Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Inloggen op MVS

Bepaal of TCP/IP actief is

Optie 1-Gebruik Display Active (DA)-opdracht

Optie 2-Bekijk de opdrachtingang van een TSO-console

TCP/IP-profiel bewerken en bladeren

Bepaal of CHPID online is

Bepaal of paden online zijn

Bepaal of de apparaten online zijn

Vary CHPID online of offline

Niet-linke paden of offline

Draadloze apparaten online of offline

Status controleren

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document biedt advies voor de configuratie van meerdere Virtual Storage (MVS) en OS/390.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke voorwaarden van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Inloggen op MVS

Volg deze stappen om aan te melden bij MVS:

In de meeste gevallen lijkt de initiële loginprompt hierop:

IKJ56700A ENTER USERID - CEMVS1

1. Voer de gebruikersID in die u voor deze sessie gebruikt wanneer u de melding ziet.

2. Voer alleen uw wachtwoord in en druk op Return wanneer u het hier weergegeven inlogpaneel Time Sharing Option Expression (TSO/E) ziet:

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- TSO/E LOGON -----------------------------------

Enter LOGON parameters below:

Userid    ===> CEMVS1

Password  ===>

Procedure ===> IKJACCNT

Acct Nmbr ===>

Size      ===> 4096

Perform   ===>

Command   ===>

Enter an 'S' before each option desired below:

-Nomail         -Nonotice        -Reconnect        -OIDcard

PF1/PF13 ==> Help    PF3/PF15 ==> Logoff    PA1 ==> Attention    PA2 ==> Reshow

----------------------------------------------------------------------------------

Voer een vraagteken (?) in om het even welk ingangsveld in om context-gevoelige hulp aan te vragen.

3. Selecteer een optie.

Typ het referentie-label van een paneel na de opdrachtmelding ("Select Option ==>") en druk op Return om een selectie te maken.

-------------------------------------------------------------------------------

BIG COMPANY INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===>

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

Opmerking: de instructies in dit document zijn gebaseerd op dit eerste paneel, dat het paneel is dat in de meeste implementaties voorkomt.

Dit en de resterende TSO-panelen kunnen sterk verschillen. Maar ze variëren per winkel. Als u geen keuzes vindt die vergelijkbaar zijn met de keuzes die onder de PDF-functies worden genoemd in het paneel dat in Stap 3 van Meld-inloggen op MVS wordt weergegeven, zoekt u een keuze op uw paneel die PDF of ISPF wordt genoemd, en selecteert u deze.

N.B.: Als de selecties van de programmafunctie (PF) die op de onderkant van het paneel in Stap 3 van Meld aan MVS worden weergegeven niet op uw paneel verschijnen, typt u PFSHOW ON op de opdrachtregel en drukt u op Terugkeren om ze in te schakelen.

Om naar dit eerste paneel terug te keren nadat u naar andere panelen hebt uitgebreid, druk op F3, of de PF toets die aan "Einde" correspondeert. Elke keer dat u op de EndPF-toets drukt, beweegt u één paneel terug.

Bepaal of TCP/IP actief is

Volg deze stappen om te bepalen of TCP/IP actief is.

1. Selecteer in het eerste paneel de optie SDSF om het panelen van de Vertoning van het Systeem en de Verkenningsfaciliteit (SDSF) te bereiken. Selecteer in dit voorbeeld L2.

Opmerking: Als uw winkel geen SDSF gebruikt, kan er een optie zijn voor Interactive Operator Facility (IOF). De IOF-implementatie is vergelijkbaar met SDSF.

-------------------------------------------------------------------------------

BIG COMPANY INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===> L2

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

Het SDSF-menupaneel is het volgende scherm dat u ziet.

-------------------------------------------------------------------------------

V1R3M3 ------------------  SDSF PRIMARY OPTION MENU  --------------------------

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

Type an option or command and press Enter.

LOG       - Display the system log

DA        - Display active users of the system

I         - Display jobs in the JES2 input queue

O         - Display jobs in the JES2 output queue

H         - Display jobs in the JES2 held output queue

ST        - Display status of jobs in the JES2 queues

PR        - Display JES2 printers on this system

INIT      - Display JES2 initiators on this system

TUTOR     - Short course on SDSF (ISPF only)

END       - Exit SDSF

Licensed Materials - Property of IBM

5665-488 (C) Copyright IBM Corp. 1981, 1992. All rights reserved.

US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or

disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. Kies een van deze opties om te bepalen of TCP/IP actief is:

- Optie 1-Gebruik Display Active (DA)-opdracht

- Optie 2-Bekijk de opdrachtingang van een TSO-console

Optie 1-Gebruik Display Active (DA)-opdracht

U kunt de actieve TCP/IP-processen weergeven om te bepalen of TCP/IP wordt uitgevoerd. Ga als volgt te werk:

1. Selecteer DA om actieve gebruikers van het systeem weer te geven.

2. Voer het voorvoegsel in* op de opdrachtregel.

Dit filters de lijst zodat de lijst slechts de TCP/IP processen toont. Als meer dan één TCP/IP-stack wordt uitgevoerd, worden er meerdere items vermeld. Als er geen entry verschijnt, kan dit betekenen dat TCP/IP niet actief is. Er is geen beperking op de naamgevingsconventie van de TCP stapel, zodat het onder een andere naam kan lopen.

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF DA CPAC  PAGING    1  SIO    19  CPU  96%         LINE 1-1 (1)

COMMAND INPUT ===> prefix tcpip*                               SCROLL ===> PAGE

NP JOBNAME  STEPNAME PROCSTEP JOBID    OWNER    C POS DP PGN REAL PAGING    SIO

TCPIP    TCPIP    TCPIP    STC05793 ++++++++   NS  71   5  483   0.00   0.00

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

Optie 2-Bekijk de opdrachtingang van een TSO-console

U kunt de opdrachtoutput van een TSO-console bekijken om te bepalen of TCP/IP actief is. Ga als volgt te werk:

1. Selecteer Log in om het systeemlogbestand (syslog) te bekijken.

Een scherm dat hierop lijkt, verschijnt:

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF SYSLOG   5636.109 CPAC DATE 12/08/94 LINE   1,240  COLUMNS   1  80

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

N 0000000 CPAC     94342 12:59:21.24 STC05835 00000010  ITP050I NO NETWORKS INIT

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.67          00000001  IST530I  AM GBIND   PEND

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.69          00000001  IST1051I  EVENT CODE = 0

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.71          00000010  IST1062I  EVENT ID = 000

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.76          00000001  IST314I  END

NC0000000 CPAC     94342 12:59:52.97 TSU05843 00000210  F TCPIP,DFLTAPPL,TSO

N 4040000 CPAC     94342 12:59:53.35 STC05793 00000010  MVPMVP079I MVP Default A

N 4000000 CPAC     94342 13:00:20.47 STC05849 00000010  ERB101I ZZ : REPORT AVAI

N 4040000 CPAC     94342 13:01:01.11          00000010  CSV210I LIBRARY LOOKASID

N 0200000 CPAC     94342 13:01:35.64 TSU05843 00000010  $HASP150 MILROY2  OUTGRP

N 0200000 CPAC     94342 13:01:50.54          00000010  $HASP160 PRT1     INACTI

N 4000000 CPAC     94342 13:02:25.26          00000001  IST530I  AM GBIND   PEND

N 4000000 CPAC     94342 13:02:25.36          00000001  IST1051I  EVENT CODE = 0

N 4000000 CPAC     94342 13:02:27.49          00000010  IST1062I  EVENT ID = 000

N 4000000 CPAC     94342 13:02:27.53          00000001  IST314I  END

N 4000000 CPAC     94342 13:03:01.88          00000001  IST590I  CONNECTIN  ESTA

N 0000000 CPAC     94342 13:03:12.44 TSU05843 00000210  IEA630I  OPERATOR MILROY

NC0000000 CPAC     94342 13:03:15.24 MILROY2  00000210  F T,Q

NR0000000 CPAC     94342 13:03:16.04 TSU05843 00000010  IEE345I MODIFY   AUTHORI

N 4000000 CPAC     94342 13:03:28.44          00000010  IST380I  ERROR FOR ID =

0100000 CPAC     00.18.50 STC05659 @05 ITP904E ITPECHO: ENTER NEW PARMS, 'U' OR

8000000 CPAC     19.56.40          *04 DSI803A CNM01    REPLY INVALID. REPLY WIT

******************************** BOTTOM OF DATA ********************************

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. Om de systeemmeldingen te bekijken, drukt u op F11 of op de PF-toets voor "Rechts".

De slang houdt een record bij van alle systeemmeldingen en opdrachtoutput die naar de exploitatieconcern gaat. Als u de regel niet ziet lezen ** Onder van gegevens ***, type M bij de Password Input prompt en druk op de PF-toets voor "Down" (in dit geval F8).

3. Als u klaar bent, geeft u de opdracht D A,L uit in de Password Input prompt. U moet het voorafgaande voorwaartse streepje [/] opnemen.

Deze opdracht geeft alle banen die op het MVS-systeem actief zijn weer.

4. Het snijscherm werkt niet automatisch bij; Druk op de PF-toets voor "Down" (in dit geval F8) totdat u de uitvoer van de display opdracht ziet.

De output ziet er zo uit:

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF SYSLOG   5636.109 CPAC DATE 12/08/94 LINE   1,240  COLUMNS   1  80

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

0210  D A,L

0010  IEE114I 13.04.13 94.342 ACTIVITY 884

0010   JOBS     M/S    TS USERS    SYSAS    INITS   ACTIVE/MAX VTAM     OAS

0010  00001    00016    00012      00018    00009    00012/00025       00000

0010   LLA      LLA      LLA      NSW  S  CNMNET   CNMNET   NET      NSW  S

0010   VLF      VLF      VLF      NSW  S  CNMPROC  CNMPROC  NETVIEW  NSW  S

0010   CNMPSSI  CNMPSSI  NETVIEW  NSW  S  APPC     APPC     APPC     NSW  S

0010   ASCH     ASCH     ASCH     NSW  S  JES2     JES2     IEFPROC  NSW  S

0010   TSO      TSO      STEP1    OWT  S  TPNSECHO TPNSECHO ITPECHO  OWT  S

0010   TPNSECHS TPNSECHS ITPECHO  OWT  S  TCPIP    TCPIP    TCPIP    NSW  S

0010   FTPSERVE FTPSERVE FTPSERVE NSW  S  TPNS2    T        GO       IN   S

0010   RMF      RMF      IEFPROC  NSW  S  RMFGAT   RMFGAT   IEFPROC  NSW  S

0010   ACCEPT   S1                IN   J

0010  CISCO02 OWT      LARRYP  OWT      LEP01   OWT      DSHIM   OWT

0010  VRAWAT  OWT      CISCO03 OWT      GLENN   OWT      CISCO06 OWT

0010  MILROY2 OWT      MURRAY1 OWT      CEMVS1  OWT      MURRAY2 OWT

******************************** BOTTOM OF DATA ********************************

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

U kunt zien dat TCP/IP op deze machine draait.

Het gebruik van deze methode om systeeminformatie te verkrijgen is gelijkaardig aan zijn op de systeemconsole. Met deze methode moeten opdrachten echter worden voorafgegaan door een voorwaartse slash (/) zodat ze in het systeem kunnen worden weergegeven. Bovendien werkt het scherm niet automatisch bij met deze methode.

TCP/IP-profiel bewerken en bladeren

U moet deze informatie kennen om het TCP/IP-profiel te bewerken:

- Wat is de naam van de gegevensset voor het TCP/IP-profiel?

- Is de TCP/IP-profielset geregistreerd? Zo niet, wat is dan het Volume Serienummer (VOLSER) van het Direct Access Storage Devices (DASD) waarop het is aangesloten?

- Hebt u autoriteit om het TCP/IP-profiel te wijzigen?

Met deze kennis kunt u deze instructies opvolgen:

1. Selecteer optie 3 om naar het paneel Hulpprogramma's te gaan en selecteer vervolgens optie 4 om naar het paneel Lijst met gegevensbestanden te gaan.

Het paneel ziet er hier ongeveer zo uit:

-------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- DATA SET LIST UTILITY -----------------------------

OPTION  ===>

blank - Display data set list *          P  - Print data set list

V     - Display VTOC information only    PV - Print VTOC information only

Enter one or both of the parameters below:

DSNAME LEVEL  ===>

VOLUME        ===>

INITIAL DISPLAY VIEW     ===> VOLUME   (VOLUME,SPACE,ATTRIB,TOTAL)

CONFIRM DELETE REQUEST   ===> YES      (YES or NO)

* The following line commands will be available when the list is displayed:

B - Browse data set      C - Catalog data set      F - Free unused space

E - Edit data set        U - Uncatalog data set    = - Repeat last command

D - Delete data set      P - Print data set

R - Rename data set      X - Print index listing

I - Data set information M - Display member list

S - Information (short)  Z - Compress data set     TSO cmd, CLIST or REXX exec

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

De naam van de gegevensset die u voor het TCP/IP-profiel krijgt, is samengesteld uit data set name Qualifier Qualifier (..). Beschouw de eerste kwalificeerpunten als directories, en de laatste kwalificatiepunt als de naam van het bestand in die map. Wanneer u bij de "DSName Level"-prompt een equalifier invoert, worden alle gegevenssets weergegeven die met die kwalificatieversterker beginnen. Als u daarom de naam van de gehele gegevensset typt, wordt slechts één bestand weergegeven.

2. Voer de naam van de gegevensset in na de melding DSName Level.

Als u alleen "TCPIP" (de hooglevel Qualifier) invoert, lijkt de output hierop:

-------------------------------------------------------------------------------

DSLIST - DATA SETS BEGINNING WITH TCPIP ---------------- CHARS 'PROFILE' FOUND

COMMAND ===>                                                  SCROLL ===> PAGE

COMMAND      NAME                                      MESSAGE          VOLUME

-------------------------------------------------------------------------------

TCPIP.V2R2M1.PROFILE.TCPERROR                                  CSCNCP

E        TCPIP.V2R2M1.PROFILE.TCPIP                                     CSCCAT

TCPIP.V2R2M1.SEZACMAC                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZACMTX                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADBRM                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADPIL                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIL                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIM                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIP                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.TELNETSE.TCPXLBIN                                 CSCCAT

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

Opmerking: De afbeelding is een lijst met alle namen van de gegevensset die beginnen met de hoge kwalificator, TCPIP. Om een bepaald TCP/IP-profiel te bekijken, plaatst u een B of een E in het veld Opdracht van dit scherm om het profiel te selecteren.

- Als u een B invoert, kunt u door het TCP/IP-profiel bladeren, maar u kunt geen wijzigingen aanbrengen.

- Als u een E invoert, kunt u het TCP/IP-profiel bewerken, mits u daartoe de bevoegdheid hebt. Alle wijzigingen die u aan het TCP/IP-profiel aanbrengt, worden opgeslagen wanneer u op de PF-toets drukt die overeenkomt met "Exit".

Als u per ongeluk wijzigingen aanbrengt die u niet wilt opslaan, typt u annuleren na de melding Opdracht.

Bepaal of CHPID online is

Volg deze stappen om te bepalen of het Channel Path Identifier (CHPID) online is.

1. Geef de opdracht D M=DEV(XXX) ( XXX is het te controleren apparaatnummer) vanaf de systeemconsole uit.

De output ziet er zo uit:

0210  D M=DEV(580)

0010  IEE174I 12.48.28 DISPLAY M 813

0010  DEVICE 580   STATUS=ONLINE

0010  CHP                   05 15 25 35

0010  PATH ONLINE           Y  Y  Y  Y

0010  CHP PHYSICALLY ONLINE Y  Y  Y  Y

0010  PATH OPERATIONAL      N  Y  N  N

2. Vind het CHPID-nummer in kwestie en vind de rij CHP fysiek online.

De online productie van CHP toont fysiek of CHPID online of offline is. Let op "Y" in dit voorbeeld.

Bepaal of paden online zijn

Om te bepalen of de paden voor een bepaald apparaat online zijn, volgt u deze stappen:

1. Geef de opdracht D M=DEV(XXX) (XXX is het te controleren apparaatnummer) vanaf de systeemconsole uit.

De output ziet er zo uit:

0210  D M=DEV(580)

0010  IEE174I 12.48.28 DISPLAY M 813

0010  DEVICE 580   STATUS=ONLINE

0010  CHP                   05 15 25 35

0010  PATH ONLINE           Y  Y  Y  Y

0010  CHP PHYSICALLY ONLINE Y  Y  Y  Y

0010  PATH OPERATIONAL      N  Y  N  N

2. Vind het CHPID-nummer in kwestie en vind vervolgens het rij Pad online.

De online uitvoer van het pad toont of het pad online of offline is. Let in dit voorbeeld op de Y.

Bepaal of de apparaten online zijn

Om te bepalen of een apparaat online is, geef de opdracht D U,,XXX,2 vanaf de systeemconsole uit. (XXX verwijst naar het eerste van de twee Gemeenschappelijke Link Access voor werkstations [CLAW]-apparaten.)

De output ziet er zo uit:

0210  D U,,,580,2

0010  IEE450I 12.50.16 UNIT STATUS 817

0010  UNIT TYPE STATUS  VOLSER VOLSTATE   UNIT TYPE STATUS  VOLSER VOLSTATE

0010  580  CTC  O                         581  CTC  O

De uitvoer die onder het veld Status staat, is een van deze items:

Uitvoer

Definitie

O

Online

OFFLINE

Offline

A

Toegewezen (aan een systeemtoepassing zoals TCP/IP toegewezen)

A-BSY

Toegewezen Busy (toegewezen aan en in gebruik door een systeemtoepassing zoals TCP/IP)

Vary CHPID online of offline

Om de CHPID online te variëren geeft u de opdracht CF CHP (XX), ONLINE uit de systeemconsole uit. (XX is de CHPID die online moet worden gewijzigd.) Wacht tot deze opdracht wordt uitgevoerd om er zeker van te zijn dat het voltooid is.

Om CHPID offline te variëren, geeft u de opdracht CF CHP(XX), OFFLINE uit op dezelfde manier.

Niet-linke paden of offline

Als u het pad naar een apparaat online wilt wijzigen, geeft u de opdracht V PATH (XXX-YY,ZZ), ONLINE, vanuit de systeemconsole uit. (XXX is het eerste van de twee CLAW-apparaten, YY is het tweede van CLAW-apparaten en ZZ is het pad dat online moet worden gewijzigd.) Wacht tot deze opdracht wordt uitgevoerd om er zeker van te zijn dat het voltooid is.

Als u het pad naar een apparaat offline wilt wijzigen, geeft u de opdracht V PATH (XXX-YY,ZZ) en OFFLINE op dezelfde manier uit.

Draadloze apparaten online of offline

Als u de apparaten online wilt wijzigen, geeft u de opdracht V XXX-YYY, ONLINE uit de systeemconsole uit. (XXX is het eerste van de twee CLAW-apparaten en YYY is het tweede van de CLAW-apparaten.) Wacht tot deze opdracht wordt uitgevoerd om er zeker van te zijn dat het voltooid is.

Om de apparaten offline te variëren, geeft u de opdracht V XXX-YYY uit, OFFLINE op dezelfde manier.

Status controleren

Volg deze stappen om de status van de kanaalinterfaceprocessor (CIP) te controleren.

1. Selecteer in het eerste paneel de optie die u naar het opdrachtpaneel brengt (6, in dit voorbeeld).

-------------------------------------------------------------------------------

CISCO SYSTEMS INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===> 6

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

Het TSO Opdracht Processor paneel wordt hierna weergegeven.

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------  TSO COMMAND PROCESSOR  -----------------------------

ENTER TSO COMMAND, CLIST, OR REXX EXEC BELOW:

===> netstat devlinks

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. Geef de opdracht netstat links uit na de "==>" prompt en druk op Return.

Het systeem geeft de responsinformatie direct op het scherm weer. Druk op Return wanneer "***" in het display verschijnt.

Opmerking:  "***" is gelijk aan "—More—".

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------  TSO COMMAND PROCESSOR  -----------------------------

ENTER TSO COMMAND, CLIST, OR REXX EXEC BELOW:

===> netstat devlinks

MVS TCP/IP Netstat V2R2.1

Device CIP1              Type: CLAW        Status: Ready

Queue size: 0            Address: 0580

Link CHIP1            Type: IP          Net number: 1

***

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

Deze uitvoer geeft de status van het CLAW-apparaat en andere informatie die betrekking heeft op het CIP.

Raadpleeg de opdracht Netstat voor meer informatie over de opdracht Opdracht in het document.

Gerelateerde informatie

- Technologische ondersteuning

- Productondersteuning

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen