Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Ondersteunde versies voor HX FI-attach clusterimplementaties

Intersight-connectiviteit

Andere vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Netwerkdiagram

Configuratiestappen

Verifiëren

Inleiding

Cisco Intersight vereenvoudigt de werking van datacenters door systeembeheer als een service te leveren, waardoor de noodzaak om eilanden van infrastructuur voor on-premise-beheer te onderhouden wordt verminderd.

Cisco Intersight biedt een installatiewizard voor het installeren, configureren en implementeren van Cisco HyperFlex-clusters — HX Edge en FI-aangesloten. De wizard maakt een pre-configuratiedefinitie van uw cluster, een HX Cluster Profile genaamd. Deze definitie is een logische weergave van de HX-knooppunten in uw HX-cluster en omvat-

- Beveiliging: referenties voor HyperFlex-cluster zoals controller-VM-wachtwoord, hypervisor-gebruikersnaam en wachtwoord.

- Configuratie — serververeisten, firmware, enz.

- Connectiviteit— stroomopwaarts netwerk, virtueel netwerk, enz.

Dit document bevat de stappen en schermopname van hoe u met intersight FI-Attached Hyperflex-clusters kunt implementeren.

Voorwaarden

Vereisten

Ondersteunde versies voor HX FI-attach clusterimplementaties

Samengesteld

Versie/release

M4, M5-servers

HX220C-M4S switch

HXAF220C-M4S switch

HX240C-M4SX switch

HXAF240C-M4S switch

HX220C-M5SX

HXAF220C-M5SX switch

HX240C-M5 SX switch

HXAF240C-M5SX switch

Apparaatconnector

Automatische upgrade door Cisco Intersight

Intersight-connectiviteit

Overweeg de volgende voorwaarden met betrekking tot intersight-connectiviteit -

- Zorg ervoor dat de apparaatconnector op de corresponderende UCS Manager-instantie correct is geconfigureerd om verbinding te maken met Cisco Intersight en wordt geclaimd.

- Alle apparaatconnectors moeten svc.ucs-connect.com correct oplossen en uitgaande geïnitieerde HTTPS-verbindingen op poort 443 toestaan.

- Hyperflex Installer versie tot 3.5(2a) ondersteunt het gebruik van een HTTP proxy, behalve wanneer het cluster opnieuw wordt ingezet en niet nieuw is vanuit de fabriek.

- Alle controller-VM-beheerinterfaces moeten download.intersight.com correct oplossen en uitgaande geïnitieerde HTTPS-verbindingen op poort 443 toestaan. De huidige versie van HX Installer ondersteunt het gebruik van een HTTP-proxy als directe internetconnectiviteit niet beschikbaar is, behalve wanneer de cluster opnieuw wordt ingezet en niet nieuw is vanuit de fabriek.

- De beoogde ESX-server, het HX-controllernetwerk en de vCenter-host moeten toegankelijk zijn via UCS Fabric Interconnect-beheerinterfaces.

- Vanaf HXDP release 3.5(2a) is het voor het installeren van Intersight niet nodig dat een in de fabriek geïnstalleerde controller-VM aanwezig is op de HyperFlex-servers. Deze eis blijft echter van toepassing als de verbinding met Intersight via een HTTP-proxy verloopt. Alle NIEUWE HX-servers kunnen as-is worden geïmplementeerd met een HTTP-proxy.

Andere vereisten

Softwarevereisten

Fysieke vereisten

Netwerkvereisten

Poortvereisten

Implementatieinformatie

Gebruikte componenten

- Cisco-onderschepping

- Cisco UCSM

- Cisco HX-servers

- Cisco HyperFlex HX

- ESXi van VMware

- VMware vCenter

Configureren

Netwerkdiagram

- Cisco Intersight biedt een eenvoudige manier om HyperFlex Clusters te implementeren door de HyperFlex Installer in alle edities van Cisco Intersight op te nemen.

Configuratiestappen

Stap 1. Meld u aan bij Cisco Intersight en selecteer de gebruikersaccount zoals hieronder wordt getoond-

Stap 2. Klik in het dashboard op het tabblad Apparaten in het rechter deelvenster.

Stap 3. Klik onder Apparaten op Een nieuw apparaat claimen

Stap 4. Meld u aan bij UCS Manager en blader naar Beheer -> Apparaatconnector. Klik op Instellingen om Toegangsmodus en Proxyconfiguratie te configureren

Stap 5. Blader in UCS Manager naar Beheer -> Apparaatconnector. Schakel knop Intersight Management in en krijg de apparaat-ID en de claimcode.

Stap 6. Gebruik op de Intersight-account de Claim Code en Device ID (vastgelegd in stap 5) om het apparaat te claimen. Nu wordt het domein van UCSM geclaimd.

Stap 7. Controleer onder Apparaten om te bevestigen dat het nieuwe domein "Verbonden" en "Gevraagd" toont. Controleer ook of u nu de optie hebt om UCSM UI en UCSM CLI vanaf Intersight te starten.

Stap 8. Klik onder Serviceprofielen op HyperFlex Cluster Profile maken

Stap 9. Configureer het serviceprofiel met de onderstaande stappen.

Algemene taken

Clusterconfiguratie - Beveiliging

Clusterconfiguratie - DNS, NTP en tijdzone

Clusterconfiguratie - vCenter-configuratie

Opmerking: - Voor vCenter Configuration is het raadzaam de vCenter Single-Sign-On Server over te slaan. Kijk onder documentpagina 27,

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/whitepaper-c11-740456.pdf

Clusterconfiguratie - Opslagconfiguratie

Clusterconfiguratie - automatische ondersteuning

Clusterconfiguratie - IP en hostnaam

Clusterconfiguratie - UCS M-configuratie

Clusterconfiguratie - Netwerk

Clusterconfiguratie - Externe opslag (optioneel)

Indien ingeschakeld: vul de VSAN-naam en VSAN-id in voor respectievelijk FI A en FI B.

Clusterconfiguratie - Proxy-instelling (optioneel)

Clusterconfiguratie - HyperFlex Storage Network

Stap 10. Selecteer de servers als onderdeel van Node Assignment.

Stap 11. Het IP-adres van Hypervisor IP en Storage Controller configureren en bevestigen voor de configuratie van het knooppunt,

Stap 12. Klik op Valideren en implementeren en controleer de voortgangsstatus en wacht tot de installatie is voltooid.

Stap 13. Controleer de voortgangsstatus en wacht tot de installatie is voltooid.

Stap 14. Controleer of het cluster ONLINE en GEZOND is en open het script post_install.py.

- SSH naar het IP-adres voor clusterbeheer en aanmelding met de gebruikersnaam voor <root> (HX 4.0 en hoger) of het wachtwoord voor de controller van de VM dat tijdens de installatie is opgegeven.

- Plakt het volgende commando in de Shell, en hit enter: hx_post_install

Verifiëren

Stap 1. Controleer de status van het serviceprofiel onder Serviceprofielen.

Stap 2. Bevestig onder Hyperflex Cluster de HX-cluster Health en andere gegevens.

Stap 3. Klik op de naam HX-2 en blader naar de profielgegevens, verifieer het volgende onder Details,

- IP-adres voor clusterbeheer

- VLAN-id voor opslag

- replicatiefactor

- Clustertype

Controleer de verschillende beleidsregels en nodegegevens onder Configuration.

Stap 4. Kruis Hyperflex Connect van Hyperflex Clusters op Intersight en controleer de clusterstatus van Hyperflex Connect.