Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Configureren

Netwerkdiagram

Configuratie 1: Meervoudige modems in een bereik

Configuratie 2: Eén modem in een pool

Configuratie 3: Modem Pooling zonder bereik

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

De voorbeeldconfiguraties in dit document illustreren hoe u DNIS-ondersteuning (Digital Number Identification Service) kunt configureren voor een Primaire Rate Interface (PRI) en hoe u modempooling kunt instellen. Er worden drie configuraties verstrekt:

1. Modem pooling met meerdere modems gedefinieerd in het poolbereik.

2. Modem pooling met één modem in het poolbereik.

3. Modem pooling zonder bereik.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de onderstaande software- en hardwareversies.

- Cisco IOS® softwarerelease 11.3(1.1)T of hoger

- PRI beschikbaar gesteld door Telco voor DNIS-ondersteuning.

- Cisco AS5x00 Series router.

Opmerking: Modem Pooling is niet mogelijk op Cisco 3600 Series router.

De informatie in dit document is gebaseerd op apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als u in een levend netwerk werkt, zorg er dan voor dat u de potentiële impact van om het even welke opdracht begrijpt alvorens het te gebruiken.

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

Als u Remote Dial-In User Service (RADIUS) gebruikt als uw verificatieprotocol, moet u RADIUS (IETF)-accounting kenmerk 30 (station-ID) kennen.

Station-ID stelt de Network Access Server (NAS) in staat het nummer te verzenden van de gebruiker die wordt opgeroepen als deel van het Access-Application pakket (DNIS of soortgelijke technologie). Station-ID wordt alleen ondersteund door ISDN- en modemoproepen op Cisco AS5x00 wanneer het met PRI wordt gebruikt.

Configureren

Dit document maakt gebruik van de onderstaande configuraties.

- Meervoudige modems in een bereik

- Eén modem in een pool

- Modem Pooling zonder bereik

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het Opdrachtupgereedschap

Netwerkdiagram

Dit document gebruikt de netwerkinstellingen die in het onderstaande schema zijn weergegeven.

Configuratie 1: Meervoudige modems in een bereik

Configuratieopmerkingen

Een klant selecteert 5557528 en sluit zich aan op een modem in het poolbereik van 3 tot 5. Lijnen 3 tot 5 zijn geconfigureerd voor automatische-commando-verbinding voor de gebruiker op een specifiek IP-adres nadat de inloggebruiker-ID en het wachtwoord zijn ingevoerd bij de routermelding (>).

Waarschuwing: wanneer u de genoemde optie-number configureren en niet in het max-n-nummer zetten, is de router van Cisco standaard ingesteld op het aantal modems in de pool. In deze voorbeeldconfiguratie worden modems 3 tot 5 geconfigureerd zodat de Cisco IOS-software max-conn 3 instelt aan het eind van de genoemde opdracht.

Als u het aantal modems in de pool wijzigt, moet u het max-n-nummer handmatig wijzigen.

Deze voorbeeldconfiguratie gebruikt lokale authenticatie.

Meervoudige modems in een bereik

Current configuration:

!

version 11.3

service timestamps debug datetime msec

service password-encryption

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

hostname isdn2-2

!

aaa new-model

!

username cisco password 7 xxxxxxxxx

!

modem-pool tito

pool-range 3-5

called-number 5557528 max-conn 3

ip domain-name cisco.com

isdn switch-type primary-5ess

clock timezone PST -8

clock summer-time PDT recurring

!

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

description 5557528 pri

!

controller T1 1

framing esf

clock source line secondary

linecode b8zs

!

interface Loopback0

ip address 10.1.1.1 255.0.0.0

!

interface Ethernet0

ip address 172.16.25.52 255.255.255.240

!

interface Serial0

no ip address

shutdown

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface Serial0:23

no ip address

no ip mroute-cache

isdn incoming-voice modem

no cdp enable

!

interface Group-Async1

no ip address

group-range 1 24

!

router eigrp 202

network 172.16.0.0

distance 90 172.16.25.49 0.0.0.0

distance 255 0.0.0.0 255.255.255.255

no auto-summary

!

ip default-gateway 172.16.25.49

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.25.49

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line 1 2

modem InOut

line 3 5

modem InOut

autocommand telnet 10.1.1.1

line 6 24

modem InOut

line aux 0

line vty 0 4

password 7 xxxxx

!

end

isdn2-2#

Tips voor detectie en verificatie

Om ervoor te zorgen dat uw configuratie correct werkt, gebruik de opdrachten tonen en debug. Uitvoer van deze opdrachten zou gelijk moeten zijn aan de uitvoer die volgt.

isdn2-2#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 5200 Software (C5200-D-L), Version 11.3(1.1)T,

MAINTENANCE INTERIM SOFTWARE

Copyright (c) 1986-1998 by cisco Systems, Inc.

Compiled Sun 11-Jan-98 07:12 by ccai

Image text-base: 0x03034CD4, data-base: 0x00005000

ROM: System Bootstrap, Version 11.1(473), SOFTWARE

isdn2-2 uptime is 18 hours, 41 minutes

System restarted by reload

System image file is "bootflash:c5200-d-l.113-1.1.T", booted via flash

cisco AS5200 (68030) processor (revision 0x00) with 16384K/8192K

bytes of memory.

Processor board ID 03676053

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

Primary Rate ISDN software, Version 1.0.

Mother board without terminator card.

1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

26 Serial network interface(s)

24 terminal line(s)

2 Channelized T1/PRI port(s)

128K bytes of non-volatile configuration memory.

8192K bytes of processor board System flash (Read/Write)

8192K bytes of processor board Boot flash (Read ONLY)

Configuration register is 0x2101

isdn2-2#

- Toon modempool als er geen gebruiker is verbonden

De modems 3, 4 en 5 zijn geconfigureerd voor de modempool met de naam "tito" en er zijn nog geen modems ingebeld. De standaard pool is voor gebruikers die een nummer bellen dat niet is ingesteld voor een bepaalde modempool.

isdn2-2#show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

!--- default pool

modems in pool: 21 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

!--- modem-pool named 'tito'

modems in pool: 3 active conn: 0

0 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 3, active conn: 0

0 max-conn exceeded, 0 no free modems in pool

- Toon modempool met één gebruiker verbonden

Eén gebruiker is ingesloten en is aangesloten op modem 5. De opdracht Spram-pool geeft niet weer welke modem in de pool is gebruikt.

show modem-pool

-------------

modem-pool: tito

modems in pool: 3 active conn: 1

0 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 3, active conn: 1

0 max-conn exceeded, 0 no free modems in pool

De opdracht Show line toont aan dat modem 5 wordt gebruikt.

isdn2-2#show line

Tty Typ   Tx/Rx   A Modem Roty AccO AccI Uses  Noise  Overruns

* 0 CTY        -  -   -  -  -   0    0    0/0

1 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

2 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

3 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

4 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   1    0    0/0

* 5 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   1    0    0/0

6 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

7 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

8 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

9 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

10 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

11 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

12 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

[remaining output omitted]

- Het debug-opdracht van ISDN Q931 gebruiken

Let op het nummer dat door de externe gebruiker is geselecteerd. Dit nummer moet overeenkomen met het nummer dat onder de modempool is ingesteld. Het telefoonnummer van de gebruiker is in dit scenario niet belangrijk.

*Mar 1 18:54:31.951:     Called Party Number i = 0xC1, '4085557528'

N.B.: Sommige van de volgende debug uitvoer worden voor afdrukken in meerdere regels verdeeld.

isdn2-2#

*Mar 1 18:54:31.935: ISDN Se0:23: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x2B

*Mar 1 18:54:31.939:     Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar 1 18:54:31.939:     Channel ID i = 0xA98393

*Mar 1 18:54:31.943:     Progress Ind i = 0x8381 - Call not end-to-end ISDN,

may have in-band info

*Mar 1 18:54:31.947:     Calling Party Number i = '!', 0x83, '4085559486'

*Mar 1 18:54:31.951:     Called Party Number i = 0xC1, '4085557528'

*Mar 1 18:54:31.963: ISDN Se0:23: Incoming call id = 0xA

*Mar 1 18:54:31.987: ISDN Se0:23: TX -> CALL_PROC pd = 8 callref = 0x802B

*Mar 1 18:54:31.991:     Channel ID i = 0xA98393

*Mar 1 18:54:32.023: ISDN Se0:23: TX -> ALERTING pd = 8 callref = 0x802B

*Mar 1 18:54:33.067: ISDN Se0:23: TX -> CONNECT pd = 8 callref = 0x802B

*Mar 1 18:54:33.143: ISDN Se0:23: RX <- CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x2B

isdn2-2#

- Uitvoer van debug ISDN Q931 en debug van modem, csm

De gebruiker is aangesloten op Line 5 of Modem 5 modemmodule (sleuf/poort)=0/4. Call Processing is ronduit robin. De eerste gebruikte modem is 3, de volgende is 4, en de laatste is 5. Het maakt niet uit of de eerste modem beschikbaar is.

isdn2-2# show line 5

TTY Typ   TX/Rx   A Modem Roty AccO AccI Uses  Noise  Overruns

* 5 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   1    0    0/0

Line 5, Location: "", Type: ""

Length: 24 lines, Width: 80 columns

Baud rate (TX/RX) is 115200/115200, no parity, 1 stopbits, 8 databits

Status: Ready, Active, No Exit Banner

Capabilities: Hardware Flowcontrol In, Hardware Flowcontrol Out

Modem Callout, Modem RI is CD

Modem state: Ready

modem(slot/port)=0/4, state=CONNECTED

dsx1(slot/unit/channel)=2/0/18, status=VDEV_STATUS_ACTIVE_CALL.

Modem hardware state: CTS DSR DTR RTS

Special Chars: Escape Hold Stop Start Disconnect Activation

^^x  none  -   -    none

Timeouts:   Idle EXEC  Idle Session  Modem Answer Session  Dispatch

00:10:00    never            none   not set

Idle Session Disconnect Warning

never

Modem type is unknown.

Session limit is not set.

Time since activation: 00:01:35

Editing is enabled.

History is enabled, history size is 10.

DNS resolution in show commands is enabled

Full user help is disabled

Allowed transports are pad telnet rlogin mop. Preferred is telnet.

Automatically execute command "telnet 10.1.1.1"

No output characters are padded

No special data dispatching characters

isdn2-2#

- Debug Uitvoer

isdn2-2#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

*Mar 1 19:00:07.227: ISDN Se0:23: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x2D

*Mar 1 19:00:07.227:     Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar 1 19:00:07.231:     Channel ID i = 0xA98393

*Mar 1 19:00:07.235:     Progress Ind i = 0x8381 - Call not end-to-end ISDN,

may have in-band info

*Mar 1 19:00:07.239:     Calling Party Number i = '!', 0x83, '4085559444'

*Mar 1 19:00:07.243:     Called Party Number i = 0xC1, '4085557528'

*Mar 1 19:00:07.255: ISDN Se0:23: Incoming call id = 0xC

*Mar 1 19:00:07.259: EVENT_FROM_ISDN::dchan_idb=0x25B660, call_id=0xC, ces=0x1

bchan=0x12, event=0x1, cause=0x0

*Mar 1 19:00:07.263: VDEV_ALLOCATE: slot 0 and port 4 is allocated.

*Mar 1 19:00:07.263: EVENT_FROM_ISDN:(000C): DEV_INCALL at slot 0 and port 4

*Mar 1 19:00:07.267: CSM_PROC_IDLE: CSM_EVENT_ISDN_CALL at slot 0, port 4

*Mar 1 19:00:07.267: Fast Ringing On at modem slot 0, port 4

*Mar 1 19:00:07.291: ISDN Se0:23: TX -> CALL_PROC pd = 8 callref = 0x802D

*Mar 1 19:00:07.291:     Channel ID i = 0xA98393

*Mar 1 19:00:07.343: ISDN Se0:23: TX -> ALERTING pd = 8 callref = 0x802D

*Mar 1 19:00:08.367: Fast Ringing Off at modem slot 0, port 4

*Mar 1 19:00:08.367: CSM_PROC_IC1_RING: CSM_EVENT_MODEM_OFFHOOK at slot 0, port 4

*Mar 1 19:00:08.379: ISDN Se0:23: TX -> CONNECT pd = 8 callref = 0x802D

*Mar 1 19:00:08.451: ISDN Se0:23: RX <- CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x2D

*Mar 1 19:00:08.463: EVENT_FROM_ISDN::dchan_idb=0x25B660, call_id=0xC, ces=0x1

bchan=0x12, event=0x4, cause=0x0

*Mar 1 19:00:08.467: EVENT_FROM_ISDN:(000C): DEV_CONNECTED at slot 0 and port 4

*Mar 1 19:00:08.471: CSM_PROC_IC4_WAIT_FOR_CARRIER: CSM_EVENT_ISDN_CONNECTED at

slot 0, port 4

*Mar 1 19:00:20.939: TTY5: DSR came up

*Mar 1 19:00:20.947: tty5: Modem: IDLE->READY

*Mar 1 19:00:20.951: TTY5: EXEC creation

- Toon modempool zonder modems gratis

De volgende uitvoer toont alle modems bezig en een vraag die door de vraag van ISDN wordt geweigerd.

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 21 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 3 active conn: 0

3 no free modems in pool

!--- This number is the number of times it has failed to allocate a modem !--- from the pool. It is not the number of modems in the pool.)

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 3, active conn: 0

!--- 3 is the number of modems configured in the pool tito. !--- None are active.

0 max-conn exceeded, 3 no free modems in pool

!--- failed 3 times to allocate a modem from the pool

isdn2-2#debug isdn events

ISDN events debugging is on

isdn2-2#

*Mar 1 19:11:26.471: ISDN Se0:23: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x2F

*Mar 1 19:11:26.475:     Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar 1 19:11:26.479:     Channel ID i = 0xA98393

*Mar 1 19:11:26.479:     Progress Ind i = 0x8381

- Call not end-to-end ISDN, may have in-band info

*Mar 1 19:11:26.483:     Calling Party Number i = '!', 0x83, '4085559445'

*Mar 1 19:11:26.487:     Called Party Number i = 0xC1, '4085557528'

*Mar 1 19:11:26.499: ISDN Se0:23: Incoming call id = 0xE

*Mar 1 19:11:26.503: CCPRI, state = 0, serv = 0, int_id = 0,

lo_chan = 19, type = 3, Dsl_Id = 0, callid = E

*Mar 1 19:11:26.507: CCPRI in a Glare situation state 0 serv 0

*Mar 1 19:11:26.511: ISDN Se0:23: received CALL_INCOMING

*Mar 1 19:11:26.511:  extracted channel ie[0-8]= 18 3 A9 83 93 38 34 33 32

*Mar 1 19:11:26.515:

*Mar 1 19:11:26.519: ISDN Se0:23: Event:

Received a Voice call from 4085559445 on B19 at 64 Kb/s

*Mar 1 19:11:26.519: ISDN Se0:23:

CALL_INCOMING: MODEM ERROR 2C: bchan 18, call id E

*Mar 1 19:11:26.535: in CCPRI_ReleaseCall bchan is 13 dsl is 0

*Mar 1 19:11:26.539: leaving CCPRI_ReleaseCall, Allocated CCBs = 0

*Mar 1 19:11:26.543: ISDN Se0:23: entering process_rxstate, CALL_CLEARED

*Mar 1 19:11:26.615: ISDN Se0:23: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x802F

*Mar 1 19:11:26.615:     Cause i = 0x80AC - Requested channel not available

isdn2-2#

Configuratie 2: Eén modem in een pool

Eén modem in een pool

enable password 7 XXXXXXXXXX

!

username cisco password 7 xxxxxxxxxxxx

!

modem-pool tito

pool-range 3

! -- only modem #3 is configured

called-number 5557528 max-conn 1

ip domain-name cisco.com

isdn switch-type primary-5ess

clock timezone PST -8

clock summertime PDT recurring

!

!

Tips voor detectie en verificatie

Gebruik de opdracht tonen om er zeker van te zijn dat uw configuratie correct werkt. Uitvoer uit deze opdracht moet gelijk zijn aan de uitvoer die volgt.

- Toon modempool met één modem

De volgende uitvoer toont een modempool met één modem. Twee gebruikers bellen tegelijkertijd in en één gebruiker is verbonden.

isdn2-2# show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 23 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 1 active conn: 1

4 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 1, active conn: 1

0 max-conn exceeded, 1 no free modems in pool

isdn2-2# show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 23 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 1 active conn: 1

4 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 1, active conn: 1

0 max-conn exceeded, 1 no free modems in pool

isdn2-2#

In de volgende uitvoer blijft de eerste gebruiker verbonden en wordt een tweede gebruiker in één keer bellen en wordt de oproep mislukt.

isdn2-2#

isdn2-2#

*Mar 1 19:38:57.103: ISDN Se0:23: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x33

*Mar 1 19:38:57.107:     Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar 1 19:38:57.111:     Channel ID i = 0xA98394

*Mar 1 19:38:57.111:     Progress Ind i = 0x8381

- Call not end-to-end ISDN, may have in-band info

*Mar 1 19:38:57.115:     Calling Party Number i = '!', 0x83, '4085559474'

*Mar 1 19:38:57.119:     Called Party Number i = 0xC1, '4085557528'

*Mar 1 19:38:57.135: ISDN Se0:23: Incoming call id = 0x12

*Mar 1 19:38:57.139: ISDN Se0:23: CALL_INCOMING: MODEM ERROR 2C: bchan 19,

call id 12

*Mar 1 19:38:57.235: ISDN Se0:23: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x8033

*Mar 1 19:38:57.239:     Cause i = 0x80AC - Requested channel not available

isdn2-2#

isdn2-2#show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 23 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 1 active conn: 1

4 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 1, active conn: 1

1 max-conn exceeded, 1 no free modems in pool

isdn2-2#

Een tweede gebruiker probeert opnieuw in te bellen en mislukt. Merk op dat de 2 max-conn hoger was dan statement.

isdn2-2#

*Mar 1 19:40:34.143: ISDN Se0:23: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x34

*Mar 1 19:40:34.147:     Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar 1 19:40:34.147:     Channel ID i = 0xA98394

*Mar 1 19:40:34.151:     Progress Ind i = 0x8381 - Call not end-to-end ISDN,

may have in-band info

*Mar 1 19:40:34.155:     Calling Party Number i = '!', 0x83, '4085559486'

*Mar 1 19:40:34.159:     Called Party Number i = 0xC1, '4085557528'

*Mar 1 19:40:34.171: ISDN Se0:23: Incoming call id = 0x13

*Mar 1 19:40:34.179: ISDN Se0:23: CALL_INCOMING: MODEM ERROR 2C: bchan 19,

call id 13

*Mar 1 19:40:34.267: ISDN Se0:23: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x8034

*Mar 1 19:40:34.271:     Cause i = 0x80AC - Requested channel not available

isdn2-2#

isdn2-2#show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 23 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 1 active conn: 1

4 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 1, active conn: 1

2 max-conn exceeded, 1 no free modems in pool

isdn2-2#

- Toon modempool wanneer de eerste gebruiker wegens inactiviteit uitviel

isdn2-2#show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 23 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 1 active conn: 0

4 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 1, active conn: 0

2 max-conn exceeded, 1 no free modems in pool

modem-pool: System-def-Mpool

!--- This is the default modem pool

modems in pool: 23 active conn: 0

!--- There are 24 modems installed on this access server, !--- 23 are available to the default pool, the other !--- modem is available only to modem-pool tito

3 no free modems in pool

!--- Three failures to allocate a modem from a pool for a user dialing in

modem-pool: tito

!--- Pool named tito

modems in pool: 1 active conn: 0

!--- One modem configured in this pool, 0 active connections to !--- modems in this pool

4 no free modems in pool

!--- Four failed attempts to allocate a modem to a user that dialed in.

called_party_number: 5557528

!--- This is the number of the Cisco access-server that the remote user dialed.

max conn allowed: 1, active conn: 0

!--- Max connection allowed per pool, 0 active

2 max-conn exceeded, 1 no free modems in pool

!--- Failed twice to allocate a modem to the user because the !--- number of connections was exceeded for that pool)

isdn2-2#

Configuratie 3: Modem Pooling zonder bereik

Behalve de pool-bereik 3-5 opdracht en het max-conn argument, is deze configuratie hetzelfde als de Multiple Modems in Pool-Range configuratie.

Modem Pooling zonder bereik

!

modem-pool tito

called-number 5557528 max-conn 0

ip domain-name cisco.com

isdn switch-type primary-5ess

!

Tips voor detectie en verificatie

Gebruik de opdracht tonen om er zeker van te zijn dat uw configuratie correct werkt. Uitvoer uit deze opdracht moet gelijk zijn aan de uitvoer die volgt.

- Toon modempool voor eerste bellen

isdn2-2#show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 24 active conn: 1

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 0 active conn: 0

4 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 0, active conn: 0

0 max-conn exceeded, 0 no free modems in pool

- Toon modempool en debug Na gebruikersbellen en kan geen verbinding maken

isdn2-2#debug isdn q931

ISDN Q931 packets debugging is on

isdn2-2#debug modem

Modem control/process activation debugging is on

isdn2-2#

*Mar 1 19:56:50.827: ISDN Se0:23: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x38

*Mar 1 19:56:50.827:     Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar 1 19:56:50.831:     Channel ID i = 0xA98393

*Mar 1 19:56:50.835:     Progress Ind i = 0x8381 - Call not end-to-end

ISDN, may have in-band info

*Mar 1 19:56:50.839:     Calling Party Number i = '!', 0x83, '4085559474'

*Mar 1 19:56:50.843:     Called Party Number i = 0xC1, '4085557528'

*Mar 1 19:56:50.851: ISDN Se0:23: Incoming call id = 0x17

*Mar 1 19:56:50.859: ISDN Se0:23: CALL_INCOMING: MODEM ERROR 2C: bchan 18,

call id 17

*Mar 1 19:56:50.947: ISDN Se0:23: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x8038

*Mar 1 19:56:50.951:     Cause i = 0x80AC - Requested channel not available

isdn2-2#

isdn2-2#show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 24 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 0 active conn: 0

4 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 0, active conn: 0

1 max-conn exceeded, 0 no free modems in pool

Verifiëren

Raadpleeg de configuratie-voorbeelden hierboven voor specifieke verificatieinformatie.

Problemen oplossen

Raadpleeg de configuratie-voorbeelden hierboven voor specifieke verificatieinformatie.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen