Inhoud

Inleiding

Wat zijn de opties om HyperFlex-servers om te vormen als reguliere FI-beheerde of standalone UCS-servers?

Stations

Product-ID of PID

M6-persoonlijkheid

Voor UCS M-beheerde servers

Voor standalone servers (HX Edge of reeds geconverteerd naar standalone)

Ondersteuning

Inleiding

In dit document worden de opties beschreven voor het hergebruik van HyperFlex-servers voor verschillende doeleinden als men besluit om weg te gaan van het HyperFlex-platform. Dit is van toepassing op de Unified Computing System (UCS)-knooppunten in standaard HyperFlex (HX)-clusters, stretch clusters en Edge-clusters.

Wat zijn de opties om HyperFlex-servers om te vormen als reguliere FI-beheerde of standalone UCS-servers?

HyperFlex-servers kunnen met deze voorbehouden worden gebruikt als een reguliere UCS-server:

Stations

In HyperFlex verzorgt de opslagcontroller Virtual Machine (VM) de verwerking van de schijven en redundantie in de doorvoermodus. HX-knooppunten worden geleverd met een Serial-Attachments SCSI (SAS) Host Bus Adapter (HBA) schijfcontroller, wat betekent dat de schijven aan het besturingssysteem worden aangeboden als Just a Bunch of Disks (JBOD) en schijfredundantie moet worden verwerkt op OS-niveau.

Een HyperFlex-knooppunt heeft meerdere typen stations geïnstalleerd, dus dit is iets om in gedachten te houden met betrekking tot uw gebruikscase en opstartvolgorde.

- huishouding

- Capaciteit

- Cachegeheugen

- Opstarten/systeem (SD-kaart op M4, M.2 SSD op M5 en M6)

Product-ID of PID

Aangezien M4- en M5 HyperFlex-knooppunten verschillende PID’s hebben, is het mogelijk dat ze niet worden weergegeven in een compatibiliteitsmatrix voor het product waarvoor u de server wilt gebruiken. Over het algemeen zijn de servers gelijk aan hun Unified Computing System (UCS)-variant van dezelfde generatie en hetzelfde type.

Voor sommige producten is een specifieke gekwalificeerde Host Bus Adapter (HBA) en Drives vereist die volledig worden ondersteund.

M6-persoonlijkheid

Voordat u overweegt om op M6 gebaseerde HX-servers een nieuwe bestemming te geven, kunt u overwegen om met uw accountmanager te praten, aangezien er opties kunnen zijn om deze knooppunten om te zetten naar de Cisco Compute Hyperconverged with Nutanix-oplossing.

M6-servers hebben een serverpersoonlijkheidsinstelling wanneer ze als HyperFlex-servers worden gebruikt. Ze hebben geen andere PID voor M4- en M5-servers.

Om de persoonlijkheid opnieuw in te stellen of te wissen, kunnen de vermelde stappen worden gebruikt.

Voor UCS M-beheerde servers

1. Secure Shell (SSH) naar UCS Manager (UCSM) IP

2. Toegang tot de specifieke server:

UCS-A# scope server <server-num>

3. Heeft toegang tot persoonlijkheid. Standaard is deze instelling 1 voor de HX-server:

UCS-A/server # scope personality 1

4. Controleer optioneel de ingestelde persoonlijkheid:

UCS-A/server/personality # show

5. De persoonlijkheid wissen:

UCS-A/server/personality # clear personality

6. De wijzigingen vastleggen en opslaan:

UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer

Voor standalone servers (HX Edge of reeds geconverteerd naar standalone)

1. SSH naar Cisco Integrated Management Controller (CIMC) IP.

2. Toepassingschassis.

C240-M6-01-CIMC# scope chassis

3. De persoonlijkheid wissen:

C240-M6-01-CIMC /chassis # clear-personality ?

<Personality Name> Name of personality to delete. Leave Empty if all personalities needs to be deleted

Ondersteuning

De UCS-hardware blijft ondersteund onder garantie of contract.

Houd in gedachten dat op M4 gebaseerde HX-knooppunten op 12 maart 2024 niet meer ondersteund werden.