Inhoud

Inleiding

Voordat u begint

Conventies

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Problemen oplossen

Opdrachten voor troubleshooting

Gerelateerde informatie

Inleiding

Deze configuratie ondersteunt externe gebruikers (bijvoorbeeld een thuisgebruiker of een reizende werknemer) die met een analoge inbelmodem verbonden zijn met het netwerk via V.90-protocol. Gebruikend een PC en een analoge modem, sluit de gebruiker door wijzerplaat-omhoog PPP aan op een BasisSnelle Interface (BRI) op een Cisco 3640 router. Een BRI biedt een snelle modemverbinding en kost minder dan een primaire interface (PRI).

Opmerking: Slechts twee asynchrone gebruikers kunnen in elke BRI tegelijkertijd bellen vanwege de kanaalbeperkingen op een BRI.

Voordat u begint

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Voorwaarden

Er zijn geen specifieke voorwaarden van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Deze configuratie is ontwikkeld en getest met behulp van de onderstaande software- en hardwareversies.

- Cisco 3640 switch

- Cisco BRI netwerkmodule (gebruik een van de volgende opties):

- NM-4B-S/T - 4-poorts ISDN BRI netwerkmodule, minimale versie 800-01236-03

- NM-4B-U - 4-poorts ISDN BRI met geïntegreerde NT-1 netwerkmodule, minimale versie 800-01238-06

- NM-8B-S/T - acht-poorts ISDN BRI netwerkmodule, minimale versie 800-01237-03

- NM-8B-U - acht-poorts ISDN BRI met geïntegreerde NT-1 netwerkmodule, minimale versie 800-01239-06

- Digitale modemnetwerkmodule (gebruik een van de volgende manieren: NM-6DM, NM-12DM, NM-18DM, NM-24DM of NM-30DM)

- LAN-interfacekaart

- Cisco IOS®-softwarerelease 12.0(2)XC

Zie de modem via ISDN BRI voor de documentatie van de Cisco 3640-router voor meer informatie over de minimale hardware- en softwarevereisten (bijvoorbeeld onderdeelnummers en revisienummers).

De informatie in dit document is gebaseerd op apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als u in een levend netwerk werkt, zorg er dan voor dat u de potentiële impact van om het even welke opdracht begrijpt alvorens het te gebruiken.

Achtergrondinformatie

Deze configuratie gebruikt een lokale gebruikerslijst voor toegangsbeveiliging op de Cisco router.

Hieronder bevinden zich de relevante delen van de uitvoer van de show versie met de Cisco IOS-softwareversie en de modemfirmware-versies die gebruikt worden om deze configuratie uit te voeren:

Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) 3600 Software (C3640-I-M), Version 12.0(5)XK1, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

System image file is "flash:c3640-i-mz.120-5.XK1"

MICA-6DM Firmware: CP ver 2310 - 6/3/1998, SP ver 2310 - 6/3/1998.

Gebruik het opdracht Show diag EXEC om het type hardware te bepalen dat in uw router geïnstalleerd is. De opdracht Show diag geeft het versienummer evenals het onderdeelnummer van de hardwaremodules in de router weer. Hieronder volgt het relevante gedeelte van de steekproefuitvoer uit de opdracht show diag EXEC:

maui-nas-04#show diag

Slot 1:

BRI (U) port adapter, 4 ports

Serial number 17156199 Part number 800-01238-06

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten die in dit document worden gebruikt, gebruikt u het IOS-opnamegereedschap

Netwerkdiagram

Dit document gebruikt de netwerkinstellingen die in het onderstaande schema zijn weergegeven.

Configuraties

Dit document maakt gebruik van de onderstaande configuraties.

Cisco 3640 switch

maui-nas-04#show run

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 10:11:43 CST Thu Apr 13 2000

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

service password-encryption

!

hostname maui-nas-04

!

aaa new-model

AAA authentication login default group tacacs+ local

AAA authentication ppp default if-needed group tacacs+ local

!

enable secret <deleted>

!

username admin privilege 15 password 7 0213100D52050024

!

modem country mica

!-- The country information is mandatory for the configuration to work

!

clock timezone CST -6

clock summer-time CST recurring

!

ip subnet-zero

ip domain-name maui-onions.com

ip name-server 172.22.53.210

!

isdn switch-type basic-ni

! --- Global ISDN switchtype

!

!

process-max-time 200

!

interface Loopback0

ip address 172.22.87.4 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Loopback1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0

ip address 172.22.80.4 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface BRI1/0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

isdn switch-type basic-ni

!

interface BRI1/1

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

isdn switch-type basic-ni

!

interface BRI1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

isdn switch-type basic-ni

!

interface BRI1/3

! --- Active BRI

no ip address

no ip directed-broadcast

isdn switch-type basic-ni

isdn spid1 51255511110101 5551111

isdn spid2 51255522220101 5552222

isdn incoming-voice modem

! --- Direct incoming voice calls to the modems ! --- Add the above command to all BRIs that will accept analog calls

!

interface Group-Async1

ip unnumbered Loopback0

! --- Loopback0 is assigned above

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

async mode interactive

peer default ip address pool default

! --- Use local pool defined below

ppp authentication pap

! --- Use PAP authentication

group-range 65 66

! --- Line range is configured below

!

router eigrp 69

network 172.22.0.0

!

ip local pool default 172.22.84.2 172.22.84.253

! --- IP address pool assignment

ip default-gateway 172.22.80.1

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.22.80.1

ip http server

ip http authentication local

!

tacacs-server host 172.22.53.201

tacacs-server key <deleted>

!

line con 0

transport input all

line 65 66

! --- This must match the group-range in the Group-Async Interface ! --- Use the show line command to determine which lines are to be configured for dialin

autoselect during-login

autoselect ppp

modem Dialin

line 67 70

line aux 0

line vty 0 4

password

!

ntp clock-period 17179861

ntp server 172.22.255.1 prefer

end

Verifiëren

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat uw configuratie correct werkt.

Bepaalde opdrachten worden ondersteund door het gereedschap Uitvoertolk, waarmee u een analyse van de opdrachtoutput kunt bekijken.

- toon isdn start - De status moet zijn:

layer 1 = active

layer 2 = MULTIPLE_FRAMES_ESTABLISHED

Als Layer 1 niet actief is, kan de kabeladapter of poort beschadigd zijn of niet aangesloten zijn. Als Layer 2 in een toestand van TEI_Assign heeft, heeft de router niet met de switch gesproken.

- Toon lijn - om de parameters van de lijnen te tonen. Gebruik de opdracht Lijnen weergeven om te beslissen welke lijnen voor inbellen moeten worden ingesteld.

- Tonen van gebruikers - om het lijnnummer, de verbindingsnaam, de nutteloze tijd, en de eindplaats te tonen.

- toon diag - om het type hardware te bepalen dat in uw router geïnstalleerd is.

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie waarmee u problemen met de configuratie kunt oplossen.

Opdrachten voor troubleshooting

Opmerking: Voordat u debug-opdrachten afgeeft, raadpleegt u Belangrijke informatie over debug-opdrachten.

- debug van modemactiviteiten - om modemlijnactiviteit op een toegangsserver te observeren.

- debug van modem csm - u kunt de call state machine gebruiken om oproepen op de modem aan te sluiten.

- debug ISDN Q931 - Controleer ISDN-verbindingen als gebruikersknop in om te zien wat er gebeurt met de ISDN-oproep (bijvoorbeeld als de verbinding wordt verbroken).

Gerelateerde informatie

- Modem via ISDN BRI voor Cisco 3640 router

- Ondersteuning van modem en andere asynchrone functies configureren

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen