Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Zijn de snelkiezerprofielen juist voor jou?

Contingstroomschema voor DDR-oplossing

Voordelen van snelkiezerprofielen via verouderde DDR.

Situatie in de steekproef

Beperkingen

Componenten voor snelkiezerprofiel

De betekenis van het bindingsproces met behulp van snelkiezerprofielen

Uitbel

Uitbel-stroomschema

Inbellen

Taakoverzicht van snelkiezerprofiel

Configuratievoorbeeld

Kiezerinterfaces configureren

Fysieke interfaces configureren

Bediening van snelkiezerprofielen controleren

Kiezerprofielen voor probleemoplossing

Nooit bellen

Inkomende oproepen verbinden niet goed

De verbinding wordt voortijdig verbroken of de verbinding wordt nooit verbroken

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document bevat tips voor het configureren van en het oplossen van kiesprofielen.

Voorwaarden

Vereisten

Lezers van dit document moeten op de hoogte zijn van:

- Verouderde DDR (dialer-kaarten en dialer-rotatiegroepen)

- PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) en Wachtwoordverificatie Protocol (PAP)

- Nummerherkenning (CLID) en DNIS-identificatieservice voor bellen

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de onderstaande software- en hardwareversies.

- Snelkiezerprofielen werden eerst geïntroduceerd in Cisco IOS® softwarerelease 11.2.

- De instructies in dit document zijn voor Cisco IOS-softwarerelease 12.0(7)T en hoger. Het gedrag van het kiesprofiel in vorige Cisco IOS-softwareversies wordt niet in dit document besproken.

- Vanwege veranderingen in de profielen van snelkiezers raden we u aan om Cisco IOS-softwarerelease 12.1 of hoger uit te voeren. Snelkiezerprofielen kunnen worden gebruikt met elke Cisco-router met een ISDN-interface.

De informatie in dit document is gebaseerd op apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als u in een levend netwerk werkt, zorg er dan voor dat u de potentiële impact van om het even welke opdracht begrijpt alvorens het te gebruiken.

Gebruik het Software Adviseur-gereedschap (alleen geregistreerde klanten) om te controleren of de Cisco IOS-softwareversie die u uitvoert deze functie ondersteunt.

Tip: Zoek in het gereedschap Software Adviseur naar de functie Dynamische meervoudige insluiting voor inbellen via ISDN.

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

Verouderde inbel-op-demand routing (DDR) is, hoewel nuttig in veel scenario's, restrictief in gevallen waarin u gebruikers wilt differentiëren door verschillende kenmerken voor verschillende gebruikers te definiëren. Dit kan niet worden bereikt met Verouderde DDR. Snelkiezerprofielen zijn ontworpen als een nieuw DDR-model om een gebruikersspecifiek profiel op de router te kunnen configureren; het profiel zou de kenmerken van een bepaalde gebruiker bepalen, en het profiel zou dynamisch gebonden zijn aan een fysieke interface (bijvoorbeeld asynchrone of basisrentetramininterface - BRI) voor inkomende of uitgaande DDR-oproepen. Ondersteuning van snelkiezerprofielen voor Point-to-Point Protocol (PPP), datalink-controle op hoog niveau (HDLC), Frame Relay of X.25-insluiting voor inkomende of uitgaande inbellen. PPP-insluiting is de aanbevolen keuze en dit document richt zich op PPP.

Zijn de snelkiezerprofielen juist voor jou?

Antwoord de volgende vragen om te bepalen of de profielen van de Kiezer de beste optie voor uw configuratie zijn. Iedere vraag die wordt beantwoord met een 'niet-geven' moet worden geïnterpreteerd als een 'nee'. U dient de antwoorden op de volgende vragen aan het stroomschema toe te passen dat hieronder wordt weergegeven, om de beste te gebruiken methode te bepalen.

1. Is er een behoefte per gebruiker? Met andere woorden: zal het nodig zijn om functies tussen gebruikers op verschillende manieren toe te passen, bijvoorbeeld compressie, ongebruikte tijden, Layer 3-adressering of enige andere service of functie?

2. Zullen er verbindingen zijn met meer dan 200 sites, ongeacht de aanroep?

Opmerking: 200 sites zijn een willekeurig aantal waarboven netwerkschalen een belangrijk probleem wordt.

3. Zal er een vereiste zijn voor een uitgaande dialoog?

Gebruik het stroomschema hieronder om de beste DDR-implementatiemethode te verkrijgen.

Contingstroomschema voor DDR-oplossing

Raadpleeg voor meer informatie over Verouderde DDR het hoofdstuk van de Cisco IOS-configuratiegids voor kiestechnologieën over Dial-on-Demand routingconfiguratie.

Raadpleeg voor meer informatie over Virtual Profiles (VP) het hoofdstuk van de Cisco IOS-configuratiegids voor kiestechnologieën over virtuele sjablonen, profielen en netwerken.

Raadpleeg voor meer informatie over Large-Scale Dial-Out (LSDO) het hoofdstuk van de Cisco IOS-kiesfunctiegids voor de configuratie van grootschalige inbellen.

Voordelen van snelkiezerprofielen via verouderde DDR.

- In tegenstelling tot Verouderde DDR is het Dialer-profiel een point-to-point interface. Dit feit verlicht de behoefte aan een Layer 3-kaart en de extra complexiteit van het beheer van de meerdere kaarten.

- Configuratie verschillende leden van een fysieke interface met verschillende Layer 3 netwerkadressen.

- Snelkiezerprofielen maken het mogelijk dat fysieke interfaces verschillende eigenschappen gebruiken op basis van inkomende of uitgaande aanroepen vereisten.

- Laat een back-upinterface los om niet specifiek en bruikbaar te zijn wanneer de primaire interface operationeel is.

- Beheer van het aantal minimum- of maximumverbindingen in en uit een DDR-interface.

- Verschillende DDR parameters kunnen worden ingesteld voor elk B kanaal van een ISDN-interface.

Situatie in de steekproef

Vaak voorkomende situaties waarin Kiezerprofielen nuttig zijn:

- De router moet worden aangesloten op meerdere sites en de peers bevinden zich op verschillende subnetten.

- De fysieke interface moet voor normaal DDR worden gebruikt en moet back-up van een WAN-link maken

- Sommige B-kanalen moeten worden gereserveerd voor een bepaalde verbinding

- Peers voeren verschillende insluiting uit (bijvoorbeeld HDLC en PPP).

Opmerking: voor deze optie is Cisco IOS-softwarerelease 12.0(7)T of hoger vereist

- Sommige verbindingen vereisen meerdere kanalen terwijl anderen slechts één kanaal nodig hebben

- Elke verbinding vereist verschillende waarden voor onbepaalde tijd.

- Elke verbinding vereist verschillende interessante verkeersdefinities

- IP-adres van de peer is niet bekend

- ISDN B-kanalen (in een PRI) hebben verschillende configuraties nodig

Merk op dat de meeste situaties die hierboven zijn beschreven, met de gebruikers te maken hebben en waarvoor de profielen van de Kiezers ideaal zijn. Houd in gedachten dat de bovenstaande lijst niet alle situaties bestrijkt waarin Kiezerprofielen kunnen worden gebruikt.

Beperkingen

Snelkiezerprofielen hebben bekende beperkingen. Bijvoorbeeld:

- PPP-verificatie en multilink moeten worden ingeschakeld op de fysieke interfaces en de dialerinterfaces, tenzij op CLID gebaseerde binding is ingeschakeld (hiervoor is Cisco IOS-softwarerelease 12.0(7)T of hoger nodig).

- Elke dialer-interface neemt een interfacebeschrijvingsblok (IDB), de interne structuur die een interface beheert. Er is een eindig aantal toegestane IDB's (dit is afhankelijk van de Cisco IOS-softwareversie en het Cisco-platform); Dit impliceert dat profielen van snelkiezers niet kunnen schalen voor grote DDR toepassingen. Raadpleeg voor meer informatie over de IDB-limieten van verschillende platforms het maximale aantal interfaces en subinterfaces voor Cisco IOS-platforms: IDB-limieten.

- Binnen het profiel van de Kiezer is er geen methode om een generisch dialerprofiel (of zelfs een standaardprofiel) te configureren voor een groep gebruikers die dezelfde eigenschappen delen. Elke gebruiker moet zijn eigen profiel hebben.

Tip: Gebruik virtuele profielen in combinatie met snelkiezerprofielen. Virtuele profielen kunnen een uitstekend "standaardprofiel" leveren.

- Voor inkomende verbindingen is er geen manier om het aantal inkomende oproepen tot een profiel te beperken zonder de vraag eerst te beantwoorden en een last te betalen.

Componenten voor snelkiezerprofiel

Een snelkiezerprofiel bestaat uit de volgende elementen:

- Kiezerinterface - Een logische entiteit die een gebruikersspecifiek dialerprofiel definieert. Alle configuratie-instellingen die specifiek zijn voor de gebruiker, worden uitgevoerd onder de configuratie van de dialer-interface. Bijvoorbeeld, de het protocol van Layer 3 adressen, interessant verkeer, timeouts. Merk op dat deze dialer interface volledig anders is dan een dialer interface die als roterende groep met Verouderde DDR wordt gebruikt. In het kader van deze discussie moeten een dialerprofiel en een dialerinterface als synoniem worden beschouwd.

- Kiezerpool - Elke dialerinterface is één onderdeel van één dialergroep. de pool is een groep van een of meer fysieke interfaces . Er kan een combinatie van interfaces (asynchrone, ISDN, seriële) in een pool zijn. De uitgaande dialing van een specifieke fysieke interface wordt opgelost met de prioriteitsopdracht van het dialer pool-lid.

- Fysieke interface - Interfaces (zoals BRI en async) worden geconfigureerd als leden van een of meer pools en worden minimaal ingesteld voor insluitingsparameters en identificatie van de dialerpoelen waartoe de interface behoort. PPP-verificatie en multilink PPP (indien van toepassing) moeten ook op de fysieke interface worden geconfigureerd, tenzij de op CLID (CLID) gebaseerde binding van Caller ID is ingeschakeld.

In het onderstaande schema wordt een voorbeeldinteractie tussen deze verschillende elementen van dialerprofielen weergegeven.

De betekenis van het bindingsproces met behulp van snelkiezerprofielen

We zullen nu uitweiden over het concept van dynamisch bindende dialerprofielen voor fysieke interfaces per oproep.

De configuratieinformatie voor een bepaald peer is in een dialerprofiel ingesloten. Zodra dat bepaalde peer in wordt gedraaid of door een fysieke haven wordt uitgezocht, moet de router het dialerprofiel van de afstandsbediening aan de fysieke interface binden. Aangezien er waarschijnlijk meerdere dialerprofielen zijn die op de router zijn geconfigureerd, moet het naar behoren kiezen welk profiel om te binden voor elke gegeven verbinding (inkomend of uitgaand). Bij het bespreken van dit onderwerp door het uitkiezen of inbellen, bieden we een stapsgewijze procedure gevolgd door een stroomschema. Raadpleeg het stroomschema bij gebruik van de stapsgewijze procedure.

Uitbel

Dit scenario lijkt sterk op de werking van een draaischijf voor dialer; de fysieke interface is gebaseerd op de eigenschappen van het dialerprofiel voor een bepaalde verbinding . Het bindingsproces is als volgt:

1. Een inkomend pakket komt op de router aan; een routingtabelraadpleging geeft het doeladres aan via een dialerinterface.

2. De Cisco IOS-softwarereleases de dialerinterface is een dialerprofiel. Als er geen verbinding voor dit profiel is, wordt het pool waaraan de dialerinterface is gekoppeld geïdentificeerd.

3. Als er een bestaande verbinding is, wordt het pakket in de wachtrij voor de fysieke interface geplaatst en wordt de timer resetten als het verkeer "interessant" is.

4. Als er geen verbinding is, wordt het verkeer gecontroleerd tegen de dialer-lijst om te bepalen of het interessant is. Is dit niet het geval, dan wordt het pakje ingetrokken. Als het interessant verkeer is, ga dan naar stap 5.

5. Zonder een bestaande verbinding, zoekt de Cisco IOS software naar de fysieke interface die tot de dialerinterface met de hoogste prioriteit van de dialerpool behoort. Dit is de interface die gebruikt zal worden voor het draaien. Deze interface is gebonden aan de dialerinterface, die de fysieke interface veroorzaakt om de configuratie van de dialerinterface aan te nemen.

6. Cisco IOS-software geeft het telefoonnummer van het dialerprofiel weer en op dit moment worden de normale DDR-stappen uitgevoerd.

7. Als de geauthentiseerde naam van de peer niet overeenkomt met de verre naam van de dialer in het uitgaande dialerprofiel, wordt de verbinding verbroken.

Uitbel-stroomschema

Deze volgorde is hetzelfde ongeacht of het draaideel bestaat uit ISDN-interfaces, asynchrone interfaces of een combinatie van beide.

Het aantal uitgaande aanroepen vanuit een profiel kan worden beheerd met een minimum en maximum drempel (met de opdracht dialer pool-lid pool_number max-link number min-link nummer). De minimumdrempel fungeert als een reserveringssysteem, terwijl de maximumdrempel overbenutting van een profiel voorkomt. Zodra de drempel is bereikt, zijn geen uitgaande oproepen meer op dat profiel toegestaan.

Inbellen

De verbinding van het lijstprofiel voor inkomende vraag is gecompliceerder aangezien de inkomende interface een lid van meerdere pools kan zijn, en deze pools kunnen met meerdere dialerprofielen worden geassocieerd. Als dynamische binding niet mogelijk is, is de verbinding verbroken. Het bindingsproces is als volgt:

Opmerking: Dit proces wordt in volgorde van uitvoering getoond en de oproep zal aan de dialerinterface worden gebonden wanneer de eerste match wordt gevonden.

1. Als de fysieke interface een lid van slechts één pool is, en slechts één dialerprofiel wordt geassocieerd met dit dialerprofiel, dan bindt u de fysieke interface aan dit dialerprofiel.

Opmerking: Deze stap wordt alleen uitgevoerd als het enige geconfigureerde dialerprofiel niet de opdracht dialer of dialer heeft. Als een van beide opdrachten is ingesteld, wordt deze binding alleen uitgevoerd als er een succesvolle match is.

2. Probeert de Nummerherkenning (CLID) van het gesprek aan te passen aan de opdracht van de beller in de dialerinterface. alleen profielen die gekoppeld zijn aan de pool waarbij de fysieke interface een lid is , zullen worden gecontroleerd . Als een overeenkomst wordt gevonden, bindt u de fysieke interface aan het overeenkomende dialerprofiel. Als deze controle om welke reden dan ook faalt, ga dan naar de volgende stap in een verdere poging om te binden. Raadpleeg voor meer informatie over dialer-beller de verificatie van het document ISDN en de terugbellen met Numerieke ID. Deze stap wordt overgeslagen als CLID niet wordt geleverd door het telco of de dialerbeller niet is ingesteld onder het dialerprofiel.

3. Probeer te binden met DNIS-plus-ISDN-subadresinformatie die door de telco is verstrekt in het inkomende Q.931 setup-bericht. Deze inkomende vraag DNIS en subadresinformatie zal worden gecontroleerd tegen het dialer die bevel onder elk dialerprofiel wordt genoemd. Indien een overeenkomst wordt gevonden, slaagt de band erin; anders worden de volgende criteria gehanteerd .

Opmerking: DNIS-binding is alleen toegestaan wanneer de ISDN-subadresinformatie aanwezig is in het inkomende Q.931 setup-bericht en het opgeroepen dialer correct is ingesteld in een dialerprofiel. ISDN-subadressen worden voornamelijk in Europa en Australië gebruikt en komen niet voor in Noord-Amerika.

4. Als de fysieke interface is geconfigureerd voor PPP-verificatie, beantwoord de oproep en bevestig de externe peer. Gebruik de geauthenticeerde naam om het dialerprofiel te identificeren dat dezelfde naam heeft ingesteld (met de opdracht afstandsnaam dialer). Alleen profielen die gekoppeld zijn aan de pool waarin de fysieke interface een lid is, worden gecontroleerd. Als een overeenkomst wordt gevonden, bindt u de fysieke interface aan de aangepaste dialerinterface. Als deze controle om welke reden dan ook faalt, bindt poging algoritme mislukt en de vraag is losgekoppeld.

Merk op dat een bind geen succesvolle verbinding impliceert. Het betekent simpelweg dat de fysieke interface nu een configuratie heeft om te gebruiken. De verbinding kan echter nog steeds worden losgekoppeld om andere redenen (IPCP-storing (IP Control Protocol)).

Zodra de binding succesvol is en de apparaten echt maken, controleert de router of de dialer Remote-name overeenkomt met de geauthenticeerde gebruikersnaam van de peer. Als de namen niet overeenkomen, wordt de verbinding verbroken.

Alleen synchrone ISDN-oproepen kunnen worden gebonden met behulp van de bellenid of DNIS. Er wordt momenteel geen moeite gedaan om de meegeleverde CLID/DNIS te gebruiken voor bindende modemoproepen in het geval dat modemoproepen via een ISDN BRI- of PRI-verbinding toevallig worden afgeleverd.

Het aantal inkomende oproepen van een profiel kan met een maximum drempel (de maximum-verbinding optie in de dialer pool-lid opdracht) worden beheerd. De maximumdrempel voorkomt overbenutting van een profiel. De router beantwoordt de vraag om te bepalen welk profiel de vraag is, en of de maximum verbindingsgrens van het profiel al dan niet is bereikt. Als het maximum is bereikt wordt de verbinding verbroken.

Taakoverzicht van snelkiezerprofiel

Voer de volgende taken uit om dialerprofielen te configureren:

1. Configuratie van een of meer dialerinterfaces. Alle configuratie-instellingen die specifiek zijn voor de bestemming gaan naar de DICOM-interfacemodule.

Stap

Opdracht

doel

1.

nummer van de interfacedialer

Maak een snelkiezerinterface.

2.

ip adres ip_adres Subnet_mask of ip ongenummerde interface of IP onderhandeld adres

Specificeer het IP-adres en -masker van de Kiezerinterface als een knooppunt in het doelnetwerk dat moet worden opgeroepen. U kunt ook de interface naar een andere Up/Up-interface op de router annuleren of u kunt het adres hebben dat tijdens de IPCP-onderhandeling is verkregen

3.

insluiting ppp

Specificeer PPP-insluiting.

4.

(Optioneel)ppp authenticatieschap | pap [opbellen]

Specificeer de PPP-verificatiemethode. Dit is alleen nodig als u geen op CLID of DNIS gebaseerde binding doet. Raadpleeg het gedeelte Inbellen voor meer informatie

5.

telefoonnummer van dialer

Configuratie van de Nummerherkenning (CLID) van de peer (gebruikt voor band). Zorg ervoor dat het telco CLID levert in het inkomende Call SETUP-bericht.

6.

(Optioneel) dialer genaamd DNIS:subadres

Specificeert DNIS en subadresinformatie die voor binding kan worden gebruikt. Dit wordt voornamelijk in Europa en Australië gebruikt.
Opmerking: Configuratie van zowel DNIS als subadres. anders zal elke DNIS - bindende poging tot dit profiel mislukken.

7.

gebruikersnaam voor dialer op afstand

Specificeer de naam van de externe routerverificatie. Als de gebruikersnaam niet correct is opgegeven, wordt de verbinding verbroken.

8.

dialer string dial-string class class-name

Specificeer de externe te roepen bestemming en de map class die eigenschappen voor oproepen naar deze bestemming definieert. De map-klasse is optioneel. Deze opdracht is alleen nodig als de router uitgaande oproepen doet.

9.

gezamenlijk-nummer van de dialergroep

Specificeer de draaikolk die voor oproepen naar deze bestemming moet worden gebruikt.

10.

groepsnummer van dialer

Toewijzen de interface Kiezer aan een dialoogvenster. Dit past de interessante verkeersdefinitie op de interface toe

11.

dialer-list groep-aantal protocol protocol-naam {vergunning | ontkennen | lijst} toegangslijst-nummer

Specificeer een toegangslijst (in mondiale configuratiemodus) door een lijstnummer of door protocol en lijstnummer om de "interessante" pakketten te definiëren die een aanroep kunnen starten. Het groepsnummer moet hetzelfde zijn als in Stap 9

2. (Optioneel) Configureer een map-klasse om verschillende kenmerken voor verschillende soorten oproepen op basis van een aanroep-bestemming te specificeren. Raadpleeg de sectie Het dialeropdracht configureren voor meer informatie.

3. Configuratie van de fysieke interfaces.

Stap

Opdracht

Beschrijving

1.

interface interface_type nummer

De fysieke interfaceparameters voor dialerprofielen configureren

2.

(Optioneel)insluitingspp

Specificeer PPP-insluiting als de standaardinstelling. U kunt ook x25, Frame Relay, HDLC, enz. configureren. Hoewel de fysieke interface PPP insluiting gebruikt, wordt de eigenlijke insluiting die over de kanalen van B loopt, bepaald door die op het dialerprofiel dat aan deze interface wordt gebonden.

3.

(Optioneel)ppp authenticatieschap | pap [opbellen]

Specificeer de PPP-verificatiemethode. Dit is alleen nodig als u geen op CLID of DNIS gebaseerde binding doet. Raadpleeg het gedeelte Inbellen voor meer informatie

4.

(Optioneel)ppp multilink

Geef PPP muktilink op deze fysieke interface toe. Dit is alleen nodig als u geen op CLID of DNIS gebaseerde binding doet. Raadpleeg het gedeelte Inbellen voor meer informatie

5.

poolnummer van de dialer-leden

De fysieke interface aan een dialerpool toewijzen. Dit poolnummer moet hetzelfde zijn als het nummer dat in Stap 9 in de vorige tabel is ingesteld

Opmerking: Als elke inkomende verbinding door deze fysieke interface niet gebonden is door gebruik van CLID of DNIS, moet u insluitingstp, PPP en ppp multilink (indien van toepassing) op de fysieke interface configureren.

4. Configureer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor CHAP of PAP-verificatie. Zie PPP-wachtwoordverificatieprotocol (PAP) configureren en probleemoplossing voor meer informatie over het configureren van PAP. Zie PPP CHAP-verificatie begrijpen en configureren voor informatie over het KAP.

5. Configureer een statische route met de dialerinterface als de volgende hop.

Configuratievoorbeeld

In de afbeelding hierboven:

- Kiezerinterface Kiezer1 gebruikt dialerpool 10

- Kiezerinterface Kiezer2 gebruikt dialerpool 20

- Kiezerinterface Kiezer3 gebruikt dialerpool 30

- BRI 0, BRI 1, BRI 2 behoren tot de dialerpool 10

- BRI 1, BRI 2 behoren tot de dialergroep 20

- BRI 2 behoort tot de dialergroep 30

Als interface Dialer1 een DDR verbinding moet maken, zal het één van de BRIs in dialerpool 10 gebruiken. In dit geval zal een B kanaal van BRI 0, BRI 1, of BRI 2 voor de vraag worden gebruikt.

Als Dialer2 een Dialooginterface-verbinding moet maken, gebruikt het dialer pool 20 (en door uitbreiding BRI 1 of BRI 2).

Om conflict in een dialerpool te vermijden, kunt u prioriteit geven aan de fysieke interfaces van de dialerpool.

Kiezerinterfaces configureren

Deze dialoogvensterconfiguratietaken worden in de onderstaande voorbeeldconfiguratie getoond:

interface Dialer1

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

! -- IP Address. ! -- For simplicity keep this address in the same network as the peer.

! -- If needed, you can unnumber this to another interface instead.

encapsulation ppp

dialer remote-name Smalluser

! -- Authenticated remote name of the peer.

! -- Verify that this name exactly matches the authenticated name of the remote.

dialer string 5554540

! -- Number for outbound call. For inbound calls this is not needed.

! -- Multiple dial strings can be specified for the same dialer interface.

dialer caller 5554540

! -- CLID information used for binding.

dialer pool 10

!-- Member of dialer pool 10.

!-- The dialer interface can only be a member of 1 pool(the reverse is not true).

dialer-group 1

! -- Interesting traffic is defined by dialer-list 1.

!

interface Dialer2

ip address 2.2.2.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer remote-name Mediumuser

!-- Note that the remote-name is different from the other profiles.

!-- Do not configure two dialer profiles with the same remote-name.

dialer string 5554541

dialer caller 5554541

dialer load-threshold 50 either

! -- Load threshold (50/255=20%) for multilink ppp.

dialer pool 20

dialer-group 2

ppp multilink

! -- Dialer 2 can perform Multilink PPP.

!

interface Dialer3

ip address 3.3.3.3 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer remote-name Poweruser

dialer string 5554542 class Eng

!--- Dial 5554542 and use the map-class named "Eng" (defined below).

dialer caller 5554542

dialer hold-queue 10

dialer load-threshold 80

! -- Load threshold (80/255=32%) for multilink ppp.

dialer pool 30

dialer-group 2

ppp multilink

! -- Dialer 3 can perform Multilink PPP.

!

map-class dialer Eng

!--- Map-class named "Eng" that was used with the dialer string in Dialer3.

isdn speed 56

Opmerking: Het configureren van een dialerinterface voor elk extern apparaat waarmee u verbinding moet maken.

Minimale opdrachten om de gebruikersinterface te configureren:

- Gebruik de opdracht naam van de afstandsbediening om de afstandsbestemming te specificeren. Dit is de externe routernaam die voor authenticatie wordt doorgegeven.

- Gebruik het opdracht van de dialer string om het nummer te specificeren om te bellen (voor uitgaande aanroepen). Indien nodig kunt u een map-klasse configureren.

- Gebruik de opdracht lookup van de dialer om de CLID van de peer te specificeren.

- Gebruik de opdracht opdracht om een dialerinterface aan een dialerpool te binden. Merk op dat een dialerinterface slechts met één dialerpool kan worden geassocieerd, maar een dialerpool kan met veel dialerinterfaces worden geassocieerd.

- De opdracht dialer-group group-number wordt gebruikt om naar een dialerlijst te verwijzen die het "interessante" verkeer definieert.

Opmerking: de dialer-list dialer-group protocol protocol-naam {licentie | ontkennen | list access-list-number} opdracht specificeert een protocol of een toegangslijstnummer dat "interessante" pakketten definieert om een oproep te starten.

De opdracht Kaartenclass configureren

U kunt de kaart-klasse dialer class-name opdracht gebruiken om een map-klasse te specificeren en de map-klasse configuratiemodus in te voeren. In de onderstaande tabel worden de opties weergegeven:

Opdracht

Beschrijving

dialer ISDN [snelheid <56>] | [geen spc]

Specificeert de ISDN lijnsnelheid 56 Kbps.
Opmerking: 64 Kbps is de standaard. De snelheidsparameter wordt uitsluitend gebruikt met een lijnsnelheid van 56 Kbps; 64 is geen geldige optie.

Opmerking: Neem contact op met uw telco om te bepalen of dit nodig is.

nummer van de dialer idle-timeout

Specificeert de ongebruikte timer waarden om te gebruiken wanneer u een oproep plaatst. De standaardinstelling is 120 seconden.
Opmerking: u kunt ook de inline-out-instelling in de dialerinterface configureren.

snel instelbare dialer

Specificeert de waarden voor de snelle timer die u wilt gebruiken wanneer u een oproep plaatst. Dit wordt gebruikt wanneer er congestie is voor een fysieke interface. De standaardinstelling is 20 seconden.

dialer wachttijd-voor-drager-tijd nummer

Specificeert de waarde van de dragertijd om te gebruiken wanneer u een vraag plaatst.

N.B.: Sommige van de hierboven weergegeven dialeropdrachten kunnen rechtstreeks worden geconfigureerd onder de dialerinterface of de map-klasse. Deze opdracht kan meer dan eens worden weergegeven, mogelijk met verschillende parameters. De volgorde van voorrang is van het hoogste naar het laagste:

- parameters van de kaartklasse

- interfaceparameters

Fysieke interfaces configureren

Gebruik de opdracht dialer pool-lid nummer om een fysieke interface aan een dialerpool toe te wijzen. U kunt een interface aan meerdere dialerpools toewijzen door deze opdracht van de interfaceconfiguratie te gebruiken om verscheidene getallen van de dialer te specificeren.

Gebruik de optie prioriteit van deze opdracht om de prioriteit van de interface in een dialerpool in te stellen.

interface BRI0

no ip address

encapsulation ppp

! -- Specify that the default encapsulation for this interface is ppp. ! -- Although BRI0 employs ppp encapsulation, the actual encapsulation ! -- running over the B-channels are determined by the one configured ! -- on the dialer profile bound to this interface.

dialer pool-member 10 priority 100

! -- BRI 0 is a member of pool 10.

!

interface BRI1

no ip address

encapsulation ppp

dialer pool-member 10 priority 50

! -- BRI 1 is a member of pool 10. ! -- Note that the priority is less than BRI 0.

dialer pool-member 20 priority 100

! -- BRI 1 is a member of pool 20. ! -- Note that the priority is higher than BRI 2.

!

interface BRI2

no ip address

encapsulation x25

! -- Although BRI2 employs X25 encapsulation, ! -- the actual encapsulation running over the B-channels ! -- are determined by the one configured on the dialer profile ! -- bound to this interface.

dialer pool-member 10 priority 10

! -- BRI 1 is a member of pool 10. ! -- Note that the priority is less than BRI 0 and BRI 1.

dialer pool-member 20 priority 50

! -- BRI 2 is a member of pool 20. ! -- Note that the priority is lower than BRI 1.

dialer pool-member 30

...

...

...

Opmerking: Als u de op CLID of DNIS gebaseerde binding niet kunt uitvoeren, moet u de opdrachten insluitingPPp configureren, ppp-verificatieschup | pap [callin] en ppp multilink (indien van toepassing) onder de fysieke interface.

De optionele opdrachtparameters van dialer pool zijn:

Parameter

Beschrijving

aantal

Stelt het paginanummer in. Dit is een decimale waarde van 1 tot 255.

prioriteitsnummer

Hiermee wordt de prioriteit van de fysieke interface in het dialoogvenster ingesteld. Interfaces met een prioriteitsnummer worden eerst geselecteerd voor uitbellen. Dit is een decimale waarde van 1 tot 255. Een grotere waarde geeft een hogere prioriteit aan. Dit is alleen nodig als er onenigheid is over fysieke interfaces voor uitgaande oproepen.

min-link nummer

ISDN B-kanalen op een interface die voor deze dialergroep is gereserveerd. Dit is een aantal van 1 tot 255. Dit kan worden gebruikt als een eenvoudig kanaalreserveringssysteem.

max.-linknummer

Hiermee stelt u het maximale aantal ISDN B-kanalen in op een interface die voor deze dialergroep is gereserveerd. Dit is een getal van 1 tot 255.

Configuratie van snelkiezerprofiel

Voor een uitgebreide voorbeeldconfiguratie met behulp van dialerprofielen raadpleegt u ISDN DDR met snelkiezerprofielen configureren.

Raadpleeg voor niet-PPP-configuratievoorbeelden de volgende documenten:

- HDLC: ISDN DDR met HDLC-insluiting met dynamische meervoudige insluiting

- X.25 en Frame Relay: Dynamische meervoudige insluiting voor inbellen via ISDN

Afstemmen en optioneel opdrachten

Raadpleeg het document Peer-to-Peer DDR (Peer-to-peer) met opdrachten voor snelkiezerprofielen voor meer informatie over het afstemmen en optionele opdrachten.

Bediening van snelkiezerprofielen controleren

De opdracht Show interface dialer1 toont informatie over inkomende en uitgaande oproepen:

Router# show interfaces dialer1

Dialer1 is up, line protocol is up (spoofing)

! -- The dialer interface is up/up(spoofing). ! -- Dialer interface is always up(spoofing) so that the route ! -- to the dialer interface remains in the routing table. ! -- Refer to the Note below.

Hardware is Unknown

Internet address is 1.1.1.1/24

! -- IP address for the dialer interface.

MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

! -- Encapsulation on the dialer interface.

DTR is pulsed for 1 seconds on reset

Interface is bound to BRI0:1

! -- This dialer is bound to 1 B-channel.

Last input 00:00:38, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:05:36

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

38 packets input, 4659 bytes

34 packets output, 9952 bytes

Bound to:

BRI0:1 is up, line protocol is up

! -- B-channel to which Dialer1 is bound to.

Hardware is BRI

MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set, keepalive not set

Interface is bound to Dialer1 (Encapsulation PPP)

! -- Encapsulation applied by the dialer profile.

LCP Open, multilink Open

Last input 00:00:39, output 00:00:11, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: FIFO

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

78 packets input, 9317 bytes, 0 no buffer

Received 65 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

93 packets output, 9864 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 7 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

4 carrier transitions

Opmerking: de dialerinterface zal altijd minimaal omhoog/omhoog zijn (spoofing). Het woord spoofing geeft aan dat de lijn echt niet omhoog is, maar de dialer dwingt de lijn om zich voor te doen als "omhoog", zodat de protocollen op het hoogste niveau zoals verwacht blijven functioneren. Spoofing is een staat die wordt toegevoegd om DDR te laten werken. De interface "dialen on demand" reageert op pakketten die er op worden routeerd. Maar omdat geen pakketten zijn routed om "down" interfaces, moet de interface doen alsof ze omhoog zijn (spoof) zodat pakketten naar de interface worden gewend, zelfs wanneer deze niet zijn aangesloten. Spoofing is de normale toestand op een inbelinterface.

Kiezerprofielen voor probleemoplossing

Symptoom

debug, opdracht

Resolutie

nooit bellen

dialer debug

Bevestig interessante verkeer, routingconfiguratie, dialer telefoonnummer en dialer pool-instellingen.

Inkomende oproepen verbinden niet goed

dialer debug

Bevestig of een van de drie bindende stappen zal slagen.

De verbinding wordt voortijdig verbroken of oproepen worden nooit losgekoppeld

dialerpakketje debug

Bevestig interessante pakketconfiguratie

Zoals het geval is met Legacy DDR, is de meest aangewezen opdracht voor het zuiveren van dialer profielproblemen debug dialer. In het geval van een succesvolle vraag, zal het debug niet meer betekenen dan de geregistreerde berichten reeds hebben. In het geval van een mislukking kunnen een aantal problemen de oorzaak zijn.

Nooit bellen

Schakel de optie debug dialer in en genereer interessant verkeer naar de peer. De router zou moeten proberen te bellen. Het volgende is een voorbeelduitvoer:

maui-soho-01#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

*Mar 1 00:24:47.242: BR0 DDR: rotor dialout [priority]

*Mar 1 00:24:47.250: BR0 DDR: Dialing cause ip (s=192.168.1.1, d=10.1.1.1)

*Mar 1 00:24:47.250: BR0 DDR: Attempting to dial 5551111

Controleer of het dialoogvenster defect raakt en genereert een debug-uitvoer. Als er geen debug dialer uitvoer is, of als de binding mislukt, is dit zeer waarschijnlijk omdat het IP-pakket dat u stuurt niet eens naar de snelkiezerinterface wordt verzonden. Volg de onderstaande procedure. Raadpleeg het gedeelte Uitbellen van dit document voor meer informatie over het binden.

Problemen oplossen bij bindende problemen voor uitgaande oproepen

Volg deze stappen om problemen op te lossen met bindende kwesties voor uitgaande oproepen.

1. Als het dialerprofiel niet geassocieerd wordt met een dialerpool, debug dialer zal het volgende voor een uitgaande vraag aangeven:

*Mar 1 07:20:45.676: Di15: Cannot place call, no dialer pool set

Configureer de opdracht Oplossing:van de dialerpool in de dialerinterface.

2. Als de fysieke interface niet met een pool wordt geassocieerd, zal het debug-bericht op de oproepende router hetzelfde zijn als in het geval dat er geen fysieke interfaces meer beschikbaar zijn, waardoor de snelle stationaire timer geactiveerd wordt

*Mar 1 11:54:14.937: Di15: No free dialer - starting fast idle timer

Configureer de opdracht Oplossing:van het groepslid van de dialer op de fysieke interface om deze te associëren met een dialerpool

Problemen oplossen bij routing voor uitgaande oproepen

Zodra u hebt geverifieerd dat de configuratie van het dialerpool juist is:

1. Controleer dat IP in de snelkiezerinterface is ingesteld. U dient een IP-adres op de interface te hebben of een IP-typenummer aan te geven (het type nummer is een andere interface waarop de router een toegewezen IP-adres heeft) of het IP-adres dat is overeengekomen.

2. Controleer of de opdracht ip routing is ingesteld. Wanneer u naar uw configuratie kijkt die het tonen in werking stellen-beslist bevel gebruikt, zou u het bevel geen ip routinggeconfigureerde opdracht moeten zien.

3. Zorg ervoor dat er een statische route is gericht aan de interface voor snelkiezer. Het volgende voorbeeld is een statische route voor 172.22.53.0/24 met volgende hopbel 1:

maui-soho-01(config)#ip route 172.22.53.0 255.255.255.0 dialer 1

4. Controleer dat de interface van het dialer niet in sluitingsstaat is. Gebruik de opdracht interface-dialer tonen om te controleren of de interface omhoog/omhoog is of om te zien of er geen shutdown bestaat onder de configuratie van de dialer-interface.

Er is een Debug-uitvoer, maar er is geen 'probeer te bellen'-bericht

In dit geval, is er waarschijnlijk een IP pakket dat aan de interface wordt routeerd, maar de router vergooit het en leidt niet tot de vraag om één of andere reden. Bekijk de uitvoer van het dialer debug om uit te vinden waarom de vraag niet wordt gemaakt. Hieronder staan een aantal problemen die worden aangegeven door het debug dialer en de mogelijke redenen:

Voorbeeld 1

*Mar  1 00:07:22.255: Di1 DDR: ip (s=10.1.0.1, d=192.168.201.1),

100 bytes, outgoing uninteresting (no dialer-group defined).

Er is geen dialer-groep ingesteld in de snelkiezerinterface. Voeg een dialer-groep toe zoals in het volgende voorbeeld:

interface Dialer1

dialer-group 1

Voorbeeld 2

*Mar  1 00:08:24.919: Di1 DDR: ip (s=10.1.0.1, d=192.168.201.1),

100 bytes, outgoing uninteresting (dialer-list 1 not defined).

Er is een dialer-group verklaring op de interface van het Kiezer, maar de bedoelde lijst bestaat niet. Configuratie van de dialer-lijst zoals in het volgende voorbeeld:

dialer-list group-number protocol ip permit

Opmerking: de waarde voor het groepsnummer moet gelijk zijn aan die welke is ingesteld in het groepsnummer dialer. In dit voorbeeld, moet u een dialerlijst 1 configureren.

Voorbeeld 3

*Mar  1 00:25:32.551: Di1 DDR: ip (s=10.1.0.1, d=192.168.201.1),

100 bytes, outgoing interesting (ip PERMIT)

*Mar  1 00:25:32.555: Di1 DDR: No free dialer - starting fast idle timer.

In dit geval moet het uitgaande pakket als interessant genoeg worden beschouwd om de link op te halen, maar er is geen fysieke interface beschikbaar om de oproep te plaatsen. Zorg ervoor dat het nummer van een dialer-lid in de fysieke interface is ingesteld en het nummer van de dialer-pool in de Kiezerinterface is ingesteld. Voorbeeld:

interface BRI0

dialer pool-member 1

!

interface Dialer1

dialer pool 1

Controleer ook dat de fysieke interface niet in sluitingsstaat is. Gebruik de opdracht Geen shutdown op de fysieke interface.

Voorbeeld 4

*Mar  1 00:37:24.235: Di1 DDR: ip (s=10.1.0.1, d=192.168.201.1),

100 bytes, outgoing interesting (ip PERMIT)

*Mar  1 00:37:24.239: Di1 DDR: Cannot place call, no dialer string set.

In dit geval wordt geen dialer string met een inbel ingesteld op de snelkiezerinterface. De router wil een vraag plaatsen maar weet niet het aantal om te roepen. Defineert een dialer-string:

interface Dialer1

dialer string 8134

Inkomende oproepen verbinden niet goed

Een vraagstoring met dialerprofiel kan veroorzaakt zijn door problemen die de fysieke interface met de dialerinterface voor die vraag verbinden. Controleer dat de router aan een van de voorwaarden voor binding voldoet zoals in sectie Kiezen in bovenstaande beschreven. Volg de onderstaande stappen:

1. Als het dialerprofiel niet geassocieerd is met een dialerpool, debug dialer geeft het volgende aan voor een inkomende vraag:

*Mar 1 11:51:24.873: BRI0:1:

Authenticated host HQ-NAS with no matching dialer profile

Configureer de opdracht Oplossing:van de dialerpool in de dialerinterface.

2. Denk eraan dat er vier pogingen zijn om je te binden. Aangenomen dat we meer dan één dialerprofiel hebben, wordt de CLID en DNIS-poging mislukt en wordt PPP-verificatie niet geconfigureerd (dit vooruitlopend op de mogelijkheid van de vierde test). Het volgende debug dialer bericht zal op de opgeroepen router worden gegenereerd.

*Mar 1 11:59:36.521: ISDN BR0:1: Incoming call rejected, unbindable

Oplossing: ppp-authenticatieschap instellen | pap [callin] op de fysieke interface.

3. Als PPP authenticatie op de fysieke interface wordt ingeschakeld, zal de vierde poging om te binden doorgaan. De router zal de geauthenticeerde gebruikersnaam gebruiken om aan één van de dialerinterfaces in het dialerteam te binden. Als die poging faalt, zal het volgende debug in de opgeroepen router worden gezien:

*Mar 1 12:03:32.227: BRI0:1:

Authenticated host HQ-NAS with no matching dialer profile

Configureer de opdracht Oplossing:van de naam dialer in de interface van het dialer. De opgegeven naam moet exact overeenkomen met de gebruikersnaam die door de router op afstand voor verificatie is opgegeven. In dit voorbeeld is de geauthenticeerde gebruikersnaam HQ-NAS.

De verbinding wordt voortijdig verbroken of de verbinding wordt nooit verbroken

Als de verbinding onverwachts wordt verbroken of de verbinding nooit wordt verbroken, controleer dan de inactiviteitstimer van de dialer en de interessante verkeersdefinitie. U kunt de opdracht Dialoogpakket debug gebruiken om te zien of een bepaald pakket interessant is of niet. Bijvoorbeeld:

Apr 26 01:57:24.483: Di1 DDR: ip (s=192.168.1.1, d=224.0.0.5), 64 bytes,

outgoing uninteresting (list 101)

Apr 26 01:57:26.225: Di1 DDR: ip (s=192.168.1.1, d=10.1.1.1), 100 bytes,

outgoing interesting (list 101)

In het bovenstaande voorbeeld, zijn de hellen van Open Kortste Pad Eerst (OSPF) oninteressant per toegang-lijst 101, terwijl het tweede pakket interessant is per toegang-lijst 101.

1. Stel het inactiviteitstimer van de dialer in de configuratie van de dialer-interface in. De standaardinstelling is 120 seconden, maar u kunt deze waarde verhogen of verlagen naar gelang uw behoeften.

2. Verandert de interessante verkeersdefinitie (ingesteld met de opdracht dialer-list). Als de verbinding voortijdig wordt verbroken, kunt u het interessante verkeer lichter definiëren. Als de verbinding nooit verbroken wordt, verander dan je interessante verkeersdefinitie restrictiever. Bijvoorbeeld, kunt u het routeren van protocolverkeer als oninteressant definiëren. Hier is een voorbeelden van interessante verkeersdefinities:

access-list 101 remark Interesting traffic for dialer-list 1

access-list 101 deny ospf any any

!--- Mark OSPF as uninteresting. This will prevent OSPF hellos !--- from keeping the link up.

access-list 101 deny udp any any eq ntp

!--- Define ntp traffic as NOT interesting. !--- This will prevent periodic ntp traffic from keeping the !--- link up indefinitely.

access-list 101 permit ip any any

!--- All other IP traffic is interesting. Change this depending on your !--- traffic needs.

dialer-list 1 protocol ip list 101

Raadpleeg voor meer informatie de technologie voor het samenstellen van documenten: Overzichten en toelichtingen.

Gerelateerde informatie

- ISDN DDR configureren met snelkiezerprofielen

- Een router configureren om meerdere locaties te bellen met ISDN BRI

- ISDN BRI-stromen voor probleemoplossing

- Configuratie van inbel-op-demand routing

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems