Inhoud

Inleiding

Scenario

Vereisten

Gedetailleerde procedure

Hyperflex knooppunten

Opslagcontroller

Verouderde ESXi-hosts

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u HyperFlex (HX) datastore op niet-HX ESXi Hosts kunt monteren.

Scenario

- Migratie van de virtuele machine (VM) van een bestaande ESXi-cluster naar een HX-cluster.

- De VM moet naar een HX-datastore overstappen, aangezien bestaande datastores deel uitmaken van een bestaande opslagarray die wordt ontmanteld/hergebruikt.

Vereisten

- Toegang tot oudere ESXi-hosts en HX geconvergeerde knooppunten.

- Toegang tot opslagcontrollers.

- Verzeker u ervan dat Quality of Service (QoS) en jumboframes correct end-to-end worden geconfigureerd.

- Het Storage Data Network VLAN maakt gebruik van Platinum met een CoS-waarde (serviceklasse) van 5.

- Het VLAN voor opslaggegevens moet door de bestaande ESXi-hosts bereikbaar zijn.

- Verouderde ESXi-hosts moeten in staat zijn te pingelen, met behulp van jumboframes, het IP-adres van de HX Storage cluster gegevens (niet het IP-adres van het beheer).

Gedetailleerde procedure

Hyperflex knooppunten

Stap 1: SSH op één van de HX-knooppunten.

Voer het esxcfg-nas -l opdracht om een lijst op te stellen van de gemonteerde datastores.

[root@hx-esxi-01:~] esxcfg-nas -l

hx-nfs-1 is 192.168.255.254:hx-nfs-1 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

hx-nfs-2 is 192.168.255.254:hx-nfs-2 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

hx-nfs-3 is 192.168.255.254:hx-nfs-3 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

Stap 2:

Voer het  cat /etc/hosts opdracht en noteer de output voor het HX-cluster universeel unieke identificator (UUID). Zoek de lijn die het woord springpath bevat.

[root@hx-esxi-01:~] cat /etc/hosts

# Do not remove the following line, or various programs

# that require network functionality will fail.

127.0.0.1       localhost.localdomain localhost

::1             localhost.localdomain localhost

172.16.255.101  hx-esxi-01.cnmi.local hx-esxi-01

127.0.0.1       1234567890987654321-9876543210123456789.springpath 1234567890987654321-9876543210123456789

Opmerking: Het HX-cluster UUID komt overeen met de uitvoer uit de opdracht stcli cluster info.

root@SpringpathControllerABC7DEFGHI:~# stcli cluster info |less

entityRef:

type: cluster

id: <strong1234567890987654321-9876543210123456789

name: hx-cluster

config:

clusterUuid: 1234567890987654321-9876543210123456789

name: hx-cluster

Stap 3:

Voer het esxcli network firewall unload opdracht op alle HX geconvergeerde knooppunten.

[root@hx-esxi-01:~] esxcli network firewall unload

[root@hx-esxi-02:~] esxcli network firewall unload

[root@hx-esxi-03:~] esxcli network firewall unload

[root@hx-esxi-04:~] esxcli network firewall unload

Opslagcontroller

Stap 4: SSH voor één van de opslagcontrollers.

Voer het stcli security whitelist add --ips <vmkernel IP Address on the storage data network for legacy ESXi Hosts>  uit.

root@SpringpathControllerABC7DEFGHI:~# stcli security whitelist add --ips 192.168.255.201 192.168.255.202 192.168.255.203 192.168.255.204

Het vorige voorbeeld liet zien hoe je vier oudere ESXi hosts aan de whitelist kunt toevoegen.

Bekijk de witte lijst.

root@SpringpathControllerABC7DEFGHI:~# stcli security whitelist list

----------------------------------------

192.168.255.201

----------------------------------------

192.168.255.202

----------------------------------------

192.168.255.203

----------------------------------------

192.168.255.204

----------------------------------------

Verouderde ESXi-hosts

Stap 5: SSH voor elk van de nalatenschap ESXi-hosts.

Voer het vi /etc/hosts opdracht om het bestand te bewerken/etc/hosts.

[root@legacy-esxi-01:~] vi /etc/hosts

# Do not remove the following line, or various programs

# that require network functionality will fail.

127.0.0.1       localhost.localdomain localhost

::1             localhost.localdomain localhost

172.16.255.201  legacy-esxi-01.cnmi.local legacy-esxi-01

Stap 6:

Kopieer het bestand van het eerder genomen HX-knooppunt vanaf /etc/hosts/hosts-bestand en slaat de wijzigingen op in het bestaande ESXi-bestand.

[root@legacy-esxi-01:~] vi /etc/hosts

# Do not remove the following line, or various programs

# that require network functionality will fail.

127.0.0.1       localhost.localdomain localhost

::1             localhost.localdomain localhost

172.16.255.201  legacy-esxi-01.cnmi.local legacy-esxi-01

127.0.0.1       1234567890987654321-9876543210123456789.springpath 1234567890987654321-9876543210123456789

Stap 7:

Wijzig 127.0.0.1 naar het IP-adres van HX-clustergegevens.

[root@legacy-esxi-01:~] vi /etc/hosts

# Do not remove the following line, or various programs

# that require network functionality will fail.

127.0.0.1       localhost.localdomain localhost

::1             localhost.localdomain localhost

172.16.255.201  legacy-esxi-01.cnmi.local legacy-esxi-01

192.168.255.254 1234567890987654321-9876543210123456789.springpath 1234567890987654321-9876543210123456789>

Stap 8:

Voer het esxcfg-nas -a -o <host> -s <share_name> <datastore_name> uit.

[root@legacy-esxi-01:~] esxcfg-nas -a -o 1234567890987654321-9876543210123456789 -s 192.168.255.254:hx-nfs-1 hx-nfs-1

[root@legacy-esxi-01:~] esxcfg-nas -a -o 1234567890987654321-9876543210123456789 -s 192.168.255.254:hx-nfs-2 hx-nfs-2

[root@legacy-esxi-01:~] esxcfg-nas -a -o 1234567890987654321-9876543210123456789 -s 192.168.255.254:hx-nfs-3 hx-nfs-3

Stap 9:

Voer het esxcfg-nas -l opdracht om de HX datastore te bevestigen die met succes op de bestaande ESXi host is gemonteerd.

[root@legacy-esxi-01:~] esxcfg-nas -l

hx-nfs-1 is 192.168.255.254:hx-nfs-1 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

hx-nfs-2 is 192.168.255.254:hx-nfs-2 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

hx-nfs-3 is 192.168.255.254:hx-nfs-3 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

De HX datastores zijn nu gekoppeld aan de legacy ESXi-host.

Gerelateerde informatie

- Datastores beheren

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems