Inhoud

Inleiding

Wat zijn de verschillende MiniGBIC connecties typen en hun functies?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel is één in een serie om te helpen in de opstelling, het oplossen van problemen, en het onderhoud van Cisco MKB producten (voorheen Linksys Business Series).

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Q. Wat zijn de verschillende MiniGBIC connectiviteitstypen en hun functies?

A. MiniGBIC-modules, meer algemeen bekend als SFP (Small form Factor Pluggable)-modules, zijn hot-pluggable mediaconverters.

Model

Type media

Max. bereik (3)

Golflengte (nm)

Aansluiting

MFEBX1 (1)

SMF (2)

20 km

TX 1310 / RX 1550

LOC

MFEFX1

geldmarktfondsen

2 km

850

LOC

MFELX1

SMF

10 km

1310

LOC

MGBBX1 (1)

SMF (2)

20 km

TX 1310 / RX 1490

LOC

MGBLX1 (1)

SMF

10 km

1310

LOC

MGBLH1

SMF

40 km

1310

LOC

MGBSX1

geldmarktfondsen

500 m

850/

LOC

MGBT1

Kat 5e UTP

100 m

n

RJ45

(1) Beschikbaar kwartaal 2009.

(2) Ondersteun alleen simplex vezel (enkele streng).

(3) De afstanden zullen variëren op basis van de vezelinstallatie en de bedrijfsomgeving.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems