Inhoud

Inleiding

Voordat u begint

Conventies

Voorwaarden

Gebruikte componenten

CAB-OCTAL-ASYNC kabelPinouts

Kabelafdruk

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document bevat uitgebreide informatie over de bekabeling van CAB-OCTAL-ASYNC kabels.

Voordat u begint

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Voorwaarden

Er zijn geen specifieke voorwaarden van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als u in een levend netwerk werkt, zorg er dan voor dat u de potentiële impact van om het even welke opdracht begrijpt alvorens het te gebruiken.

CAB-OCTAL-ASYNC kabelPinouts

CAB-OCTAL-ASYNC kabels gebruiken een 68-pins connector en een breakout-kabel en voorzien in acht RJ-45 gewalste asynchrone poorten op elke 68-pins connector. U kunt elke RJ-45 gewalste kabel asynchrone poort aansluiten op de console of Aux poort van een apparaat. De NM-16A of NM-32A asynchrone netwerkmodules met hoge dichtheid die beschikbaar zijn voor de 2600 en 3600 Series routers kunnen deze kabel gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie over de bekabeling de seriële kabelgids en de kabelgids voor RJ45-console en AUX-poorten.

Opmerking: De asynchrone poorten van de 68-pins connector zijn DTE-apparaten (data Terminalapparatuur). DTE aan DTE apparaten vereist een gewalste (ongeldige modem) kabel. DTE aan DTE-apparaten (Data Circuit Terminating Equipment) vereisen een rechte kabel. Aangezien de CAB-OCTAL-ASYNC kabel zelf wordt gerold, kunt u elke kabel rechtstreeks aan de console poorten van apparaten verbinden met RJ-45 interfaces. Als echter de console-poort van het apparaat waarmee u verbinding maakt een 25-pins interface (DCE) is, gebruikt u de RJ-45 tot 25-pins adapter (productnummer CAB-5MODCM=) met de markering "Modem" (om de "rol" te keren) om de verbinding te voltooien. Onthoud, als u het bereik van de CAB-OCTAL-ASYNC kabel moet vergroten, gebruik dan een rechte RJ-45 kabel voor de uitbreiding.

Poorttypen voor console- en hulppoorten op Cisco routers en switches zijn:

Type interface

DB25-interface

RJ45-interface

console

DCE

DTE

AUX

DTE

DTE

Kabelafdruk

RJ45 plug-#

Pincode #

Signaalnaam

J1 pin #

1

8

RTS

2

7

DTR

36

6

TXC

3

5

TXC-GND

37

4

RXC-GND

4

3

RXC

38

2

DSR

5

1

CTS

39

2

8

RTS

6

7

DTR

40

6

TXC

7

5

TXC-GND

41

4

RXC-GND

8

3

RXC

42

2

DSR

9

1

CTS

43

3

8

RTS

10

7

DTR

44

6

TXC

11

5

TXC-GND

45

4

RXC-GND

12

3

RXC

46

2

DSR

13

1

CTS

47

4

8

RTS

14

7

DTR

48

6

TXC

15

5

TXC-GND

49

4

RXC-GND

16

3

RXC

50

2

DSR

17

1

CTS

51

5

8

RTS

18

7

DTR

52

6

TXC

19

5

TXC-GND

53

4

RXC-GND

20

3

RXC

54

2

DSR

21

1

CTS

55

6

8

RTS

22

7

DTR

56

6

TXC

23

5

TXC-GND

57

4

RXC-GND

24

3

RXC

58

2

DSR

25

1

CTS

59

7

8

RTS

26

7

DTR

60

6

TXC

27

5

TXC-GND

61

4

RXC-GND

28

3

RXC

62

2

DSR

29

1

CTS

63

8

8

RTS

30

7

DTR

64

6

TXC

31

5

TXC-GND

65

4

RXC-GND

32

3

RXC

66

2

DSR

33

1

CTS

67

Deze kabel heeft een mannelijke DB-68 (SCSI II)-connector op het Cisco-einde en acht RJ-45-connectors op het netwerkeinde die kunnen worden aangesloten op acht DB-25 modulaire adapters als het eindapparaat een 25-pins poort heeft.

Gerelateerde informatie

- Een terminal/Comm Server configureren voor routerconsole-toegang

- Een Comm/Terminalserver configureren voor toegang tot Sun Console

- Het instellen van een omgekeerde Telnet-sessie naar een modem

- Ondersteuning van terminallijnen en modems configureren

- Opdrachten voor ondersteuning van terminallijnen en modems

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen