Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Verifiëren

Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft de configuratie van Call Admission Control (CAC) voor Point-to-Point Protocol (PPP)/Virtual Private Dial-up Network (VPDN) en het algoritme dat door IOS wordt gebruikt om de maximale waarde te berekenen waarna de router de inkomende sessieverzoeken start. CAC is een vastberaden en geïnformeerd besluit dat wordt genomen voordat een netwerksessie wordt ingesteld en is gebaseerd op de vraag of de vereiste netwerkmiddelen beschikbaar zijn om een geschikte service voor een nieuwe sessie te bieden. De CAC functie kan als best practice worden gebruikt, vooral op een router die meerdere sites beëindigt.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan om kennis te hebben van de PPP/VPDN-sessieinstelling, dat wil zeggen de besturingsplane-pakketten die worden uitgewisseld om een PPP/VPDN-sessie te vormen.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Configureren

Call Admission Control is een methode om het aantal besturingsplane-pakketten te beperken waarop een router in een bepaald tijdsbestek reageert. De beperking kan worden gebaseerd op CPU-gebruik, totale sessielimiet of oproepen per seconde.

Om CAC in te schakelen moet de opdracht om een nieuw model te bellen altijd worden geconfigureerd.

CPU-gebruik

Om de voorwaarden voor een hoge CPU-lading te voorkomen, houdt de router op met het accepteren van nieuwe sessies wanneer het gebruik van de router CPU boven een specifieke waarde (in %) ligt.

Dit wordt ingesteld met Call Admission Cpu-limit 80 opdracht.

In dit voorbeeld zal de cpu-limiet van 80 betekenen inkomende oproepen worden gedaald wanneer het gemeten 5-seconden CPU-gebruik 80% of hoger is, die kunnen worden bepaald door de gesorteerde opdracht van het showproces cpu of het tonen van proces.

sessielimiet

Om een maximum voor het maximum aantal PPP/VPDN sessies in te stellen dat met de router kan worden vastgesteld, definieert u de limiet van de Call Admission Session op de router, deze kan worden ingesteld met de opdracht Beperking van de Call Admission Session 1000.

Nadat het aantal PPP/VPDN-sessies 10000 is bereikt, worden de inkomende sessieverzoeken ingetrokken totdat het aantal sessies minder dan 10000 bedraagt.

Sessielimiet

Om een maximum in te stellen voor het aantal sessieverzoeken zou de router moeten reageren op (per seconde) van verschillende klanten, wordt de sessielading op de router gedefinieerd via de aanspreekcontrole. De maximale sessielading wordt bepaald door gebruik te maken van de telefoontoegangsgrens van 1000 commando.

Gelijktijdig wordt de sessielading per tijdframe berekend (voorbeeld:  per seconde) voor PPP/VPDN wordt ook gedefinieerd. U kunt de sessielaag per tijdframe ook definiëren voor zowel PPP als VPDN tegelijkertijd. De opdracht die wordt gebruikt om de sessielaag per tijdframe te definiëren, is:

toegang tot de oproep 10 1

telefonietoelating vpdn 10 1

Deze waarden worden gebruikt om de oproepen per seconde tot toelating te berekenen.

oproepen per seconde berekening

De formule neemt deze parameters:

Beperking tot het opnemen van oproepen <A>

Call Admission/PPPoA/vpdn <B> <C>

A: Totale sessielading de router accepteert voordat u inkomende controlepakketten van PPPoE/PPPoA/VPDN laat vallen.

B: sessielagen per tijdframe (voorbeeld in 1 seconde)

C: levenslange lading.

Het aantal oproepen is gelijk aan: [ <A> / < < B> * ( <C> + 1}]

De "+1" wordt automatisch door de ASR1k toegevoegd om de callrate te berekenen. Als <C> = 1 is, dan voegt ASR 1 toe aan <C> en maakt ze 2.

Bijvoorbeeld:

maximum aantal bezoekers 1000

toegang tot de oproep 10 1

CPS = [1000/ {10 * (1 + 1)}] = 50 CPS

Verwante uitgangen

"Gedetailleerde statistieken voor de toelating tonen"

Belangrijke te controleren waarden:

1. Totale afgewezen oproepen

2. Totale aanvaarde oproepen

3. Huidige status van hardware CAC is

Router#show call admission statistics detailed

CAC New Model (SRSM) is ACTIVE

CAC statistics duration:  4294967(seconds)                               Total duration for which the CAC is Active

Total calls rejected 11388090, accepted 877611899                        Total number of rejected and accepted calls

Current hardware CAC status is: Not Dropping                             Indicates if the CAC is dropping calls

Total call Session charges: 350, limit 1000                              Current Session Charge and Limit set by CAC, If session                                                                                                                          charge is greater than Limit, CAC status will be dropping

CPU utilization: Five Sec Average CPU Load, Current actual CPU: 22%, Limit: 70%

CAC Events:

Reject reason          Times of activation   Duration of activation (secs)     Rejected calls

CPU-limit:                    2027                       687                        1927            Drops due to CPU utilization

SessionCharges:             11386163                  17488881                    11386163          Drops due to admission limit command

LowPlatformResource:           0                          0                          0              Drops due to low resources

Session Limit:                 0                          0                          0              Drops due to session-limit command

Total dropped FSOL packets at data plane: 847838073

IOSD_CPU_OVERLIMIT_DROPS:               239184

CPS_OVERLIMIT_DROPS:                    847598889

De opdracht om een samenvatting van deze opdracht te tonen is tonen de statistieken van de vraagtoelating. Voorbeeld van de opdracht:

Router#show call admission statistics

CAC New Model (SRSM) is ACTIVE

CAC statistics duration:  4294967(seconds)

Total calls rejected 13798084, accepted 863223739

Current hardware CAC status is: Dropping

Aanbevolen waarden voor ASR1000

RP1:

call admission new-model

call admission limit 600

call admission cpu-limit 65

call admission pppoe 10 1

call admission pppoa 10 1

call admission vpdn 10 1

Calls Per Second (CPS) = 30CPS

RP2:

call admission new-model

call admission limit 1000

call admission cpu-limit 80

call admission pppoe 10 1

call admission pppoa 10 1

call admission vpdn 10 1

Calls Per Second (CPS) = 50CPS

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.