Inhoud

Inleiding

HyperFlex- en netwerkbeheerbeleid

Inleiding

Dit artikel zal uitleggen wat het beleid voor netwerkcontrole binnen UCS is en hoe het betrekking heeft op de werking van uw HyperFlex-cluster onder verschillende scenario's.

HyperFlex- en netwerkbeheerbeleid

Wat is het beleid voor netwerkcontrole? Het Network Control Policy (NCP) definieert de volgende functies en acties:

Cisco Discovery Protocol (CDP): Ingeschakeld of uitgeschakeld

MAC-registratiemodus: Alleen native VLAN’s of alle host-VLAN’s

Actie inzake Uplink Fail: Link Down of Waarschuwing

MAC-beveiliging - Forge: Sta toe of ontken

LLDP - verzending/ontvanger: Uitgeschakeld of ingeschakeld

Het HX-installatieprogramma maakt de volgende twee NCP's onder LAN / Policy / root / Suborganisatie / <HX Cluster name> / Network Control Policy /

HyperFlex Hyper-infra

HyperFlex HM

Het hierboven gedefinieerde beleid voor netwerkcontrole wordt gebruikt door de vNIC-sjablonen die door het HyperFlex-installatieprogramma zijn gemaakt. De vNIC-sjablonen zijn gesitueerd onder gelijktijdige LAN-/beleidslijnen / wortel-/suborganisatie / <HX Cluster name> / vNIC-sjablonen /

De volgende vNIC-sjablonen gebruiken de NCP HyperFlex-infrastructuur:

- hv-gmt-a

- hv-gmt-b

- hv-motie

- hv-beweging-b

- opslaggegevens

- opslaggegevens - b

De volgende vNIC-sjablonen gebruiken de NCP HyperFlex-vm:

- vm-netwerk

- vm-netwerk-b

Laten we opgaan bij NCP beleidsnamen HyperFlex-infra en de Action on Uplink Fail. Standaard wordt de Actie met betrekking tot de optie Verhoogd bedrijf ingesteld op Verband. Dit betekent dat de vNIC zal worden geïnstrueerd om in een lagere toestand te gaan wanneer de corresponderende (logische of fysieke) uplinks daalt. Als we naar het VIF-tabblad van een server gaan onder Apparatuur / Rack-Mounts / Server #, dan kunnen we zien welke uplink onze vNIC's gebruiken:

De vNIC's die Fabric Interconnect A gaan, zijn gefixeerd op Port-Channel 1. De vNIC's die Fabric Interconnect B gaan, zijn gefixeerd op Port-Channel 2. Als Port-Channel 1 wel is ingedrukt, worden de vNIC's die Fabric Interconnect A gebruiken geïnstrueerd om af te gaan. Als we inloggen bij vCenter, worden de bijbehorende VMNIC’s weergegeven.

Aangezien we nog steeds Port-Channel 2 hebben op Fabric Interconnect B, blijft het HyperFlex-cluster actief en actief. Dus wat gebeurt er als we ook Port-Channel 2 verliezen op Fabric Interconnect B.

Zoals u zou verwachten, zijn alle vNIC's in een Down Link-staat en zijn de bijbehorende VMNICS ook Down.

Aangezien alle VMNICS beneden zijn, is de verbinding met het ESXi-beheer verloren en zal de HyperFlex-cluster offline gaan omdat de opslagcontroller VM's niet langer met elkaar kunnen communiceren.

Het gebruik van virtuele poortkanalen, vPC, biedt de beste redundantie voor HyperFlex.  Op dit moment ondersteunen we het gebruik van waarschuwing niet in plaats van een link naar beneden. Er is een mogelijkheid dat verkeer wordt geblokkeerd en de netwerkredundantie van HyperFlex beïnvloedt.