Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Productnummer

Functies

Platform-ondersteuning

Configuratie

Gerelateerde informatie

Inleiding

De 1-poorts seriële WAN-interfacekaart (WIC-1T) biedt seriële verbindingen naar externe sites of bestaande seriële netwerkapparaten zoals Synchronous Data Link Control (SDLC)-concentrators, alarmsystemen en Packet-over-SONET (POS) apparaten.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Productnummer

WIC-1T

1-poorts seriële WAN-interfacekaart

Functies

- Eén seriële poort.

- Gebruikt de Cisco 60-pins "5-in-1" connector. Deze connector is DB-60 aan één uiteinde en kan V.35, RS-232, RS-449, X.21 of EIE-530 aan het andere uiteinde zijn, afhankelijk van uw behoeften

- Gebruik dezelfde bekabeling als Cisco 2500- en Cisco 7000 seriële poorten.

- Ondersteunt geen hot swap, maar er zal geen hardwareschade optreden als de voeding is ingeschakeld.

- Elke seriekaart heeft één LED, met het label CONN voor elke poort, die licht op wanneer de seriële poort is aangesloten. Wanneer de poort zich in de DTE-modus (Data Terminal) bevindt, geeft het CONN-LED aan dat Data Set Ready (DSR), Data Carrier Detect (DCD) en Clear To Send (CTS) zijn gedetecteerd. Wanneer de poort zich in de DCE-modus (Data Communication Equipment) bevindt, geeft deze aan dat terminal Ready (DTR) en verzoek om te verzenden (RTS) zijn gedetecteerd.

Platform-ondersteuning

Cisco IOS®-softwareondersteuning

Cisco 1600-software

Cisco 1700-software

Cisco 2600, 2600XM switch

Cisco 3600-software

Cisco 3631 switch

Cisco 2691, 3725, 3745

Carrier

Niet vereist

Niet vereist

Aan boord

NM-2W

NM-1E2W, NM-1E1R-2W, NM-2E2W

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

Niet vereist

Aan boord

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

Cisco IOS-softwareondersteuning

Alle Cisco IOS-versies

Alle Cisco IOS-versies

Alle Cisco IOS-versies

Alle Cisco IOS-versies

Cisco IOS-versie 12.2(13)T en hoger

Cisco IOS-versies 12.2(13)T, 12.2(11)YT en hoger

Max. snelheid sync

2,048 Mbps

2,048 Mbps

2,048 Mbps

2,048 Mbps

2,048 Mbps

2,048 Mbps

asynchrone Max. snelheid

15,2 Kbps

15,2 Kbps

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Bisync en Half-Duplex

Cisco IOS-versies 11.2(8)P en hoger

Alle Cisco IOS-versies

Alle Cisco IOS-versies

Cisco IOS-versies 11.2(4)XA, 11.3, 11.3T en alle 12.x

Cisco IOS-versie 12.2(13)T en hoger

Cisco IOS-versies 12.2(13)T, 12.2(11)YT en hoger

Opmerking: alle parameters die in deze tabel voor Cisco 1700 Series routers zijn ook van toepassing op Cisco 1800 Series routers.

Configuratie

Deze sectie verschaft een voorbeeldconfiguratie voor de WIC-1T interfacekaart.

Opmerking: Er worden hier geen parameters of opdrachten voor het inlijsten, blokkeren of linecode gebruikt. De WIC-1T interfacekaart heeft geen geïntegreerde CSU/DSU. U moet een externe CSU/DSU gebruiken.

Configuratie van de seriële interface zoals u een andere seriële interface zou gebruiken. Bijvoorbeeld:

maui-soho-01(config)#interface Serial 0

maui-soho-01(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0

maui-soho-01(config-if)#encapsulation ppp

maui-soho-01(config-if)#no shutdown

Als uw platform async ondersteunt, gebruik dan de fysieke laag async opdracht voor async modus. Een dergelijke toepassing is handig om een externe modem aan de router te verbinden. Raadpleeg het document 2-poorts asynchrone/synchrone WAN-interfacekaart (WIC-2A/S) voor een voorbeeld.

Gerelateerde informatie

- 1-poorts seriële en asynchrone snelle WAN-interfacekaarten voor Cisco 1800, 2800 en 3800 Series geïntegreerde services routers

- Cisco-koppelingsaansluitingen voor signalering

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems