Inhoud

Dit is een testbericht om alle soorten afbeeldingen te controleren

Wat is manueel testen

Handmatig testen is een techniek om de software te testen die wordt uitgevoerd met behulp van de functies en functies van een toepassing. Bij handmatig testen van software test een tester de software door vooraf gedefinieerde testcases te volgen. In deze test maken testers testcases voor de codes, testen ze de software en geven ze het eindrapport over die software. Handmatig testen is tijdrovend omdat het door mensen wordt gedaan en er een kans is op menselijke fouten.

Elke nieuwe toepassing moet handmatig worden getest voordat het testen kan worden geautomatiseerd. Handmatig testen vereist meer inspanning dan het testen van automatisering, maar is noodzakelijk om de haalbaarheid van automatisering te controleren. Er is geen vereiste voor kennis van een testinstrument in handmatige testen.

In tegenstelling tot geautomatiseerd testen, is handmatig testen gebaseerd op vooraf gedefinieerde testcases en kan het tijdrovend zijn en vatbaar voor menselijke fouten. Om de nuances van handmatig testen onder de knie te krijgen en uw softwaretestvaardigheden te verbeteren, kunt u overwegen de Complete Guide to Software Testing & Automation van GeeksforGeeks te verkennen. Deze cursus biedt uitgebreide inzichten in handmatige testtechnieken, waardoor u betrouwbaardere en hoogwaardige software kunt leveren.

Typen handmatige tests

Er zijn verschillende methoden om handmatig testen uit te voeren, maar het is in grote lijnen ingedeeld in drie soorten handmatig testen:

1. Zwarte doos testen

In de Black Box Testing techniek controleert de tester of de QA-analist alleen de functionaliteit van de specifieke module of bepaalde methode of soms de gehele toepassing door de verschillende testcases handmatig te verstrekken. Hier zal de tester de invoer voor de toepassing geven en deze handmatig testen.

Als het de verwachte uitvoer retourneert, gaat de tester verder met een andere set ingangen en rapporteert hij alle resultaten aan het team. Als de invoer die de gebruiker handmatig heeft opgegeven tijdens het testen is mislukt, zal hij/zij dit probleem melden aan het ontwikkelteam.

Deze technieken omvatten zowel functionele als niet-functionele testen.

- Functioneel testen: In deze test test test engineer controleert of de functies van de toepassing werken volgens de gespecificeerde eisen. De tester verifieert dat het systeem doet wat het moet doen met de juiste vereiste voltooiing, op basis van de testcases. Functionele testen kunnen handmatig of geautomatiseerd worden uitgevoerd, afhankelijk van de behoeften van het project.

- Niet-functioneel testen: het richt zich op de software, alle begin-tot-eindprestaties, bruikbaarheid en andere kwaliteitsaspecten die niet direct betrekking hebben op specifieke functies. Dit omvat het testen van de toepassingssnelheid, betrouwbaarheid en gebruikerservaring om ervoor te zorgen dat deze aan de verwachte vereisten voldoet.

- Regressietesten: Dit testen wordt gedaan na codewijzigingen, updates of bugfixes om te controleren of de nieuwe code geen negatieve invloed heeft op de bestaande functies van de software die al goed werken. Omdat nieuwe code mogelijk bugs bevat of in strijd is met oude code, omvat regressietesten het opnieuw uitvoeren van eerdere testcases om te controleren of alles nog steeds werkt zoals verwacht. Dit type testen is cruciaal voor het handhaven van de stabiliteit van de software na updates.