Inhoud

Inleiding

Dit document beschrijft het ontwerp en configureert de wijzigingen die nodig zijn om een endpoint van het ene datacenter naar een ander datacenter te migreren.

Fysische topologie

Afbeelding 1 toont de interconnectiviteit van twee datacenters.

Afbeelding 1: Fysische topologie

DC- en DR-locaties hebben de Application Centric Infrastructure (ACI). DC- en DR-locaties hebben de WAN-Switches, Border Leaf, Spines, Inter-Site Network Devices (ISDN), Server Leaf en connected Endpoints.

Logische topologie

Afbeelding 2: Logische topologie

Logische objecten geconfigureerd op beide sites:

- De Productie van de huurder wordt gevormd in de plaatsen van DC en van DR.

- DC-VRF-WEB en DC-VRF-APP zijn geconfigureerd in DC-SITE1. DR-VRF-WEB en DR-VRF-APP zijn geconfigureerd in DR-SITE2.

- Elke VRF is geconfigureerd met lokale L3Outs op Border Leaf naar WAN-Switches. De standaard routes worden gevormd op Border Leaf naar WAN Switches.

- WAN-Switches zijn geconfigureerd met statische routing voor Inter-VRF- en Inter-DC-communicatie.

- Beide datacenters zijn geconfigureerd met lokale BD’s en EPG’s. DC heeft DC-BD1-WEB/DC-EPG1-WEB, DC-BD2-WEB/DC-EPG2-WEB en DC-BD-APP/DC-EPG-APP. DR heeft DR-BD1-WEB/DR-EPG1-WEB, DR-BD2-WEB/DR-EPG2-WEB en DR-BD-APP/DR-EPG-APP.

- Er zijn endpoints verbonden via WEB en APP EPG.

- DC-SITE1 en DR-SITE2 worden toegevoegd in Nexus Dashboard Orchestrator.

Traffic Flow voor endpointmigratie

Er zijn meerdere typen verkeersstromen in datacenters:

- Intra EPG traffic flow

- Inter EPG traffic flow

- Inter VRF-verkeersstroom

- Inter DC traffic flow

Intra EPG Traffic Flow

Afbeelding 3: Intra EPG Traffic Flow

De communicatie tussen DC-EP-1 en DC-EP-2 is intra-EPG communicatie, aangezien beide endpoints tot DC-EPG1-WEB behoren. De communicatie tussen DR-EP-1 en DR-EP-2 is intra-EPG communicatie, aangezien beide endpoints tot DR-EPG1-WEB behoren.

Inter EPG Traffic Flow

Afbeelding 4: Inter EPG Traffic Flow

DC-EP-1 en DC-EP-3 maken respectievelijk deel uit van DC-EPG1-WEB en DC-EPG2-WEB, communicatie tussen deze twee Endpoints is Inter EPG Traffic Flow. DR-EP-1 en DR-EP-3 maken respectievelijk deel uit van DR-EPG1-WEB en DR-EPG2-WEB, communicatie tussen deze twee Endpoints is Inter EPG Traffic Flow.

Inter VRF-verkeersstroom

Afbeelding 5: Inter VRF-verkeersstroom

DC Border Leaf stuurt het verkeer door naar DC WAN-Switches voor elke Inter-VRF-communicatie. DC WAN-Switches worden gebruikt voor Inter-VRF-communicatie. DC-EP-1/EP-2 (VRF WEB) communiceert met DC-EP-4 (VRF APP) via WAN-Switches. DR Border Leaf stuurt het verkeer door naar DR WAN-Switches voor elke Inter-VRF-communicatie. DR WAN-Switches worden gebruikt voor Inter-VRF-communicatie. DR-EP-1/EP-2 (VRF-WEB) communiceert met DR-P-4 (VRF-APP) via WAN-Switches.

Inter DC traffic flow

Afbeelding 6: Inter DC traffic flow

Communicatie tussen DC-Endpoints en DR-Endpoints wordt doorgestuurd naar Border Leaf. Border Leaf stuurt het verkeer door naar WAN-Switches. WAN-Switches worden gebruikt voor Inter DC-communicatie.

Migratieplan

Nexus Dashboard Orchestrator wordt gebruikt voor het maken van de multisite tussen beide sites, EPG’s/BD’s die over sites en endpoints worden verspreid die van DC-SITE1 naar DR-SITE2 moeten worden gemigreerd;

Schema-1 maken

Schema-1 gemaakt via Nexus Dashboard Orchestrator.

Afbeelding 7: Huurder Template - Schema toevoegen

Afbeelding 8: Schema-naam toevoegen

Template-VRF-contract-stretched creatie

Sjabloon-VRF-contract-Stretched gemaakt binnen Schema-1. DC-SITE1 en DR-SITE2 om deel uit te maken van deze sjabloon en huurder-productie te worden geassocieerd met dezelfde sjabloon. Dit is uitgerekt sjabloon. VRF en contracten moeten deel uitmaken van een aparte sjabloon, aangezien deze objecten worden gedeeld over andere BD/EPG’s. Deze sjabloon wordt gebruikt om de DC-SITE1 VRF en het contract aan DR-SITE2 uit te rekken.

Afbeelding 9: Toepassingssjabloon toevoegen - Selecteer ACI Multi-Cloud

Afbeelding 10: Sjabloonnaam toevoegen Sjabloon-WEB-VRF-contract-Stretched, selecteer huurder productie

Afbeelding 11: Sjabloon-WEB-VRF-contract-stretched details

VRF-contract importeren in sjabloon-VRF-contract-stretched

Importeer DC-VRF-WEB en DC-VRF-WEB-Contract van DC-SITE1. Er worden contracten gemaakt voor Inter-EPG communicatie en EPG-to-L3Out communicatie.

Afbeelding 12: Klik op Importeren en selecteer DC-SITE1

Afbeelding 13: Selecteer Contract van DC-SITE1

Afbeelding 14: Selecteer Filter op DC-SITE1

Afbeelding 15: Selecteer VRF vanuit DC-SITE1

Afbeelding 16: Template-WEB-VRF-Contract-Stretched met VRF en contractinformatie

Sjabloon-VRF-contract-stretched implementeren

Klik op Sjabloon-VRF-contract-Stretched implementeren en selecteer DC-SITE1 en DR-SITE2

Afbeelding 17:Stoffen toevoegen aan sjabloon-VRF-contract-stretched

Afbeelding 18: Sync-sjablonen implementeren

Afbeelding 19: Implementatie is voltooid

Afbeelding 20: Controleer de implementatie van VRF en contracten op beide locaties

Template-EPG1-BD1-Stretched maken

Sjabloon-EPG1-BD1-Stretched gemaakt binnen Schema-1. DC-SITE1 en DR-SITE2 toegevoegd aan Sjabloon en huurder-productie gekoppeld aan dezelfde Sjabloon. Dit is uitgerekt sjabloon. Deze sjabloon wordt gebruikt om DC-EPG1-WEB en DC-BD1-WEB uit te rekken naar DR-SITE2.

Afbeelding 21: Toepassingssjabloon toevoegen - Selecteer ACI Multi-Cloud

Afbeelding 22: Sjabloonnaam toevoegen Sjabloon-EPG1-BD1-Stretched, selecteer huurder productie

Afbeelding 23: Template-EPG1-BD1-Stretched details

EPG1-BD1 importeren in Template-EPG1-BD1-Stretched

Importeer DC-EPG1-WEB en DC-BD1-WEB van DC-SITE1.

Afbeelding 24: Klik op Importeren en selecteer DC-SITE1

Afbeelding 25: Selecteer DC-EPG1-WEB van DC-SITE1

Afbeelding 26: Selecteer DC-BD1-WEB van DC-SITE1

BD-instelling wijzigen in Template-EPG1-BD1-Stretched

L2 stretch in DC-BD1-WEB instellingen inschakelen en het IP-adres van de gateway toevoegen. Deze template wordt gebruikt om BD over de site uit te rekken en de anycastgateway die in DC-SITE1 en DR-SITE2 is geconfigureerd.

Afbeelding 27: Selecteer L2 stretch in DC-BD1-WEB

Afbeelding 28: IP/subnet-gateway toevoegen

Sjabloon EPG1-BD1-Stretched implementeren

Klik op Sjabloon-EPG1-BD1-Stretched implementeren en selecteer DC-SITE1 en DR-SITE2

Afbeelding 29:Fabrieken toevoegen aan sjabloon-EPG1-BD1-Stretched

Afbeelding 30: Sync-sjablonen implementeren

Afbeelding 31: Implementatie is voltooid

DC-EP-1 migreren van DC-SITE1 naar DR-SITE2

Configureer statische binding in DR-SITE2 in DC-EPG1-WEB en associeer DR-SITE2 Physical Domain. Migreer de DC-EP-1 van DC-SITE1 naar DR-SITE2.

Afbeelding 32: DC-EP-1 momenteel geleerd op DC-SITE1

Afbeelding 33: DC-EP-1 verwijderd van DC-SITE1

Afbeelding 34: Fysiek domein toevoegen in DR-SITE2

Afbeelding 35: Statische binding toevoegen in DR-SITE2

Afbeelding 36: DC-EP-1 geleerd in DR-SITE2

Fysiek ontwerp na DC-EP-1 migratie

DC-EP-1 is aangesloten op DR-SITE2 Server Leaf.

Afbeelding 37: Fysiek ontwerp na DC-EP-1 migratie

Logisch ontwerp na DC-EP-1-migratie

DC-EP-1 is aangesloten op DR-SITE2 Server Leaf. DC-EPG1-WEB, DC-BD1-WEB en DC-VRF-WEB worden uitgestrekt tussen DC-SITE1 en DR-SITE2.

Afbeelding 38: Logisch ontwerp na DC-EP-1-migratie

Intra EPG Traffic Flow na DC-EP-1 migratie

Afbeelding 39: Intra EPG Traffic Flow na DC-EP-1 migratie

De communicatie tussen DC-EP-1 en DC-EP-2 is intra-EPG communicatie, aangezien beide endpoints tot DC-EPG1-WEB behoren. Deze communicatie verloopt via DC ISDN naar DR ISDN Multisite/Overlay Links.

Ping-respons tussen DC-EP-1 en DC-EP-2

Afbeelding 40: Ping-respons tussen DC-EP-1 en DC-EP-2

Routing-tabel van spinnen

DC-EP-1 geleerd in DC-SP-01/DC-SP-02 van DR-SP-01/DR-SP-02.

Afbeelding 41: Routing-tabel van spinnen

DC-EP-1 wordt getraind in DC-SITE1-SP-01 van DR-SITE2-SP-01

DR-SITE2-SP-10 Overlay Unicast TEP IP

Template-EPG2-BD2-Site1 maken

Interepg communicatie tussen DC-EP-1 en DC-EP-3 gebeurt zodra DC-EPG2-WEB en DC-BD2-WEB deel uitmaken van Nexus Dashboard Orchestrator.

Sjabloon-EPG2-BD2-Site1 gecreëerd binnen Schema-1. DC-SITE1 toegevoegd aan Sjabloon en huurder-productie gekoppeld aan dezelfde Sjabloon. Dit is een sitespecifieke sjabloon. Deze template wordt gebruikt om de template-EPG2-BD2-Site1 te importeren voor de communicatie tussen DC-EP-1 en DC-EP-3.

DC-EP-1 en DC-EP-3 communicatie vereist DC-EPG2-BD2 moet deel uitmaken van Nexus Dashboard Orchestrator.

Afbeelding 42: DC-EP-1 en DC-EP-3 kunnen niet communiceren

Afbeelding 43: Toepassingssjabloon toevoegen - Selecteer ACI Multi-Cloud

Afbeelding 44: Sjabloonnaam toevoegen Sjabloon-EPG2-BD2-Site1, selecteer Huurderproductie

Afbeelding 45: Template-EPG2-BD2-Site1 — Details

EPG2-BD2 importeren in Template-EPG2-BD2-Site1

Importeer DC-EPG2-WEB en DC-BD2-WEB van DC-SITE1.

Afbeelding 46: Klik op Importeren en selecteer DC-SITE1

Afbeelding 47: Selecteer DC-EPG2-WEB van DC-SITE1

Afbeelding 48: Selecteer DC-BD2-WEB van DC-SITE1

Afbeelding 49: Contract gekoppeld aan DC-EPG2-WEB wordt geïmporteerd

Template-EPG2-BD2-Site1 implementeren

Klik op Sjabloon-EPG2-BD2-Site1 implementeren en selecteer DC-SITE1

Afbeelding 50: Fabrieken toevoegen aan Template-EPG2-BD2-Site1

Afbeelding 51: Sync-sjablonen implementeren

Afbeelding 52: Implementatie is voltooid

Afbeelding 53: DC-EPG2-WEB wordt geïmplementeerd op beide sites

Shadow EPG voor DC-EPG2-WEB gemaakt in DR-SITE2

Inter EPG Traffic Flow na migratie van EP-1

Afbeelding 54: Inter EPG Traffic Flow na migratie van EP-1

De communicatie tussen DC-EP-1 en DC-EP-3 is Inter-EPG communicatie, aangezien beide endpoints respectievelijk tot DC-EPG1-WEB en DC-EPG2-WEB behoren. Deze communicatie verloopt via DC ISDN naar DR ISDN Multisite/Overlay Links.

Ping-respons tussen DC-EP-1 en DC-EP-3

Afbeelding 55: Ping-respons tussen DC-EP-1 en DC-EP-3

Sjabloon-WEB-L3Out-Site1 maken

Sjabloon-Web-L3Out-Site1 gemaakt binnen Schema-1. DC-SITE1 toegevoegd aan sjabloon en huurder-productie gekoppeld aan dezelfde sjabloon. Dit is een sitespecifieke sjabloon. Deze sjabloon wordt gebruikt voor DC-EP-1 Inter-VRF en Inter-DC communicatie.

Afbeelding 56: Toepassingssjabloon toevoegen - Selecteer ACI Multi-Cloud

Afbeelding 57: Sjabloonnaam toevoegen Sjabloon-WEB-L3Out-Site1, selecteer Huurder Productie

Afbeelding 58: Template-WEB-L3Out-Site1 Details

Externe EPG en L3Out importeren in Template-WEB-L3Out-Site1

Externe EPG en L3Out importeren in Template-WEB-L3Out-Site1

Afbeelding 59: Klik op Importeren en selecteer DC-SITE1

Afbeelding 60:Selecteer EXT-APP-EPG uit DC-SITE1

Afbeelding 61: Selecteer DC-APP-L3Out van DC-SITE1

Afbeelding 62: Contract gekoppeld aan EXT-WEB-EPG wordt geïmporteerd

Schaduw van EXT-WEB-EPG gemaakt in DR-SITE2 met toegepaste DC-contracten.

Sjabloon-WEB-L3Out-Site1 implementeren

Klik op Sjabloon-WEB-L3Out-Site1 implementeren en selecteer DC-SITE1

Afbeelding 63: Stoffen toevoegen aan Template-WEB-L3Out-Site1

Afbeelding 64:Implementeer synchronisatiesjablonen

Afbeelding 65: Implementatie is voltooid

Controleer de routes in DR-serverblad voor DC-VRF-WEB

Statische routes geïnstalleerd in DR-serverblad voor DC-VRF-WEB.

Afbeelding 6: Controleer de routes in DR-serverblad voor DC-VRF-WEB

Inter VRF-verkeersstroom na DC-EP-1 migratie

Afbeelding 67: Inter VRF-verkeersstroom na DC-EP-1 migratie

DC-EP-1 gebruikt DC-WEB-L3Out om met DC-EP-4 te communiceren. Het verkeer stroomt van DR-ISDN naar DC-ISDN Multisite Links, DC-ISDN naar DC-SP-01/DC-SP-02 en van DC-SP naar DC-BL. DC-BL-10/DC-BL-02 doorsturen van het verkeer naar DC-WAN Switches voor Inter-VRF-routing.

Ping-respons tussen DC-EP-1 en DC-EP-4

Afbeelding 68: Ping-respons tussen DC-EP-1 en DC-EP-4

Inter DC Traffic Flow na DC-EP-1 migratie

Afbeelding 69: Inter DC Traffic Flow na DC-EP-1 migratie

DC-EP-1 gebruikt DC-WEB-L3Out om te communiceren met DR-endpoints. Het verkeer stroomt van DR-ISDN naar DC-ISDN Multisite Links, DC-ISDN naar DC-SP-01/DC-SP-02 en van DC-SP naar DC-BL. DC-BL-01/DC-BL-02 doorsturen van het verkeer naar DC-WAN Switches voor DICOM-endpoints.

Ping-respons tussen DC-EP-1 en DR-EP’s

Afbeelding 70: Ping-respons tussen DC-EP-1 en DR-EP’s

Resterende endpoints migreren

Fysiek ontwerp na resterende endpoints - migratie

Na migratie van de resterende endpoints van DC naar DR DC-EPG1-WEB is het fysieke diagram dienovereenkomstig gewijzigd.

Afbeelding 71: Physical Design na alle endpoints - Migratie van DC naar DR

Logisch ontwerp na resterende endpoints-migratie

DC-EPG1-WEB, DC-BD1-WEB en DC-VRF-WEB zijn al uitgestrekt tussen DC- en DR-sites. Resterende DC-endpoints zijn gemigreerd van DC naar DR-locatie.

Afbeelding 72: Logisch ontwerp na resterende endpointmigratie

Intra EPG Traffic Flow na resterende endpointmigratie

Afbeelding 73: Intra EPG Traffic Flow na resterende endpointmigratie

Communicatie tussen DC-EP-1 en DC-EP-2 is Intra-EPG communicatie, aangezien beide Endpoints tot DC-EPG1-WEB behoren. Deze communicatie vindt direct plaats binnen DR. Site.

Inter EPG, Inter VRF en Inter DC verkeersstromen blijven vergelijkbaar met DC-EP-1 migratie.

Sjabloon-EPG1-BD1-E1-Stretched van DC-site verwijderen

Alle endpoints zijn gemigreerd van DC naar DR-website voor DC-EPG1-WEB. DC-EPG1-WEB en DC-BD1-WEB zijn niet vereist op de DC-website. Ontkoppel de sjabloon-EPG1-BD1-Stretched van DC Site, hierdoor worden de EPG en BD van Site-1 verwijderd.

Afbeelding 74: Klik op Sjabloon verwijderen

Afbeelding 75: Selecteer DC-SITE1 en klik op verwijderen

Scheid sjabloon-EPG1-BD1-Stretched van DC-site

Deze stap scheidt de Template-EPG1-BD-Stretched van DC Site.

Afbeelding 76: Klik op Sjabloon scheiden

Afbeelding 77: Uitschakelen van DC-SITE1

Afbeelding 78: DC-SITE2-onderdeel van Template-EPG1-BD1-Stretched

Logisch ontwerp na het verwijderen van de sjabloon-EPG1-BD1-Stretched van DC

DC-EPG1-WEB en DC-BD1-WEB maken geen deel uit van DC Site na het verwijderen van de Sjabloon.

Afbeelding 79: Logisch ontwerp na het verwijderen van de sjabloon

Sjabloon-VRF-contract-site2 maken

Sjabloon-VRF-contract-Site2 gemaakt binnen Schema-1. DR-SITE2 toegevoegd aan Sjabloon en huurder-productie gekoppeld aan dezelfde Sjabloon. Dit is een sitespecifieke sjabloon. Deze sjabloon wordt gebruikt om VRF en contract te koppelen van DR-site voor DC-EPG1-WEB en DC-BD1-WEB.

Afbeelding 80:Toepassingssjabloon toevoegen - Selecteer ACI Multi-Cloud

Afbeelding 81: Sjabloonnaam Sjabloon-VRF-contract-site2 toevoegen, selecteer huurder productie

Afbeelding 82: Template-VRF-Contract-Site2 Details

VRF-contract importeren in sjabloon-VRF-contract-site2

Importeer DR-VRF-WEB en DR-VRF-WEB-Contract van DR-SITE2.

Afbeelding 83:Klik op Importeren en selecteer DR-SITE2

Afbeelding 84: Selecteer contract bij DR-SITE2

Afbeelding 85: Selecteer Filter bij DR-SITE2

Afbeelding 86: Selecteer VRF uit DR-SITE2

Afbeelding 87: Template-WEB-VRF-Contract-Site2 met VRF/Contract-informatie

Sjabloon-VRF-contract-site2 implementeren

Klik op Sjabloon-VRF-contract-Site2 implementeren en selecteer DR-SITE2

Afbeelding 8:Fabrieken toevoegen aan Template-VRF-Contract-Site2

Afbeelding 89: Sync-sjablonen implementeren

Afbeelding 90: Implementatie is voltooid

Associate DR-VRF-WEB naar DC-BD1-WEB

Associate DR-VRF-WEB naar DC-BD1-WEB van Template-EPG1-BD1-Stretched die eerder is gemaakt. DC-BD1-WEB maakt deel uit van DR-SITE2.

Afbeelding 91: Klik op sjabloon-EPG1-BD1-Stretched

Afbeelding 92: Associate DR-VRF-WEB naar DC-BD1-WEB

DR-contracten toepassen op DC-EPG1-WEB

Pas DR-Contract toe op DC-EPG1-WEB dat DR-contracten gebruikt voor de communicatie van DC-EPG1-WEB voor Inter-DC, Inter-VRF en Inter-EPG. DC-EPG1-WEB maakt deel uit van DR-SITE2

Afbeelding 93: DC-Contracten verwijderen uit DC-EPG1-WEB

Afbeelding 94: DR-contracten toevoegen in DC-EPG1-WEB

Afbeelding 95: Template-EPG1-BD1-Stretched informatie

Afbeelding 96: implementeer synchrone sjablonen

Afbeelding 97: Implementatie is voltooid

DC-Endpoint-1 verkeersstroom

DC-Endpoint-1 begint met het gebruik van DR-L3Out-WEB voor communicatie met DC-endpoints. Deze communicatie vereist noodzakelijke routeringswijzigingen op WAN-Switches.

Afbeelding 98: DC-Endpoint-1 verkeersstroom

Ping-respons tussen DC-EP-1 en DC/DR-EP’s

Afbeelding 9: Ping-respons tussen DC-EP-1 en DC-EP-2