Inhoud

Inleiding

Opdrachten

Inleiding

Dit document beschrijft opdrachten die handig zijn om problemen op te lossen in VVB (Cisco Virtual Voice browser)-opdrachtregel interface (CLI).

Cisco VB biedt CLI als alternatief voor de webbeheerpagina om het systeem te configureren en problemen op te lossen. CLI bevat opdrachten van het Cisco Voice Operating System-Based (VOS) platform.

Opdrachten

Bladeren met grootte

Start de opdracht om de grootte van vvb cache te controleren

Vvb cache browser_cache_size

Max. bestandsgrootte

Start deze opdracht om het grootste bestand in het VVB cache te vinden

vvb cache max_file_size

URL-ingang

Als u URL van het .wav-bestand hebt, kunt u deze opdracht uitvoeren om de details van de URL te zien

VVB cache_entry <cache_entry_url> tonen

Lijst met .wav-URL die in VVB is gecached

VVB cache_entry <start _index><end_index> tonen

Deze opdracht toont aantal actieve oproepen in VB

De samenvatting van actieve stem van vb-oproepen tonen

Hier zie je de opdrachten in cisco VB die in VXML-gateway werden gebruikt:

Meer informatie is te vinden op:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/cisco_vvb/vvb11_0/operations/guide/CVVB_BK_OD58C870_00_operations-guide-for-cisco-virtualized.pdf