-MSG: slot5 CYASIC Error Interrupt register 0x20000003

%VIP2-1-MSG: slot5 Missing ACK on CyBus access

%VIP2-1-MSG: slot5 NACK present on CyBus access

%VIP2-1-MSG: slot5 CYASIC Other Interrupt register 0x0

%VIP2-1-MSG: slot5 CYBUS Error register 0x8001C48, PKT Bus Error register 0x0

%VIP2-1-MSG: slot5 System reloaded by a fatal hardware error

%VIP2-1-MSG: slot5 caller=0x60126C44

%VIP2-1-MSG: slot5 System exception: sig=22, code=0x0, context=0x60265C68

Zoals in deze uitvoer wordt getoond, plaatst het RSP echter ook een NACK op een VIP omdat het een slechte pariteit aan de MEMD probeerde te schrijven.

CYASIC Error Interrupt register 0x1B

Parity Error in data from Packet Bus

Parity Error internal to CYA

Missing ACK on CyBus access

NACK present on CyBus access

Wanneer een NACK op alle slots verschijnt, zoals in deze uitvoer wordt getoond, is het een hardwarefout. De scheidsrechter is defect en de kaartkooi moet worden vervangen.

Jan  1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot0 Nevada Error Interrupt Register =0x1

Jan  1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot0 CYASIC Error Interrupt register0x20000001

Jan  1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot0 NACK present on CyBus access

Jan  1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot0 CYASIC Other Interrupt register 0x0

Jan  1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot0 CYBUS Error register 0x8001A00,

PKTBus Error register 0x0

Jan  1 23:55:21: %VIP2-1-MSG: slot2 Nevada Error Interrupt Register = 0x1

Jan  1 23:55:21: %VIP2-1-MSG: slot2 CYASIC Error Interrupt register 0x20000001

Jan  1 23:55:21: %VIP2-1-MSG: slot2 NACK present on CyBus access

Jan  1 23:55:21: %VIP2-1-MSG: slot2 CYASIC Other Interrupt register 0x0

Jan  1 23:55:21: %VIP2-1-MSG: slot2 CYBUS Error register 0x800006A,

PKT Bus Error register 0x0

Jan  1 23:55:21: %VIP2-1-MSG: slot5 Nevada Error Interrupt Register = 0x1

Jan  1 23:55:21: %VIP2-1-MSG: slot5 CYASIC Error Interrupt register 0x20200001

Jan  1 23:55:21: %VIP2-1-MSG: slot5 NACK present on CyBus access

Jan  1 23:55:21: %VIP2-1-MSG: slot5 CYASIC Other Interrupt register 0x200000

Jan  1 23:55:21: %VIP2-1-MSG: slot5 CYBUS Error register 0x800006C,

PKT Bus Error register 0x0

Jan  1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot8 Nevada Error Interrupt Register = 0x1

Jan  1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot8 CYASIC Error Interrupt register 0x20000001

Jan  1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot8 NACK present on CyBus access

Jan  1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot8 CYASIC Other Interrupt register 0x0

Jan  1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot8 CYBUS Error register 0x8001B80,

PKT Bus Error register 0x0

Jan  1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot10 Nevada Error Interrupt Register = 0x1

Jan  1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot10 CYASIC Error Interrupt register 0x20000001

Jan  1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot10 NACK present on CyBus access

Jan  1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot10 CYASIC Other Interrupt register 0x0

Jan  1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot10 CYBUS Error register 0x8001C08,

PKT Bus Error register 0x0

Jan  1 23:55:21: %VIP2-1-MSG: slot2 System reloaded by a fatal hardware error

Jan  1 23:55:21: %VIP2-1-MSG: slot2 caller=0x6012640C

Jan  1 23:55:21: %VIP2-1-MSG: slot2 System exception: sig=22, code=0x0,

context=0x60265028

VIP-crashes door software

VIP-crashes, die niet zijn veroorzaakt door een van de redenen in dit document, worden het meest veroorzaakt door andere softwareproblemen. Deze crashes kunnen op verschillende manieren zichtbaar worden. Dit zijn algemene suggesties om het risico op VIP-crashes als gevolg van softwareproblemen te verminderen en om deze aan te pakken als ze zich voordoen:

- Zorg er altijd voor dat het Cisco IOS-softwarebeeld de VIP ondersteunt.

- Bewaar altijd de RSP-BOOT-afbeelding en het belangrijkste Cisco IOS-softwarebeeld in dezelfde versie.

- Zorg ervoor dat de VIP-configuratie en de poortadapter worden ondersteund door de huidige versie van Cisco IOS-software.

- Controleer de release opmerkingen voor het juiste Cisco IOS-softwarerelease en de geheugenvereisten.

Dit is een voorbeeld van een systeemloguitvoer van een VIP-crash als gevolg van een softwareprobleem:

Apr 18 17:13:33.884: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 System reloaded by a

Bus Error exception

Apr 18 17:13:33.892: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 caller=0x600BC974

Apr 18 17:13:33.900: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 System exception:

sig=10, code=0x408, context=0x605B51E0

Apr 18 17:13:33.912: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 $0 : 00000000,

AT : 605B0000, v0 : 00000001, v1 : FFFFFFFC,

Apr 18 17:13:33.924: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 a0 : 00000002,

a1 : 6042CEE0, a2 : 00000000, a3 : 6112FEC4,

Apr 18 17:13:33.936: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 t0 : 00000053,

t1 : 3400FF01, t2 : 00000000, t3 : FFFFFFFF,

Apr 18 17:13:33.948: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 t4 : 600BC9B0,

t5 : 000000F8, t6 : 00000000, t7 : 00000002,

Apr 18 17:13:33.956: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 s0 : 0C58BA24,

s1 : 00000064, s2 : 6112C7AC, s3 : 60560000,

Apr 18 17:13:33.964: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 s4 : 60560000,

s5 : 00000001, s6 : 6041433C, s7 : 60414310,

Apr 18 17:13:33.972: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 t8 : 00008945,

t9 : 00000000, k0 : 607F6CA0, k1 : 00000200,

Apr 18 17:13:33.980: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 gp : 6056AFC0,

sp : 6112FEC0, s8 : 60414460, ra : 6026EC4C,

Apr 18 17:13:33.988: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 EPC : 6026EAA0,

ErrorEPC : 800086B8, SREG : 3400FF03

Apr 18 17:13:33.996: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 Cause 00000408 (Code 0x2)

Apr 18 17:13:34.004: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 Traceback= 6026EAA0

6026E2E8 6009BAF4 6009BAE0

Apr 18 17:13:35.012: %DBUS-3-DBUSINTERRSWSET: Slot 0, Internal

Error due to VIP crash

Mogelijk het belangrijkste informatie die u kunt verkrijgen in het geval van een softwareprobleem, is het crashinformatie-bestand voor de VIP. Zie het gedeelte FineReader-bestand maken van een VIP-crashinformatie voor instructies om deze informatie op te nemen.

BE-foutuitzondering

VIP crasht vaak en wanneer u het crashinformatie-bestand bekijkt, ziet u dit bericht:

00:00:11: %LINK-3-UPDOWN: Interface POS1/0, changed state to up

IOBUS Error Interrupt Status register 0x0

Unexpected exception, CPU signal 10, PC = 0x602A7660

-Traceback= 602A7660 602AB238

De foutmelding CPU-signaal 10 betekent een foutmelding voor de bus. Busfouten kunnen software- of hardwareproblemen zijn. De tijdelijke oplossing voor dit probleem is om de module te herhalen en de router te controleren. Als de module blijft crashen nadat u de module hebt hervat, neemt u contact op met het TAC-Case Open Tool (alleen geregistreerde klanten) met het bestand van crashinformatie.

Meld VIP-crashes aan Cisco technische ondersteuning

Voordat u een TAC-case maakt

Het is een goed idee om met deze informatie een VIP-archiefbestand te maken voordat u een case opent. Voeg deze informatie toe in het veld Description van het TAC Case Open Tool (alleen geregistreerde klanten).

- Probleembeschrijving

- Uitvoer van de opdracht show versie

- Uitvoer van de opdracht Slaat-AG [x]

- Uitleg bestand crashinformatie

- Syslog-fragment

Verzamel vervolgens de informatie die u wilt verzamelen als U een TAC-case opent.

Dit is een voorbeeld van een crashsamenvatting bestand:

******problem description..

VIP crashed with parity errors.

The parity errors are being read by the SRAM, suspect the PA!

******show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) GS Software (RSP-PV-M), Version 11.1(29)CC1, EARLY DEPLOYMENT

RELEASE SOFTWARE (fc1)

V111_29_CC_THROTTLE_BRANCH Synced to mainline version: 11.1(29)CA

Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 13-Oct-99 02:21 by sharpd

Image text-base: 0x60010910, data-base: 0x60832000

ROM: System Bootstrap, Version 11.1(8)CA1, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

ROM: GS Software (RSP-BOOT-M), Version 11.1(29)CC1, EARLY DEPLOYMENT

RELEASE SOFTWARE (fc1)

attga711c7 uptime is 27 weeks, 11 minutes

System restarted by reload at 00:49:05 UTC Sun Oct 24 1999

System image file is "slot0:rsp-pv-mz.111-29.CC1", booted via slot0

Host configuration file is "cbb/al/ar-2", booted via tftp from 199.37.184.170

cisco RSP4 (R5000) processor with 262144K/2072K bytes of memory.

R5000 processor, Implementation 35, Revision 2.1 (512KB Level 2 Cache)

Last reset from power-on

G.703/E1 software, Version 1.0.

G.703/JT2 software, Version 1.0.

X.25 software, Version 2.0, NET2, BFE and GOSIP compliant.

Chassis Interface.

3 VIP2 R5K controllers (3 ATM).

3 ATM network interfaces.

123K bytes of non-volatile configuration memory.

20480K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).

8192K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).

******show diag slot 6

Slot 6:

Physical slot 6, ~physical slot 0x9, logical slot 0, CBus 0

Microcode Status 0x4

WCS Loaded

Board is disabled analyzed wedged

Pending I/O Status: None

EEPROM format version 1

VIP2 R5K controller, HW rev 2.02, board revision C0

Serial number: 12639078  Part number: 73-2167-05

Test history: 0x00        RMA number: 00-00-00

Flags: cisco 7000 board; 7500 compatible

EEPROM contents (hex):

0x20: 01 1E 02 02 00 C0 DB 66 49 08 77 05 00 00 00 00

0x30: 60 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Slot database information:

Flags: 0x295 Insertion time: 0x3AA4 (27w0d ago)

Controller Memory Size: 128 MBytes DRAM, 8192 KBytes SRAM

PA Bay 0 Information:

ENHANCED ATM OC3 PA (MM), 1 port

EEPROM format version 1

HW rev 2.00, Board revision A0

Serial number: 12366362  Part number: 73-2430-04

1 crash since restart.

Last crash context (Apr 29 2000 23:19:26):

Nevada Error Interrupt Register = 0x2

PMA error interrupt

PMA Error Register = 0046000000001000

Packet Memory Read Parity error

PCI master address = 0460000

$0 : 00000000, AT : 60179244, v0 : 601D337C, v1 : 0000AAAA

a0 : 604CF3E0, a1 : 604C8180, a2 : 00001182, a3 : 00000050

t0 : 00000800, t1 : 4E90424C, t2 : 00000001, t3 : 6014A620

t4 : 6016E220, t5 : 000000F8, t6 : 00000000, t7 : 00000000

s0 : 321735CC, s1 : 6052B508, s2 : 604C8180, s3 : 604CF3E0

s4 : 3226C120, s5 : 604D1440, s6 : 00000002, s7 : 00000CED

t8 : 34000000, t9 : 603C9930, k0 : 00000000, k1 : 00000002

gp : 60337700, sp : 603C0350, s8 : 00000001, ra : 601476E8

EPC : 601D337C, ErrorEPC : 800086B8, SREG : 3400E103

Cause 00000000 (Code 0x0): Interrupt exception

Traceback= 0x601D337C 0x601476E8 0x6014A674

******excerpt from crashinfo

Nevada Error Interrupt Register = 0x2

PMA error register = 0046000000001000

Packet Memory Read Parity error

PCI master address = 0460000

******excerpt from syslog

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 Nevada Error Interrupt Register = 0x2

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 PMA error register = 0046000000001000

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6     Packet Memory Read Parity error

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6     PCI master address = 0460000

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 PA Bay 0 Upstream PCI-PCI Bridge, Handle=0

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 DEC21050 bridge chip, config=0x0

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6  (0x00): cfid   = 0x00011011

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6  (0x04): cfcs   = 0x02800147

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6  (0x08): cfccid = 0x06040002

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6  (0x0C): cfpmlt = 0x00010000

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6  (0x18): cfsmlt = 0x00010100

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6  (0x1C): cfsis  = 0x02807020

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6  (0x20): cfmla  = 0x01F00000

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6  (0x24): cfpmla = 0x0000FE00

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6  (0x3C): cfbc   = 0x00030000

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6  (0x40): cfseed = 0x00000000

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6  (0x44): cfstwt = 0x00000000

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6  (0x48): cfswac = 0x00FFFFFF

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6  (0x4C): cfpwac = 0x00FFFFFF

Apr 29 23:19:26: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 System reloaded by a fatal hardware error

Te verzamelen informatie als u een TAC-case opent

Als u nog steeds hulp nodig hebt nadat u de stappen voor het oplossen van problemen in dit document hebt uitgevoerd en u een case wilt openen met Cisco Technical Support, zorg er dan voor dat u deze informatie bevat:

- De problemen oplossen die u hebt uitgevoerd voordat u de case opent

- Uitvoer uit de opdracht Technische ondersteuning tonen (in de modus inschakelen indien mogelijk)

- Uitvoer uit de opdracht logboek of console opneemt, indien mogelijk

- VIP-crashinformatie bestand

Hang de verzamelde gegevens aan uw case in een niet-zipped, onbewerkte tekstformaat (.txt). U kunt informatie toevoegen door deze te uploaden met behulp van het Case Query tool (alleen geregistreerde klanten). Als u geen toegang hebt tot het Case Query-gereedschap, kunt u de relevante informatie aan uw case toevoegen door deze te verzenden naar attach@cisco.com met uw casenummer in de onderwerpregel of uw bericht.
Opmerking: Als het mogelijk is, moet u de router niet handmatig opnieuw laden of starten met een stroomprogramma voordat u deze informatie verzamelt, aangezien dit belangrijke informatie kan veroorzaken om verloren te gaan die nodig is om de oorzaak van het probleem te bepalen.

Gerelateerde informatie

- 7500 Series meldingen uit het veld van router

- Informatie uit het crashinformatie-bestand ophalen

- Veelzijdige interfaceprocessorcodes

- Cisco 7500 VIP-foutenanalyse

- Hardware-probleemoplossing voor de Cisco veelzijdige interfaceprocessor (VIP)

- Categoriepagina voor routerondersteuning

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems