Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Probleem

Oplossing

DNS/NTP niet bereikbaar

vCenter niet bereikbaar

Dubbele IP

Verbinding met host is mislukt

Automatische claim mislukt

Configuratie van associatie van serverprofiel mislukt

Taken mislukken: Monitor OS Boot

Taken mislukt: OVA controleren op Sha1

Taken mislukken: host toevoegen aan vCenter-cluster

Taken mislukken: configuratie van VM voor netwerkopslagcontroller is mislukt

Werkstroom is mislukt vanwege problemen met MTU

Taken mislukken: Softwarepakketten kopiëren naar Storage Controller-VM

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document worden veelvoorkomende probleemoplossingsscenario’s voor de implementatie van Hyperflex-clusters via Intersight beschreven.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Intersight

- HyperFlex Cluster-implementatie

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

De installateursworkflow van Intersight volgt de taak die in het diagram wordt gepresenteerd om een hyperlex-cluster te implementeren:

Taaknaam

Definitie

Voorbereiden op PreClusterInfoTask

Hiermee worden configuratiebestanden gegenereerd die de informatie bevatten die vereist is om het cluster te implementeren (bijvoorbeeld pad naar configuratiebestanden, software-YAML-bestand).

Validering van serverconfiguratie

Valideert de UCS-serverconfiguratie om ervoor te zorgen dat deze beschikt over de vereiste hardware- en firmware-configuratie (bijvoorbeeld: validatie van de schijfgrootte/PID, correcte NIC's, enzovoort).

Valideren voorafgaand aan configuratie

Valideert netwerkconfiguratie voordat de serverconfiguratie start (bijvoorbeeld DNS, NTP, vCenter bereikbaarheid, dubbele IP-controle)

Lokale ImageRepo-taak voorbereiden

Downloadt software-afbeeldingen (controller VM OVA, hxdp pakketten) naar de lokale image store. Deze taak maakt alleen deel uit van de workflow als deze wordt uitgevoerd in de omgeving van het aangesloten apparaat.

Taken voor serverconfiguratie

Voert de vereiste configuratie uit op de UCS-servers. Voor FI-Attachimplementaties betekent dit het maken en koppelen van de serviceprofielen.

Hypervisor ESXConfiguration-taak

Configureert het netwerkgedeelte op de hypervisor. Dit omvat het gebruik van Serial Over LAN om de uplinks aan het beheer vSwitch toe te voegen en het IP-adres, hostnaam en DNS/NTP-configuratie te configureren.

Validering vooraf

Voert validaties uit voordat de clusterimplementatie begint. De valideringen omvatten controles van de bereikbaarheid van het netwerk en verificatie dat de knooppunten nog geen deel uitmaken van een ander cluster.

Voorbereiden van implementatie van hypervisor

bereidt de hypervisor voor op de configuratie van de controller voor de virtuele machine (VM). Verkrijgt hostinformatie van ESXi en zorgt ervoor dat de juiste OS-parameters worden ingesteld.

Hypervisor-netwerktaak

Configureert het netwerkgedeelte op de ESXi-host. Omvat de configuratie van de verschillende vSwitches/poortgroepen op de host die nodig zijn om het cluster te laten werken.

Hypervisor software-updatetaak

Werkt software op de hypervisor bij, die bestaat uit de vereiste VIBs op de gastheer indien nodig.

Hypervisor datastore taak

Maakt indien nodig de datastore voor de controller-VM.

HyperFlex Controller-VM implementeren

Hiermee implementeert u de OVA van de opslagcontroller op de hypervisor, indien nodig.

ConfigVM-taak

Hiermee wordt het netwerkgedeelte op de controller-VM geconfigureerd, inclusief de configuratie van de vereiste parameters en de gegevens-/beheernetwerken.

SoftwareVMtask implementeren

Hiermee installeert u HXDP-pakketten op de VM's van de controller.

Collect NodeInfoTask

Verzamelt knoopinfo zoals UUID en IPs.

InventarisDataTask

Verstuurt inventarisgegevens naar de VM's die de controller beheren.

CreëerClusterValidatietaak

Voert validaties uit om ervoor te zorgen dat de controller-VM klaar is om zich bij het cluster aan te sluiten. Omvat MTU controles en verifieert opslagdiensten klaar zijn.

Cluster maken

Maakt het opslagcluster en neemt de controller-VM mee om alle knooppunten in het cluster samen te voegen.

PostInstallHost Config

Configureert de host nadat het cluster is geïmplementeerd. Omvat de wijziging van het ESXi-wachtwoord in het nieuwe wachtwoord dat in het HyperFlex Cluster Profile wordt geleverd.

PostInstallStorage controller voor VM-configuratie

Configureert de controller-VM's nadat het cluster is geïmplementeerd, de wijziging van het wachtwoord voor de controller opnemen in het nieuwe wachtwoord dat in het Hyperflex Cluster Profile wordt geleverd

ClusterAutoClaim-taak

De HyperFlex-cluster wordt naar de gebruikersaccount van Intersight verplaatst.

Probleem

Hier zijn de veelvoorkomende fouten die u kunt vinden in de clusterimplementatie:

Valideringsfouten/waarschuwing:

- Dubbele IP's (fout op dezelfde fabric interconnect, waarschuwing als overlap wereldwijd)

- Creatie van 2 knooppunten-clusters

- 2 voor gekozen replicatiefactor (aanbevolen wordt een datareplicatiefactor van 3 toe te passen)

Validering bij uitvoering:

- DNS, NTP niet bereikbaar

- vCenter is niet bereikbaar of onjuist aanmeldingsgegevens

- IP-adressen beheren die al in gebruik zijn

Implementatiefouten:

- Dezelfde data-VLAN’s voor twee verschillende clusters in hetzelfde L2-domein (uplink-switch)

- Cross-over link

- ESXi IP-configuratiefout (vanwege onjuiste ESXi-referenties)

Oplossing

Op basis van de taak die mislukt en de aangetroffen fout, kunt u de voorgestelde acties uitvoeren:

DNS/NTP niet bereikbaar

Validator_NTP_List, Status Code: 9 (FAILED), Message: There are no reachable NTP servers from list

Actie: Controleer het IP, indien onjuist het beleid wijzigen en herstart de workflow.

vCenter niet bereikbaar

"vCenter reachability and credential check : vCenter server is not reachable or invalid vCenter credentials."

Actie: Controleer de IP/referenties van vCenter, als het niet correct is, wijzig het beleid en start de workflow opnieuw.

Dubbele IP

“IP address x.x.x.x already in use. Please verify there are no duplicate IPs.”

Actie: Controleer of het IP al in gebruik is, wijzig het beleid en start de workflow opnieuw.

Verbinding met host is mislukt

failed in Task: 'Connection to host' with Error: 'Host(x.x.x.x) is not reachable via device connector.

Please check the VLAN ID, IP address and gateway settings.'

Actie: Controleer de VLAN/ IP/ Gateway, als het niet correct is, wijzig het beleid en start de workflow opnieuw.

Automatische claim mislukt

"failed to claim the HyperFlex device connector.

This cluster requires continued connectivity to Intersight to ensure Fault Tolerance is maintained.

The cluster cannot tolerate failures until this step is completed.  Please check the cluster connectivity to Intersight and perform a manual claim. "

Actie: de HyperFlex-cluster claimen zoals geschetst in de procedure voor apparaatclaiming en de workflow opnieuw opstarten.

Configuratie van associatie van serverprofiel mislukt

failed in Task: 'Failed to Configure Server Profile Association

Actie:

ESXi IP-configuratie gebeurt via consoletoegang via CIMC Serial Over LAN. Soms slaagt CIMC SoL er niet in om de console in de inlogprompt te krijgen. Controleer de CIMC-console naar ESXi via KVM en stel CIMC opnieuw in en start de workflow opnieuw.

Taken mislukken: Monitor OS Boot

Configuring CIMC server: failed in Task: 'Failed to Configure Server Profile Association.' with Error: 'failed in Task: 'Monitor OS boot' with Error: 'OS Installation has failed'\"}}}}'

Actie:

- Zorg ervoor dat het ESXi-wortelwachtwoord juist is

- Controleer voor een eerste installatie het fabriekswachtwoord.

- Zorg er voor dat u het fabriekswachtwoord uitschakelt als u het apparaat opnieuw installeert.

- Controleer op een storing in de SoL-toegang.

- Controleer of de verbinding met het apparaat is verbroken tijdens het opstarten van het besturingssysteem.

Als dit een nieuwe installatie is, zorg er dan voor dat het geleverde wachtwoord niet het standaardwachtwoord (Cisco123) is, zelfs nadat de radioknop voor het standaardwachtwoord in de fabriek is ingeschakeld.

Het resultaat van deze actie is dat de installateur kan inloggen op de ESXi maar het wachtwoord niet kan instellen omdat de sterkte van het standaardwachtwoord zwak is

Taken mislukt: OVA controleren op Sha1

Deploying Storage Controller VM on ESXi host: Failed in Task: “Verify OVA against Sha1"

Actie:

- Controleer of de ESXi geen DNS heeft geconfigureerd.

- Controleer of het ESXi-beheer van IP-subnettoegang geblokkeerd is voor Intersight-toegang.

Taken mislukken: host toevoegen aan vCenter-cluster

failed in Task: Add host to vCenter Cluster with Error: Try adding host manually to vCenter and retry. failed to add the host x.x.x.x with 3 attempts

Actie:

vCenter-versie moet hoger of gelijk zijn aan alle hosts in het cluster. Upgrade vCenter naar een hogere of gelijkwaardige ESXi-versie of verminder ESXi naar een lagere stabiele versie.

Taken mislukken: configuratie van VM voor netwerkopslagcontroller is mislukt

failed in Task: 'Check Network for Storage Controller VM Configuration Result' with Error: 'Configure networking failed with error: Error while connecting to ESXi host. Please check the connection and retry'

Actie:

De EXSI API-server reageert niet op tijd.

- Controleer of de host servicestatus actief is.

- Start ESXi opnieuw op en probeer de implementatie opnieuw.

Werkstroom is mislukt vanwege problemen met MTU

failed in Task: 'Verify Storage Cluster' with Error: 'id: 2 entityRef: id: x.x.x.x name: x.x.x cluster message: Could not ping x.x.x.x with MTU 9000 during failover test.

Verify the VLAN and MTU on the upstream switch is correct prior to continuing. severity: warning'

Actie:

Het Jumboframe is niet in alle paden ingeschakeld. Als het jumboframe is ingeschakeld, moet MTU-waarde 9216 in de uplink-switch worden geconfigureerd. Zorg ervoor dat de MTU is ingesteld op jumboframes in alle paden en start de workflow opnieuw

Taken mislukken: Softwarepakketten kopiëren naar Storage Controller-VM

failed in Task: 'Copying Software Packages to Storage Controller VM(outbound)' with Error: 'Unexpected failure during module execution.

Actie:

- Zorg ervoor dat er netwerkconnectiviteit is tussen SCVM en Intersight.

- Controleer of de vereiste poort is toegestaan in het netwerk.

- Raadpleeg de koppelingen vóór de installatie voor de netwerkvereisten.

Gerelateerde informatie

- Overzicht van HyperFlex-installatie

- HyperFlex-installatiehandleidingen

- HX Data Platform Preinstall Checklist

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems